#
 ~4─  PE The Programmer text Editor ...  and much more  ~4─
~7─╥~24─╥~29─
~7─╢~24 ╟~8─
 ~6─╢  ███████~5 ████████  ╟~7─   Developped  in
  ~5─╢  █~6 █~4 █~9 ╟~6─  1988,89,90,91,92 by
  ~5─╢  █~6 █~4 █~9 ╟~5─
   ~4─╢  █~6 █~4 █~9 ╟~4─~6 Yves GELTMEYER
~4 ───╢  ███████~5 ██████~4 ╟───
~4 ───╢  █~11 █~9 ╟~4─   rue de Bascoup,  329
   ~4─╢  █~11 █~9 ╟~5─   B-7170~6 MANAGE
  ~5─╢  █~11 █~9 ╟~6─~7 BELGIUM
 ~6─╢  █  V 1.48   ████████  ╟~7─  (32) 64.45.16.24
~7─╢~24 ╟~8─
~7─╨~24─╨~29─
#HLP
~22 Aide sur l'aide.


 L'Hypertext sur lequel l'aide de PE ≡ basée ≤ de navi-
 guer rapidem  à travers φ divers écrans d'aide.

 Les sujets d'aide disponibφ apparaiss  Φ ± couleur
 différ e du ≈. Un de ces sujets ≡ "illuminé", c'≡
 à dire "Courant" : c'≡ le sujet qui sera affiché si vous
 pressez la ε "Enter" (ou Entrée). @/@
#HLP1
~22 Aide sur l'aide.


 Voici la °crip■ de quelques εs utiφ pour manipu-
 ler l'aide :

 - Flêche bas ,droite,Tabula■: Illumine le sujet suivant
 - Flêche haut,gauche,Shift-Tab : Illumine le sujet précéd 
 - PgUp  (Préc)~7 : Raccourci pour "Page précéd e"
 - PgDn  (Suiv)~7 : Raccourci pour "Page suivante"
 - Esc   (Echap)~6 : Quite l'aide
 - Enter (Entrée, <┘) : Va au sujet illuminé
#INDX
~16 Index ° sujets d'aide de PE.


   @0/Fichiers~15 @~6 @FND/Op■s de re∩   @
   @b1/Les menus déroulants   @~6 @f1/La Θ de status~5 @
   @c1/Les zones de saisie~4 @~6 @CFG/Le ß de Config.  @
   @PCK/La Pick list~11 @~6 @d1/Les buffers circulaires@
   @a1/Touches réservées~6 @~6 @SPE/Les εs spéciaφ  @
   @5/Les √s~13 @~6 @111/Les marques~12 @
   @HLP/Aide sur l'aide~8 @~6 @/A propos de PE~9 @

   @g1/Compatibilité hardware @~6 @OPT/Op■s Θ commande @
   @i1/Les versions de PE~5 @
#a1
 LES TOUCHES RESERVEES~16 ~14 Γ1/3@/@


 Les écrans ci-après prés   φ quelques εs que PE
 réserve à son propre usage. Il s'agit ° seuφ εs
 du clavier qui ne devrai  pas être affectées à ° √s.

 Toutes φ autres πs de PE sont accessibφ via φ
 menus, y compris φ fonc■s habituelφ de tabula■,
 d'effacem  de Θ, ...
#a2
 LES TOUCHES RESERVEES~16 ~14 Γ2/3@/@


 Conven■s : le symbole  représ e la ε SHIFT,
~15 le symbole ^ représ e la ε CTRL.

 Touches de déplacem 
~16─┬~45─
 -  Flèches~5 │ Déplacem  du τ
 -  Home,  End  │ Début, Fin de la Ligne
 - ^Home, ^End  │ Début, Fin écran / Θ
 -  PgUp,  PgDn │ Page Précéd e, Suivante
 - ^PgUp, ^PgDn │ Première, Dernière Page
~16─┴~45─
#a3
 LES TOUCHES RESERVEES~16 ~14 Γ3/3


