Copyright: Copyright © Jens Schulz


Tastaturbelegung
Tastaturbelegung Meßwertfenster

Für das Meßwertfenster gibt es eine eigene Tastatursteuerung. Falls Sie die Windowseingabe bevorzugen, können Sie auch per Doppelklick eine Zelle des Fensters editieren.

Editiert wird der eingespiegelte Meßwert oberhalb der Meßwerttabelle in der Editierzeile und nicht direkt in einer Zelle.

Tastenfunktionen :

Backspace-Taste : ein Zeichen rückwärts löschen

ESC-Taste       : Eingabezeile löschen

Enter-Taste     : editierten Wert in Zelle übernehmen

Einfg-Taste     : Meßwert einfügen (X,Y)

Entf-Taste      : Meßwert entfernen(X,Y)

Cursor links    : in X-Spalte wechseln

Cursor rechts   : in Y-Spalte wechseln

Cursor hoch     : eine Zelle nach oben

Cursor tief     : eine Zelle nach unten

Bild hoch-Taste : eine Seite nach oben

Bild tief-Taste : eine Seite nach unten

Pos 1-Taste     : zum 1. Meßwert gehen

Ende-Taste      : zum letzten Meßwert gehen