/*
 *  This file is part of ixemul.library for the Amiga.
 *  Copyright (C) 1991, 1992  Markus M. Wild
 *
 *  This library is free software; you can redistribute it and/or
 *  modify it under the terms of the GNU Library General Public
 *  License as published by the Free Software Foundation; either
 *  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 *
 *  This library is distributed in the hope that it will be useful,
 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 *  Library General Public License for more details.
 *
 *  You should have received a copy of the GNU Library General Public
 *  License along with this library; if not, write to the Free
 *  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 *
 *  $Id: syscall.def,v 1.3 1992/10/20 16:37:21 mwild Exp $
 *
 *  $Log: syscall.def,v $
 *  Revision 1.3  1992/10/20  16:37:21  mwild
 *  add new vfork, rename old to vfork2. add entry for long added setgid()
 *
 *  Revision 1.2  1992/07/04  22:22:09  mwild
 *  some new stuff ;-)
 *
 * Revision 1.1  1992/05/14  20:36:14  mwild
 * Initial revision
 *
 */
SYSTEM_CALL (abort, 1)
SYSTEM_CALL (abs, 2)
SYSTEM_CALL (access, 3)
SYSTEM_CALL (alarm, 4)
SYSTEM_CALL (atexit, 5)
SYSTEM_CALL (atof, 6)
SYSTEM_CALL (atoi, 7)
SYSTEM_CALL (atol, 8)
SYSTEM_CALL (bcmp, 9)
SYSTEM_CALL (bcopy, 10)
SYSTEM_CALL (bsearch, 11)
SYSTEM_CALL (bzero, 12)
SYSTEM_CALL (calloc, 13)
SYSTEM_CALL (cfgetispeed, 14)
SYSTEM_CALL (cfgetospeed, 15)
SYSTEM_CALL (cfmakeraw, 16)
SYSTEM_CALL (cfree, 17)
SYSTEM_CALL (cfsetispeed, 18)
SYSTEM_CALL (cfsetospeed, 19)
SYSTEM_CALL (cfsetspeed, 20)
SYSTEM_CALL (chdir, 21)
SYSTEM_CALL (chmod, 22)
SYSTEM_CALL (chown, 23)
SYSTEM_CALL (clock, 24)
SYSTEM_CALL (close, 25)
SYSTEM_CALL (creat, 26)
SYSTEM_CALL (CreateExtIO, 27)
SYSTEM_CALL (CreatePort, 28)
SYSTEM_CALL (CreateStdIO, 29)
SYSTEM_CALL (CreateTask, 30)
SYSTEM_CALL (DeleteExtIO, 31)
SYSTEM_CALL (DeletePort, 32)
SYSTEM_CALL (DeleteStdIO, 33)
SYSTEM_CALL (DeleteTask, 34)
SYSTEM_CALL (difftime, 35)
SYSTEM_CALL (div, 36)
SYSTEM_CALL (dup, 37)
SYSTEM_CALL (dup2, 38)
SYSTEM_CALL (exit, 39)
SYSTEM_CALL (fchmod, 40)
SYSTEM_CALL (fcntl, 41)
SYSTEM_CALL (ffs, 42)
SYSTEM_CALL (flock, 43)
