Copyright: Copyright © Jens Schulz


Meßwertverarbeitung

Meßwert-Fenster

-> Taste F5 oder das 5. waagerechte Auswahlsymbol

Meßwerte fallen im Labor in großem Stil an. LCS stellt Ihnen eine ganze Reihe von Funktionen zur Bearbeitung und Fehlerrechnung zur Verfügung. Im Numerik-Fenster werden Ihnen dann noch weitere numerische und statistische Analyseverfahren zur Bewertung des Datenmaterials geboten.

- Grundlagen der Meßwertverarbeitung

- Aufbau des Meßwertfensters/Steuerung

- Meßwerte laden/speichern

- Meßwert-Bearbeitung

- Fehlerrechnung


Grundlagen der Meßwertverarbeitung

Meßwertfenster (Taste F5)

bzw. 5. Symbol in waagerechter Symbolleiste

Die aktuelle LCS-Version stellt Ihnen ein Meßwertfenster mit max. 500 X- und Y-Werten zur Verfügung. Diese Meßwerttabelle wird von diversen Programmteilen gemeinsam genutzt. Sollten Sie Routinen mit Meßwertberechnung außerhalb des Meßwertfensters nutzen, dann sichern Sie ggfs. Ihre aktuellen Meßwerte. Spätere LCS-Versionen unter Windows95 bzw. MacOS werden hier noch eine flexiblere Meßwertverwaltung besitzen.

Das Meßwertfenster hat eine Editierzeile oberhalb der eigentlichen Tabelle. Die Bedienung per Tastatur finden Sie unter dem Menüpunkt Hilfe->Tastatur im Meßwertfenster-Menü. Meßwerte können aber auch per Doppelklick selektiert und in einem Windows-Eingabefeld editiert werden.

Neben der direkten Editierung gibt es noch eine Reihe von Menüpunkten zur Bearbeitung der Meßwerte, sowie deren Formatierung und Fehlerrechnung. Außerdem können die Meßwerte in diversen Formaten gespeichert und geladen werden.

Die Meßwerte können von einer großen Zahl von Spezialroutinen der Numerik, Statistik und vieler anderer Routinen global genutzt werden.

- Meßwert-Hauptmenü


Aufbau des Meßwertfensters/Steuerung

Das Meßwertfenster dient zur Aufnahme von max. 500 Meßwerten. In der 1. Spalte liegen die X-Werte und in der 2. Spalte die Y-Werte.

Das Meßwertfenster hat eine Editierzeile oberhalb der eigentlichen Tabelle. Die Bedienung per Tastatur finden Sie unter dem Menüpunkt Hilfe->Tastatur im Meßwertfenster-Menü. Meßwerte können aber auch per Doppelklick selektiert werden und in einem Windows-Eingabefeld editiert werden.

Das Meßwertfenster kann per Maus gescrollt werden und Meßwerte können direkt per Mausklick in die Editierzeile geholt werden. Der aktuelle Meßwert in der Editierzeile ist stets als invertierter schwarzer Block sichtbar.

Meßwerte können entfernt oder eingefügt werden. Entfernt wird stets der invertierte Meßwert. Eingefügt wird stets über dem invertierten Meßwert mit Null.

Formatierung der Meßwerte :

Meßwertfenster

-> Formatierung -> X-Werte (Taste F4)

-> Formatierung -> Y-Werte (Taste F5)

Die X- und Y-Spalte können nach Ihren Wünschen formatiert ausgegeben werden. In einem Dialog können die entsprechenden Darstellungsformate mit Nachkommastellen pro Spalte gewählt werden. Standardmäßig sind 2 Nachkommastellen eingetragen. Diese Einstellungen gelten dann auch für einen Großteil der Speicherroutinen.

- Meßwert-Hauptmenü


Meßwerte laden/speichern

Meßwertfenster

-> Meßwerte laden (Taste F1)

Das interne Standardformat von LCS für Meßwertdateien ist .MSW. Es handelt sich hierbei um ein ASCII-Format.

Meßwertfenster

-> Meßwerte importieren

Möchte man externe Meßwertdateien an LCS übergeben, so ist dies leicht möglich.

LCS erlaubt den Import von komma- bzw. semikolongetrennten ASCII-Dateien und dBase III-Dateien (.DBF).

1. Kommagetrennte Dateien:

- CSV           kommagetrenntes ASCII-Format

- EXCEL-ASCII   semikolongetrenntes ASCII-Format

Die Meßwertpaare liegen zeilenweise vor, wobei die Y-Spalte auch weggelassen werden kann. Man kann die Dateien leicht mit einem Editor erzeugen bzw. per Programm sich generieren lassen.

Beispiel:

CSV-Datei mit 3 Meßwertpaare

1.23 , 2.45

-5.6 , 67.8

12.5 , 6.05E-03

Anmerkung:

Achten Sie darauf, daß der Dezimalpunkt bei Zahlen als Punkt zu schreiben ist, das Komma dient zur Wertetrennung. Gibt es keine Y-Werte, so ist das Komma wegzulassen.

2. dBase III-Dateien (.DBF):

Das dBase III-Format ist ein sehr verbreitetes Datenformat. LCS ist der Lage, folgende dBase III-Dateistrukturen zu laden.

Die DBF-Datei darf ein oder zwei Felder vom Typ Numeric enthalten. Diese Numeric-Felder dürfen bis zu 500 Meßwerte enthalten. Datenstrukturen werden in dBase mit dem Befehl CREATE erzeugt. Achten Sie darauf, daß das DBF-Format verwendet wird und nicht das dBase IV-Format.

