NAME	SETUP

DESCRIPTION 'Setup stub loader'

EXETYPE WINDOWS

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE
DATA    MOVEABLE

STACKSIZE   4096
HEAPSIZE    1024