SYSTEM_CALL (free, 44)
SYSTEM_CALL (frexp, 45)
SYSTEM_CALL (fstat, 46)
SYSTEM_CALL (fsync, 47)
SYSTEM_CALL (ftime, 48)
SYSTEM_CALL (ftruncate, 49)
SYSTEM_CALL (getcwd, 50)
SYSTEM_CALL (getdtablesize, 51)
SYSTEM_CALL (getegid, 52)
SYSTEM_CALL (getenv, 53)
SYSTEM_CALL (geteuid, 54)
SYSTEM_CALL (getgid, 55)
SYSTEM_CALL (getgrgid, 56)
SYSTEM_CALL (getgroups, 57)
SYSTEM_CALL (gethostname, 58)
SYSTEM_CALL (getitimer, 59)
SYSTEM_CALL (getpagesize, 60)
SYSTEM_CALL (getpgrp, 61)
SYSTEM_CALL (getpid, 62)
SYSTEM_CALL (getppid, 63)
SYSTEM_CALL (getpriority, 64)
SYSTEM_CALL (getpwnam, 65)
SYSTEM_CALL (getpwuid, 66)
SYSTEM_CALL (getrlimit, 67)
SYSTEM_CALL (getrusage, 68)
SYSTEM_CALL (gettimeofday, 69)
SYSTEM_CALL (getuid, 70)
SYSTEM_CALL (getwd, 71)
SYSTEM_CALL (index, 72)
SYSTEM_CALL (initgroups, 73)
SYSTEM_CALL (insque, 74)
SYSTEM_CALL (ioctl, 75)
SYSTEM_CALL (isalnum, 76)
SYSTEM_CALL (isalpha, 77)
SYSTEM_CALL (isatty, 78)
SYSTEM_CALL (iscntrl, 79)
SYSTEM_CALL (isdigit, 80)
SYSTEM_CALL (isgraph, 81)
SYSTEM_CALL (islower, 82)
SYSTEM_CALL (isprint, 83)
SYSTEM_CALL (ispunct, 84)
SYSTEM_CALL (isspace, 85)
SYSTEM_CALL (isupper, 86)
SYSTEM_CALL (isxdigit, 87)
SYSTEM_CALL (ix_startup, 88)
SYSTEM_CALL (kill, 89)
SYSTEM_CALL (killpg, 90)
SYSTEM_CALL (labs, 91)
SYSTEM_CALL (ldiv, 92)
SYSTEM_CALL (link, 93)
SYSTEM_CALL (longjmp, 94)
SYSTEM_CALL (longjmperror, 95)
SYSTEM_CALL (lseek, 96)
SYSTEM_CALL (lstat, 97)
SYSTEM_CALL (malloc, 98)
SYSTEM_CALL (memalign, 99)
SYSTEM_CALL (memccpy, 100)
SYSTEM_CALL (memchr, 101)
SYSTEM_CALL (memcmp, 102)
SYSTEM_CALL (memcpy, 103)
SYSTEM_CALL (memmove, 104)
SYSTEM_CALL (memset, 105)
SYSTEM_CALL (mkdir, 106)
SYSTEM_CALL (mkstemp, 107)
SYSTEM_CALL (mktemp, 108)
SYSTEM_CALL (open, 109)
SYSTEM_CALL (pause, 110)
SYSTEM_CALL (perror, 111)
SYSTEM_CALL (pipe, 112)
SYSTEM_CALL (psig, 113)
SYSTEM_CALL (psignal, 114)
SYSTEM_CALL (putenv, 115)
SYSTEM_CALL (qsort, 116)
SYSTEM_CALL (rand, 117)
SYSTEM_CALL (random, 118)
SYSTEM_CALL (read, 119)
SYSTEM_CALL (readlink, 120)
SYSTEM_CALL (readv, 121)
SYSTEM_CALL (realloc, 122)
SYSTEM_CALL (remove, 123)
SYSTEM_CALL (remque, 124)
SYSTEM_CALL (rename, 125)
SYSTEM_CALL (rindex, 126)
SYSTEM_CALL (rmdir, 127)