 Touches diverses
~16─┬~45─
 - Del (Suppr)  │ Efface le α sous le τ
 - <-~11 │ Efface le α à gauche du τ
 - Alt-F10~6 │ Bascule enregistrem  de √ (par défaut)
 - Enter (Pavé) │ Développe un glossaire~10 (par défaut)
 - F10~10 │ Accès au menu principal~9 (par défaut)
 - ^F10~9 │ Copie le bloc Φ ≈/saisie (par défaut)
 - Alt-H~8 │ Affiche l'aide contextuelle~5 (par défaut)
 - Esc (Annul)  │ Annule ± π Φ un menu
~16─┴~45─
#SPE
 LES TOUCHES SPECIALES~16 ~14 Γ1/2@/@

 Les εs spéciaφ sont affectées par PE à ° tâches
 particulières. Ces εs sont redéfinissabφ via le
 menu "Op■s" "Main keys". Les noms donnés ci-°sous
 sont φ noms à employer  re {} Φ φ sources de
 √s.
~8─┬~41─┬~11─
 Touche │ Descrip■~29 │ Défaut
~8─┼~41─┼~11─
 ÷   │ Affiche le menu principal de PE~9 │ Esc
 MACRO  │ Active le mode "Enregistrem  de~7 │ Alt-F10
~8 │ @5/√@" (Learn Macro Key).~13 │
~8─┴~41─┴~11─
#SPEa
 LES TOUCHES SPECIALES~16 ~14 Γ2/2
~8─┬~41─┬~11─
 Touche │ Descrip■~29 │ Défaut
~8─┼~41─┼~11─
~8 │~41 │
 GLOSS  │ Utilisé après avoir  ré le nom d'un   │ Enter
~8 │ glossaire, de manière à le développer.  │ (Pavé)
 BLOC   │ Copie φ αs du bloc Σ~4 │ ^F10
~8 │ à la posi■ du τ, Φ le ≈ │
~8 │ ou Φ ± @c1/zone de saisie@.~11 │
 AIDE   │ Affiche un écran d'aide correspondant à │ Alt-H
~8 │ la fonc■ en cours.~12 ~7 │
~8 │~41 │
~8─┴~41─┴~11─
#b1
 LES ÷S DEROULANTS~16 ~15 Γ1/2@/@


 L'⌠ peut choisir ± π Φ un menu en tapant
 la lettre en surbrillance Φ la Θ correspondant à son
 choix, ou en déplaçant la surbrillance à l'aide ° εs
 Haut, Bas, Home et End et en confirmant son choix à l'aide
 de la ε <┘  (Enter). La ε Esc (Annul) renvoie
 au menu précéd , puis à l'· du ≈.
#b2
 LES ÷S DEROULANTS~16 ~15 Γ2/2


 Le symbole '' à droite Φ un menu signifie que l'π
 correspondante conduit à un autre menu.

 Le symbole "racine carrée" à droite Φ un menu signifie
 que l'π correspondante ≡ l'π Σe.
#c1
 LES ZONES DE SAISIE~32 Γ1/2@/@

 Lorsque PE saisi ± ≥ de αs au clavier (nom de
 ß,..) plusieurs εs spéciaφ sont disponibφ :@/@
~16─┬~45─
~16 │
 Gauche, Droite │ Curseur sur le α précéd , suivant
 Haut, Bas~6 │ Dernier, premier string du buffer circulaire
 Home, End~6 │ Premier, dernier α de la ≥
 Del (Annul), <─│ Efface car. sous le τ, gauche τ
 Ctrl-Home~6 │ Effacem  de toute la ≥
 Ctrl-End~7 │ Effacem  du τ jusque la fin
~16 │
~16─┴~45─
#c2
 LES ZONES DE SAISIE~32 Γ2/2


 Touches spéciaφ (suite)
~16─┬~45─
~16 │
 Ins~12 │ Bascule inser■, rΩ de α
 Shift-Ins~6 │ Mode rΩ de car. pour la saisie
 Esc~12 │ Annule l'opéra■ en cours
 <┘ (Enter)~5 │ Valide l'opéra■ en cours
 Alt-H~10 │ Aide relative à l'opéra■ en cours (valeur
~16 │ par défaut)
~16 │
~16─┴~45─
#d1
 LES BUFFERS CIRCULAIRES~16 ~12 Γ1/3@/@


 Chaque ≥ de αs saisie par PE contenant au moins
 3 αs ≡ enregistrée Φ un buffer FIFO (First In
 First Out). Lorsque le buffer ≡ plein, PE retire φ infor-
 ma■s φ plus anciennes avant d'y introduire φ nouvelφ
 informa■s.

