NAME           PROCS   WINDOWCOMPAT

NEWFILES

DESCRIPTION    'List running processes'
PROTMODE
HEAPSIZE       16384
STACKSIZE      16384

IMPORTS DOSQPROCSTATUS=DOSCALLS.154