SYSTEM_CALL (select, 128)
SYSTEM_CALL (setenv, 129)
SYSTEM_CALL (setgroups, 130)
SYSTEM_CALL (sethostname, 131)
SYSTEM_CALL (setitimer, 132)
SYSTEM_CALL (setjmp, 133)
SYSTEM_CALL (setpgrp, 134)
SYSTEM_CALL (setpriority, 135)
SYSTEM_CALL (setrlimit, 136)
SYSTEM_CALL (settimeofday, 137)
SYSTEM_CALL (sigaction, 138)
SYSTEM_CALL (sigaddset, 139)
SYSTEM_CALL (sigblock, 140)
SYSTEM_CALL (sigdelset, 141)
SYSTEM_CALL (sigemptyset, 142)
SYSTEM_CALL (sigfillset, 143)
SYSTEM_CALL (siginterrupt, 144)
SYSTEM_CALL (sigismember, 145)
SYSTEM_CALL (siglongjmp, 146)
SYSTEM_CALL (signal, 147)
SYSTEM_CALL (sigpause, 148)
SYSTEM_CALL (sigpending, 149)
SYSTEM_CALL (sigprocmask, 150)
SYSTEM_CALL (sigreturn, 151)
SYSTEM_CALL (sigsetjmp, 152)
SYSTEM_CALL (sigsetmask, 153)
SYSTEM_CALL (sigstack, 154)
SYSTEM_CALL (sigsuspend, 155)
SYSTEM_CALL (sigvec, 156)
SYSTEM_CALL (sleep, 157)
SYSTEM_CALL (srand, 158)
SYSTEM_CALL (srandom, 159)
SYSTEM_CALL (stat, 160)
SYSTEM_CALL (strcasecmp, 161)
SYSTEM_CALL (strcat, 162)
SYSTEM_CALL (strchr, 163)
SYSTEM_CALL (strcmp, 164)
SYSTEM_CALL (strcoll, 165)
SYSTEM_CALL (strcpy, 166)
SYSTEM_CALL (strcspn, 167)
SYSTEM_CALL (strdup, 168)
SYSTEM_CALL (strerror, 169)
SYSTEM_CALL (strftime, 170)
SYSTEM_CALL (strlen, 171)
SYSTEM_CALL (strmode, 172)
SYSTEM_CALL (strncasecmp, 173)
SYSTEM_CALL (strncat, 174)
SYSTEM_CALL (strncmp, 175)
SYSTEM_CALL (strncpy, 176)
SYSTEM_CALL (strpbrk, 177)
SYSTEM_CALL (strrchr, 178)
SYSTEM_CALL (strsep, 179)
SYSTEM_CALL (strspn, 180)
SYSTEM_CALL (strstr, 181)
SYSTEM_CALL (strtok, 182)
SYSTEM_CALL (strtol, 183)
SYSTEM_CALL (strtoul, 184)
SYSTEM_CALL (strunvis, 185)
SYSTEM_CALL (strvis, 186)
SYSTEM_CALL (strvisx, 187)
SYSTEM_CALL (strxfrm, 188)
SYSTEM_CALL (swab, 189)
SYSTEM_CALL (symlink, 190)
SYSTEM_CALL (system, 191)
SYSTEM_CALL (tcgetattr, 192)
SYSTEM_CALL (tcgetpgrp, 193)
SYSTEM_CALL (tcsetattr, 194)
SYSTEM_CALL (tcsetpgrp, 195)
SYSTEM_CALL (time, 196)
SYSTEM_CALL (tmpnam, 197)
SYSTEM_CALL (tolower, 198)
SYSTEM_CALL (toupper, 199)
SYSTEM_CALL (truncate, 200)
SYSTEM_CALL (ualarm, 201)
SYSTEM_CALL (umask, 202)
SYSTEM_CALL (unlink, 203)
SYSTEM_CALL (unvis, 204)
SYSTEM_CALL (usleep, 205)
SYSTEM_CALL (utime, 206)
