
LIBRARY LSWIDGET INITGLOBAL TERMGLOBAL

Description 'lSwitcher plugin DLL V2.70 for XCenter V0.9.13+. Copyright (C) 1997-2004 Andrei Los'

PROTMODE

DATA    SINGLE SHARED READWRITE LOADONCALL
;       doesn't really matter, because the widget is only ever used
;       in the WPS process

CODE              LOADONCALL

IMPORTS
   LSWHOOK.lswHookInit
   LSWHOOK.lswHookTerm
   LSWHOOK.lswHookGetVersion
   DOSGETPRTY = DOSCALLS.9

EXPORTS
    WgtInitModule      @1
    WgtUnInitModule    @2
    WgtQueryVersion    @3


