Copyright: Copyright © Jens Schulz


Formel
Formel- und Gleichungsstrukturen

Die Chemie hat Ihre eigene Formelsprache. Die Funktionen von LCS sind in der Lage, mit Formeln fast genauso zu rechnen wie mit Zahlen. Molmassenbestimmungen werden stets direkt berechnet, um so auch komplexere Reaktionen in 'Echtzeit' auswerten zu können.

Viele andere Chemie-Programme greifen hier auf Datenbanken zurück, was bei Gleichungen z.B. recht langsam ist, desweiteren wird der Anwender oft gezwungen, fehlende Formeln in einer Datei anzulegen.

- Formel- und Gleichungskonventionen

- Formelmakros verwenden

- Formel-Formatierung


Formelkonventionen
Formel- und Gleichungskonventionen

Formelkonventionen:

Für Formeln sind folgende Konventionen einzuhalten :

Indizes werden wie alle anderen Zahlen eingegeben, ein Tiefsetzen von Indizes ist in Windows-Eingaben nicht möglich und für den Algorithmus auch unnötig. Reaktionspfeile werden durch Gleichheitszeichen ersetzt.

Beispiele: CH3(CH2)5CO(CH2)3SO3H

           UO2(NO3)2*12H2O

           P2O5*24MoO3

           (NH4)2PtCl6 usw.

Bis zu 10 ungeschachelte Klammern sind erlaubt. Neben Kristallwasser (*H2O) sind auch beliebige Formeln (z.B. *24MoO3) zugelassen.

Gleichungskonventionen:

Für Gleichungen gelten ebenfalls die Regeln wie für einzelne Formeln.

Gleichungen sind wie folgt aufgebaut:

Beispiel: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

Reaktionspfeile werden durch das Gleichheitszeichen abgebildet.

Formel- und Gleichungsrestriktionen:

Komplexe Verbindungen sind nicht zugelassen, sie sind entsprechend als Summenformeln zusammenzufassen. Indizes dürfen den Wert 32000 nicht überschreiten.

Beachten Sie, daß keine anderen Sonderzeichen außer runden Klammern und * zugelassen sind. Bis zu 10 ungeschachtelte runde Klammern sind erlaubt.

Gleichungen sollten nicht mehr als 15 Formeln enthalten, und jede einzelne Formel darf max. 60 Zeichen lang sein.

- Hauptmenü

- Einsatz von Formelmakros


Formel-Formatierung

Werden Formeln oder Gleichungen in LCS eingegeben, dann werden Sie automatisch nach einer Berechnung auf dem Bildschirm dargestellt. Dabei beachtet LCS die korrekte Tiefsetzung der Indizes.

Zusätzlich hat man so immer die aktuelle gepufferte Formel- bzw. Gleichung als Information mit auf dem Bildschirm.

Anmerkung Thermochemie-Gleichungen:

LCS puffert normale chemische Gleichungen und Thermochemie-Gleichungen im gleichen Bereich. Da die Thermochemie-Gleichungen nicht den Regeln der normalen chemischen Gleichungen unterliegen, kann es bei der Formatierung zu Seiteneffekten kommen. LCS behandelt beide nach den Regeln für normale Gleichungen. Sollte also in einer THC-Gleichung einmal eine Ziffer irrtümlicherweise tiefgesetzt sein, dann seien Sie nicht verwundert.

Anmerkung TeX-/RTF-Formatierung:

Normale chemische Gleichungen können nach TeX oder als RTF-Dateien in Textverarbeitungen, wie Winword oder Wordperfect, exportiert werden. Dies erspart in vielen Fällen eine mühselige Gleichungserstellung.

Genaueres finden Sie unter dem Hilfepunkt LCS-Grundlagen -> Dateien / TeX /RTF.

- Hauptmenü


Formelmacros einsetzen
Formelmakros einsetzen

Formelmakros fassen Formelfragmente zusammen, die beliebig komplex sein können. Dem Formelmakro wird die Molmasse dieser komplexen Formel zugeordnet.

Man kann bis zu 10 Formelmakros benutzen. Sie heißen Za, Zb bis Zj.

Hauptmenü Gleichung

-> Menüpunkt Formelmakros bearbeiten

Die Formelmakros sind besonders im Bereich der organischen Chemie sehr nützlich. Man kann sie z.B. für komplexe organische Formeln oder Radikale benutzen.

Beispiel:

Aromatische Verbindungen : Phenyl-Radikal C6H5 sei Zc

- Phenol würde jetzt als ZcOH geschrieben

- Diphenylamin       als ZcNHZc oder Zc2NH

Hinter einem Macro kann also eine beliebige komplexe Formel stehen.

Mittels der Formelmakros kann jeder noch so komplexe Klammerausdruck zusammengefaßt werden. So kann man jede beliebige Klammerebene eliminieren. Die Festlegung der Formelmakros erfolgt in einer speziellen Eingabemaske.

Eingabemaske für Formelmakros:

Die 1. Spalte dient zur eigenen Information, d.h. in ihr kann man entweder die Bezeichnung oder die Formel der Substanz angeben. Diese Angabe spielt für die Auswertung keine Rolle.

In der 2. Spalte muß die entsprechende Molmasse für die Substanz eingegeben werden. Sie wird dann später in den Berechnungen verwendet.

Beispiel: Za = Anthranilsäure     Molmasse = 472.85

- Laden und Speichern von Formelmakros

- Hauptmenü


Laden und Speichern von Formelmacros
Laden und Speichern von Formelmakros

Hauptmenü Datei

-> Menüpunkt Lade Formelmakros

-> Menüpunkt Speicher Formelmakros

Man kann sich seine definierten Formelmakros laden und abspeichern.

Diese Dateien haben die Endung .FOR. So kann man sich schnell beim Start von LCS seine speziellen Formelmakros laden und in den stöchiometrischen Berechnungen beliebig oft nutzen.

- Formelmakros verwenden

- Hauptmenü