SYSTEM_CALL (utimes, 207)
SYSTEM_CALL (valloc, 208)
SYSTEM_CALL (vis, 209)
SYSTEM_CALL (write, 210)
SYSTEM_CALL (writev, 211)
SYSTEM_CALL (_exit, 212)
SYSTEM_CALL (_longjmp, 213)
SYSTEM_CALL (_setjmp, 214)
SYSTEM_CALL (_wb_parse, 215)
SYSTEM_CALL (_cli_parse, 216)
SYSTEM_CALL (_main, 217)
SYSTEM_CALL (__adddf3, 218)
SYSTEM_CALL (__addsf3, 219)
SYSTEM_CALL (__ashldi3, 220)
SYSTEM_CALL (__ashlsi3, 221)
SYSTEM_CALL (__ashrdi3, 222)
SYSTEM_CALL (__ashrsi3, 223)
SYSTEM_CALL (__clear_cache, 224)
SYSTEM_CALL (__cmpdf2, 225)
SYSTEM_CALL (__cmpdi2, 226)
SYSTEM_CALL (__cmpsf2, 227)
SYSTEM_CALL (__divdf3, 228)
SYSTEM_CALL (__divdi3, 229)
SYSTEM_CALL (__divsf3, 230)
SYSTEM_CALL (__divsi3, 231)
SYSTEM_CALL (__eqdf2, 232)
SYSTEM_CALL (__eqsf2, 233)
SYSTEM_CALL (__extendsfdf2, 234)
SYSTEM_CALL (__fixdfdi, 235)
SYSTEM_CALL (__fixdfsi, 236)
SYSTEM_CALL (__fixsfdi, 237)
SYSTEM_CALL (__fixsfsi, 238)
SYSTEM_CALL (__fixunsdfdi, 239)
SYSTEM_CALL (__fixunsdfsi, 240)
SYSTEM_CALL (__fixunssfdi, 241)
SYSTEM_CALL (__fixunssfsi, 242)
SYSTEM_CALL (__floatdidf, 243)
SYSTEM_CALL (__floatdisf, 244)
SYSTEM_CALL (__floatsidf, 245)
SYSTEM_CALL (__floatsisf, 246)
SYSTEM_CALL (__gedf2, 247)
SYSTEM_CALL (__gesf2, 248)
SYSTEM_CALL (__gtdf2, 249)
SYSTEM_CALL (__gtsf2, 250)
SYSTEM_CALL (__ledf2, 251)
SYSTEM_CALL (__lesf2, 252)
SYSTEM_CALL (__lshldi3, 253)
SYSTEM_CALL (__lshlsi3, 254)
SYSTEM_CALL (__lshrdi3, 255)
SYSTEM_CALL (__lshrsi3, 256)
SYSTEM_CALL (__ltdf2, 257)
SYSTEM_CALL (__ltsf2, 258)
SYSTEM_CALL (__moddi3, 259)
SYSTEM_CALL (__modsi3, 260)
SYSTEM_CALL (__muldf3, 261)
SYSTEM_CALL (__muldi3, 262)
SYSTEM_CALL (__mulsf3, 263)
SYSTEM_CALL (__mulsi3, 264)
SYSTEM_CALL (__nedf2, 265)
SYSTEM_CALL (__negdf2, 266)
SYSTEM_CALL (__negdi2, 267)
SYSTEM_CALL (__negsf2, 268)
SYSTEM_CALL (__nesf2, 269)
SYSTEM_CALL (__subdf3, 270)
SYSTEM_CALL (__subsf3, 271)
SYSTEM_CALL (__truncdfsf2, 272)
SYSTEM_CALL (__ucmpdi2, 273)
SYSTEM_CALL (__udivdi3, 274)
SYSTEM_CALL (__udivmoddi4, 275)
SYSTEM_CALL (__udivsi3, 276)
SYSTEM_CALL (__umoddi3, 277)
SYSTEM_CALL (__umodsi3, 278)
SYSTEM_CALL (ix_get_vars, 279)
SYSTEM_CALL (modf, 280)
SYSTEM_CALL (opendir, 281)
SYSTEM_CALL (readdir, 282)
SYSTEM_CALL (rewinddir, 283)
