LIBRARY      VARDEMO

DESCRIPTION  'DEMO FUER VARIABLE OBJEKTE'

EXETYPE      WINDOWS

STUB         'F:\WINDEV\WINSTUB.EXE'

CODE         LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         LOADONCALL MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE     4096


EXPORTS
             WEP @2 RESIDENTNAME
             VAROBJINIT
             DEFPARAMETER
             PARAMINIT
             ENUMGEO
             PARAMCHANGE
             DEFHOTSPOTS
             DEFSNAPPOINTS


