; kwclass.def:
;
; Module definition file for KWCLASS
LIBRARY         KWCLASS INITINSTANCE TERMINSTANCE
PROTMODE
STUB            'OS2STUB.EXE'
DESCRIPTION     ''
CODE            LOADONCALL
DATA            MULTIPLE NONSHARED READWRITE
HEAPSIZE        4096
EXPORTS
    __vft12KListHandler6IVBase