SYSTEM_CALL (closedir, 284)
SYSTEM_CALL (telldir, 285)
SYSTEM_CALL (seekdir, 286)
SYSTEM_CALL (ssystem, 287)
SYSTEM_CALL (isinf, 288)
SYSTEM_CALL (isnan, 289)
SYSTEM_CALL (ldexp, 290)
SYSTEM_CALL (achmod, 291)
SYSTEM_CALL (stricmp, 292)
SYSTEM_CALL (strnicmp, 293)
SYSTEM_CALL (atan, 294)
SYSTEM_CALL (sin, 295)
SYSTEM_CALL (cos, 296)
SYSTEM_CALL (tan, 297)
SYSTEM_CALL (sincos, 298)
SYSTEM_CALL (sinh, 299)
SYSTEM_CALL (cosh, 300)
SYSTEM_CALL (tanh, 301)
SYSTEM_CALL (exp, 302)
SYSTEM_CALL (log, 303)
SYSTEM_CALL (pow, 304)
SYSTEM_CALL (sqrt, 305)
SYSTEM_CALL (asin, 306)
SYSTEM_CALL (acos, 307)
SYSTEM_CALL (log10, 308)
SYSTEM_CALL (fabs, 309)
SYSTEM_CALL (initstate, 310)
SYSTEM_CALL (setstate, 311)
SYSTEM_CALL (ix_exec_entry, 312)
SYSTEM_CALL (ix_get_vars2, 313)
SYSTEM_CALL (execve, 314)
SYSTEM_CALL (execl, 315)
SYSTEM_CALL (execv, 316)
SYSTEM_CALL (execle, 317)
SYSTEM_CALL (execlp, 318)
SYSTEM_CALL (execvp, 319)
SYSTEM_CALL (vfork2, 320)
SYSTEM_CALL (wait4, 321)
SYSTEM_CALL (wait, 322)
SYSTEM_CALL (wait3, 323)
SYSTEM_CALL (waitpid, 324)
SYSTEM_CALL (vfork_resume, 325)
SYSTEM_CALL (profil, 326)
SYSTEM_CALL (ptrace, 327)
SYSTEM_CALL (clearerr, 328)
SYSTEM_CALL (fclose, 329)
SYSTEM_CALL (fdopen, 330)
SYSTEM_CALL (feof, 331)
SYSTEM_CALL (ferror, 332)
SYSTEM_CALL (fflush, 333)
SYSTEM_CALL (fgetc, 334)
SYSTEM_CALL (fgetline, 335)
SYSTEM_CALL (fgetpos, 336)
SYSTEM_CALL (fgets, 337)
SYSTEM_CALL (fileno, 338)
SYSTEM_CALL (f_prealloc, 339)
SYSTEM_CALL (fopen, 340)
SYSTEM_CALL (fprintf, 341)
SYSTEM_CALL (fpurge, 342)
SYSTEM_CALL (fputc, 343)
SYSTEM_CALL (fputs, 344)
SYSTEM_CALL (fread, 345)
SYSTEM_CALL (freopen, 346)
SYSTEM_CALL (fscanf, 347)
SYSTEM_CALL (fseek, 348)
SYSTEM_CALL (fsetpos, 349)
SYSTEM_CALL (ftell, 350)
SYSTEM_CALL (funopen, 351)
SYSTEM_CALL (fwrite, 352)
SYSTEM_CALL (getc, 353)
SYSTEM_CALL (getchar, 354)
SYSTEM_CALL (gets, 355)
SYSTEM_CALL (getw, 356)
SYSTEM_CALL (printf, 357)
SYSTEM_CALL (putc, 358)
SYSTEM_CALL (putchar, 359)
SYSTEM_CALL (puts, 360)
SYSTEM_CALL (putw, 361)
SYSTEM_CALL (rewind, 362)
SYSTEM_CALL (scanf, 363)
SYSTEM_CALL (setbuf, 364)
SYSTEM_CALL (setbuffer, 365)
SYSTEM_CALL (setlinebuf, 366)
SYSTEM_CALL (setvbuf, 367)
