Copyright: Copyright © Jens Schulz


Benutzer-Ideen zum LCS Ausbau

Vorwort zu LCS:

Mit Laborant Chemstation for Windows steht Ihnen eines der mächtigsten universellen Shareware-Chemiepakete zur Verfügung. LCS wurde als nützliches Werkzeug für den täglichen Laborbetrieb und die Ausbildung konzipiert.

Die Entstehung des Programms reicht bis in das Jahr 1979 zurück. Es hat viele Evolutionsstufen bereits hinter sich. Mein Dank gilt insbesondere den vielen ATARI ST-/TT- und FALCON-Usern für Ihre vorbildliche Unterstützung der ATARI-Version von LCS, Laborant Professional.

Ich hoffe natürlich auf den gleichen Elan der Windows-User. Seien Sie kreativ und helfen Sie mit, daß LCS noch stärker wird. Somit tragen Sie persönlich dazu bei, daß viele andere Chemiefreunde von Ihren Ideen partizipieren.

Mit LCS steht jedem Chemiefreund ein praktisch kostenfreies und leistungsstarkes Chemie-Tool zur Verfügung, das die User auch ein Stück unabhängiger von überteuerter Software macht.

Meine Danksagungen gelten weiter meiner Freundin Uta für Ihre unendliche Geduld mit diesem verrückten Chemie- und Programmierfreak, sowie Marcus Störtenbecker für seine TeX-Unterstützung.

Den Fremdsprachen-Übersetzern der ATARI Version Laborant Professional, Tasso Miliotis aus Sibbhult in Schweden (schwedische Version) und Marek Bilinski aus Outremont in Kanada (englische Version), gilt mein besonderer Dank.

Jens Schulz

Während die Anpassungen an Windows95/NT und MacOS von mir stets allein durchgeführt werden, sind der Umfang und die Inhaltswünsche weitgehend von den Ideen der LCS-User gesteuert. Sie bestimmen also selbst, was als nächstes in LCS eingebaut werden sollte. Soweit Ihre Ideen nicht zu speziell sind und weitere User diese Routine auch gut gebrauchen können, steht einer Integration im Prinzip nur die Programmierzeit im Wege.

Bedenken Sie, LCS ist ein universelles Chemiepaket bzw. Meßwertprogramm. Es soll kein Chemie-Malprogramm bzw. kein Moleküldesigner werden, davon gibt es schon genug. LCS ist ein Laborwerkzeug, deshalb sollte die theoretische Chemie (z.B. Quantenmechanik) nicht dort mit hinein, ebenso gehören Spezialgebiete der organischen Chemie nicht in LCS.

Es gilt also, die vorhandenen Programmteile im Laufe der Zeit immer weiter zu optimieren und zu ergänzen. Mit Windows95 und MacOS soll dann auch die Oberfläche weiter verbessert werden. Diverse Teilroutinen sollen dann im Umfang der Datenbereiche erweitert werden. Die Meßwertgrafik wird auch stark expandieren, ebenso auch der Datenexport.

Erstes Ziel ist es, die noch vorhandenen und mir noch unbekannten Programmfehler zu orten und zu eliminieren, sowie den Komfort bzw. den Umfang der aktuellen Routinen weiter zu erhöhen.

User-Ideen :

Als registrierter LCS-User stellen Sie im Laufe der Zeit fest, daß Ihnen die eine oder andere Chemie-Routine noch fehlt. Also, bevor Sie sich von Alpträumen über Bugs und unerfüllte LCS-Wünsche geschüttelt sehen, schreiben Sie mir lieber Ihre Ideen.

Ihre Routine sollte von möglichst vielen Chemiefreunden gebraucht werden, dann stehen Ihre Chancen schon ganz gut. Fassen Sie die Dinge kurz mit einer Beispielrechnung zusammen. Überlegen Sie auch, wie groß der Programmieraufwand wohl sein wird (ich kann kein neues Mathematica schreiben). Wenn Beispielprogramme vorhanden sind (C, PASCAL, FORTRAN, BASIC), dann her damit, dies erleichert die Anpassung enorm.

Außerdem sollten mir ggfs. auch Literatur und Tabellen zum Thema kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ich besitze zwar enorm viel Spezialliteratur, aber alles kann man nicht haben. Gegebenenfalls frage ich schriftlich nach, wenn Dinge nicht in meinen Schädel wollen. Ersparen Sie mir das Lösen von komplexen Integralen und Differentialgleichungen, packen Sie hier gleich die Lösungen bei, um mich zu schonen, das Programmieren kostet schon genug Zeit.

Bedenken Sie immer, ein einzelner Programmierer kann keine Programme, wie EXCEL, Mathematica oder Harvard Graphics alleine schreiben. Diese Programme werden von großen Programmierteams entwickelt und sind sehr kostenintensiv. LCS will keines dieser Programme ersetzen. Die Ziele von LCS sind ganz klar auf die grundlegenden Verfahren begrenzt und seine praktisch kostenfreie Nutzung für Jedermann. Die meisten Programme sind bereits heute überdimensioniert, überlegen Sie mal, wieviel Prozent der angebotenen Funktionen dieser Programme Sie überhaupt nutzen.

Ich gehe mal davon aus, daß sich meine Investionen an Compilern und Hardware niemals amortisieren werden. Egal, Hauptsache das Programmieren und die Chemie machen Spaß.

Soviel zum Thema User-Ideen, mal sehen, was Ihnen so einfällt.