Meßwertfenster

-> Meßwerte speichern

LCS ist in der Lage, eine ganze Reihe anderer Spezialformate zu erzeugen, um den Datenexport zu erleichtern.

- .MSW - Datei im LCS internen ASCII-Format (Standardformat)

- .DIF - Datei im Data Interchange Format (EXCEL usw.)

- .CSV - Datei im kommagetrennten ASCII-Format (EXCEL usw.)

- .DEL - Datei im Delimited-Format (z.B. dBase usw.)

- .SLK - Datei im Microsoft Symbolic Link Format (EXCEL usw.)

- .TEX - Datei mit generierten TeX-Fragmenten (nur TeX)

Alle Formate können als ASCII-Dateien jederzeit mit einem Texteditor gelesen werden. Eines dieser Formate sollte jede Tabellenkalkulation bzw. jedes Präsentationsprogramm lesen können. Spezielle Dinge zum TeX-Export finden Sie im Hauptmenü -> Hilfe ->Dateiformate/TeX.

- Meßwert-Hauptmenü


Meßwert-Bearbeitung

Unter Meßwertbearbeitung versteht man all die Dinge, die neben der direkten Editierung mit den Meßwerten möglich sind.

Meßwertmenü Edit

-> Meßwerte löschen (Taste F2)

Dient zur kompletten Löschung der gesamten Meßwerttabelle (X- und Y-Spalte)

Meßwertmenü Edit

-> Lösche alle Meßwerte (Taste F2)

Dient zur kompletten Löschung der gesamten Meßwerttabelle (X- und Y-Spalte)

Meßwertmenü Edit

-> Lösche vordere Meßwerte

Löscht alle Meßwerte (X und Y) vor dem invertierten Meßwert im Meßwertfenster. Diese Funktion ermöglicht z.B. die linke Eingrenzung von Peaks zur späteren Flächenbestimmung (Simpson).

Meßwertmenü Edit

-> Lösche hintere Meßwerte

Löscht alle Meßwerte (X und Y) hinter dem invertierten Meßwert im Meßwertfenster. Diese Funktion ermöglicht z.B. die rechte Eingrenzung von Peaks.

Meßwertmenü Edit

-> Sortiere Meßwerte

Es kann nach der X- oder Y-Spalte sortiert werden. Die Sortierung ist aufsteigend. Sind sowohl X- als auch Y-Werte vorhanden, dann wird trotz Sortierung jedes Meßwertpaar korrekt zusammengehalten.

Meßwertmenü Edit

-> X-/Y-Spalte vertauschen

Vertauscht die beiden Spalten komplett. Dies ist für Routinen wie z.B. die Fehlerrechnung wichtig, da sie nur die X-Spalte zur Berechnung verwenden.

Meßwertmenü Format

-> Meßwerte skalieren

- Meßwerte multiplizieren:

Oft ist es nützlich, die Meßwerte neu zu skalieren. Diese Routine multipliziert die komplette X- oder Y-Spalte mit einem Faktor.

- Meßwerte logarithmieren:

Logarithmiert die X- oder Y-Spalte komplett. Vorher wird allerdings geprüft, ob alle Werte logarithmierbar sind, wenn nicht, dann wird diese Routine nicht ausgeführt.

- Meßwerte mit Offset addieren:

Diese Routine addiert einen Offsetwert auf eine komplette X- oder Y-Spalte.

- Meßwertminimum auf 0 ziehen:

Diese Routine addiert einen Offsetwert so, daß das Minimum der X- oder Y-Spalte stets den Wert Null erhält.

Meßwertmenü Format

-> Spalte automatisch füllen

Es gibt Dinge, die sind besonders lästig. Steht man vor der Aufgabe, eine Spalte mit Werten zu füllen, deren Abstände konstant sind, so nimmt einem die automatische Füllung diese Arbeit ab. Maximal sind wiederum nur 500 Meßwerte zugelassen.

Beispiel:

Es sollen die Werte 0 bis 20 in der X-Spalte generiert werden.

Eingabe: (X-Spalte selektiert)

1. Startwert       : 0

2. Schrittweite    : 1

3. Anzahl Schritte : 20

- Meßwert-Hauptmenü


Fehlerrechnung

Die Fehlerrechnung gehört eigentlich zu jeder Meßwertauswertung. LCS stellt Ihnen hier eine Reihe elementarer Verfahren zur Verfügung. Tiefergehende numerische und statistische Analysen finden Sie im Numerik-Fenster.

Meßwertmenü

-> Arithmetisches Mittel (X) (Taste F6)

Berechnet das arithmetische Mittel, die Spannweite und den Median der Meßwerte in der X-Spalte.

Meßwertmenü

-> Standardabweichung (X) (Taste F7)

Berechnet die Standardabweichung der Meßwerte in der X-Spalte.

Meßwertmenü

-> Varianz / Variationskoeffizient (X) (Taste F8)

Berechnet die Varianz und den Variationskoeffizienten der Meßwerte in der X-Spalte.

Meßwertmenü

-> Mittlerer Fehler des Mittelwerts (X) (Taste F9)

Eingabe :

1. Auswahl des Vertrauensintervalls P (90%, 95%, 99%)

Berechnet das arithmetische Mittel und den mittleren Fehler des Mittelwerts über die t-Verteilung (90%, 95%, 99%).

- Meßwert-Hauptmenü