SYSTEM_CALL (snprintf, 368)
SYSTEM_CALL (sprintf, 369)
SYSTEM_CALL (sscanf, 370)
SYSTEM_CALL (tempnam, 371)
SYSTEM_CALL (tmpfile, 372)
SYSTEM_CALL (ungetc, 373)
SYSTEM_CALL (vfprintf, 374)
SYSTEM_CALL (vprintf, 375)
SYSTEM_CALL (vscanf, 376)
SYSTEM_CALL (vsnprintf, 377)
SYSTEM_CALL (vsprintf, 378)
SYSTEM_CALL (vsscanf, 379)
SYSTEM_CALL (crypt, 380)
SYSTEM_CALL (des_cipher, 381)
SYSTEM_CALL (des_setkey, 382)
SYSTEM_CALL (encrypt, 383)
SYSTEM_CALL (setkey, 384)
SYSTEM_CALL (fnmatch, 385)
SYSTEM_CALL (fts_children, 386)
SYSTEM_CALL (fts_close, 387)
SYSTEM_CALL (fts_open, 388)
SYSTEM_CALL (fts_read, 389)
SYSTEM_CALL (fts_set, 390)
SYSTEM_CALL (cuserid, 391)
SYSTEM_CALL (getlogin, 392)
SYSTEM_CALL (glob, 393)
SYSTEM_CALL (globfree, 394)
SYSTEM_CALL (__amiga_filehandle, 395)
SYSTEM_CALL (times, 396)
SYSTEM_CALL (mblen, 397)
SYSTEM_CALL (mbstowcs, 398)
SYSTEM_CALL (mbtowc, 399)
SYSTEM_CALL (wcstombs, 400)
SYSTEM_CALL (wctomb, 401)
SYSTEM_CALL (heapsort, 402)
SYSTEM_CALL (radixsort, 403)
SYSTEM_CALL (__sflush, 404)
SYSTEM_CALL (__slbexpand, 405)
SYSTEM_CALL (__sfp, 406)
SYSTEM_CALL (__sflags, 407)
SYSTEM_CALL (__sfvwrite, 408)
SYSTEM_CALL (__smakebuf, 409)
SYSTEM_CALL (__srefill, 410)
SYSTEM_CALL (__srget, 411)
SYSTEM_CALL (__sclose, 412)
SYSTEM_CALL (__sread, 413)
SYSTEM_CALL (__sseek, 414)
SYSTEM_CALL (__swrite, 415)
SYSTEM_CALL (__svfscanf, 416)
SYSTEM_CALL (__swbuf, 417)
SYSTEM_CALL (__swsetup, 418)
SYSTEM_CALL (fchdir, 419)
SYSTEM_CALL (strtod, 420)
SYSTEM_CALL (setgrent, 421)
SYSTEM_CALL (getgrent, 422)
SYSTEM_CALL (endgrent, 423)
SYSTEM_CALL (ix_resident, 424)
SYSTEM_CALL (ix_geta4, 425)
SYSTEM_CALL (ix_check_cpu, 426)
SYSTEM_CALL (tracecntl, 427)
SYSTEM_CALL (sysconf, 428)
SYSTEM_CALL (pathconf, 429)
SYSTEM_CALL (fpathconf, 430)
SYSTEM_CALL (getfsstat, 431)
SYSTEM_CALL (fstatfs, 432)
SYSTEM_CALL (statfs, 433)
SYSTEM_CALL (getmntinfo, 434)
SYSTEM_CALL (getgrnam, 435)
SYSTEM_CALL (endpwent, 436)
SYSTEM_CALL (sync, 437)
SYSTEM_CALL (fork, 438)
SYSTEM_CALL (mkfifo, 439)
SYSTEM_CALL (mknod, 440)
SYSTEM_CALL (setuid, 441)
SYSTEM_CALL (nice, 442)
SYSTEM_CALL (floor, 443)
SYSTEM_CALL (ceil, 444)
SYSTEM_CALL (setgid, 445)
SYSTEM_CALL (vfork, 446)