 Grâce à cette méthode, il ≡ possible de récupérer et de
 modifier d'anciennes saisies sans devoir φ retaper, à la
 manière ° programmes bien connus DOSEDIT ou CED.
#d2
 LES BUFFERS CIRCULAIRES~16 ~12 Γ2/3@/@


 Une pression sur la ε "Flêche haut" récupère Φ la
 zone d'· la dernière ≥ de αs tapée, ±
 seconde pression récupère l'avant dernière, et ainsi de
 suite.

 La ε "Flêche bas" récupère la plus vieille ≥ de
 α, et ainsi de suite ...

#d3
 LES BUFFERS CIRCULAIRES~16 ~12 Γ3/3

 PE possède 2 buffers circulaires : le premier ne ⁿ
 que φ informa■s liées aux noms de ßs (chargés,
 sauvés, fusionnés ...), le second buffer ⁿ TOUS
 φ autres types d'informa■.

 Chaque buffer à ± capacité fixe de 1000 αs.

 Les buffers sont écrits Φ le @CFG/ß de ∞@.

 Les √s peuv  désactiver mom aném  la ⁿ
 Φ φ buffers circulaires à l'aide de la commande &S4.
#PCK
 LA PICK LIST~32 ~7 Γ1/4@/@


 Chaque fois qu'un ≈ ≡ chargé Φ PE, son nom et la
 posi■ du τ Φ le ≈ sont insérés Φ un buffer
 FIFO qui garde la trace ° 15 derniers ßs chargés.

 Ce buffer ≡ affiché Φ φ boîtes de dialogues qui
 ≤t  de charger et de ⁿr φ ßs.
#e2
 LA PICK LIST~32 ~7 Γ2/4@/@


 il ≡ ainsi possible de charger φ ßs φ plus
 utilisés et de se situer à l'intérieur sans devoir en
 retaper le nom.

 La liste ≡ sauvegardée Φ le @CFG/ß de ∞@.
#e3
 LA PICK LIST : Op■s disponibφ~17 Γ3/4@/@


 Op■s disponibφ Φ la Pick-List
 ~37─

 - La ε ENTER charge le ß sélec■né, et place
   le τ à l'Ω qu'il avait lors de la dernière
   · du ≈.

 - La ε Ctrl-ENTER ≤ de modifier Φ la "Pick List"
   le nom de ß Σ.
#e4
 LA PICK LIST : Op■s disponibφ~17 Γ4/4


 - La ε INS duplique le nom de ß Σ.

 - La ε DEL enlève de la liste le nom de ß Σ.

 - La ε Ctrl-INS ≤ de changer le nom de disque
   de chaque nom de ß.
#f1
 LA LIGNE DE STATUS

 PE se réserve la Θ supérieure de l'écran pour y afficher
 l'état Σ de l'·.

 δ Θ affiche la posi■ Σe du τ (Θ,
 ⌡) ainsi que φ indicateurs d'état de √, du
 mode inser■/rΩ, du mode d'ind a■ et du
 mode "αs de controle".

 Sur cette Θ sont aussi effectuées φ @c2/saisies@ et sont
 affichés φ messages d'erreur.
#g1
 COMPATIBILITE HARD ET SOFT~16 ~9 Γ1/2@/@

 PE fonc■ne sous Ms-Dos 3.0 et versions suivantes.

 PE reconnait automatiquem  φ controleurs d'écran compa-
 tibφ avec φ standards MDA, CGA, Hercuφ, EGA et VGA.

 De plus, PE détecte et s'adapte automatiquem  au nombre de
 Θs et de ⌡s affichées par la carte. Comme PE sauve-
 garde la taille ° µs d'·, il peut s'avérer
 nécessaire de taper la séquence "÷ W A A" lorsque vous
 changez la ∞ de l'écran  re deux sessions.
#g2
 COMPATIBILITE HARD ET SOFT~16 ~9 Γ2/2


 Par défaut, PE utilise φ fonc■s BIOS prévues pour φ
 claviers étendus. Si vous possédez certains PC-XT ou vieux
 PC-AT, votre BIOS peut ne pas contenir ces fonc■s, PE
 répond alors "bizarrem " lorsque vous pressez ± ε.
 Pour solu■ner ce problème, utilisez -KX comme π sur
 la @OPT/Θ de commande@.
#OPT
 LES σS DE LA LIGNE DE COMMANDE~16 Γ1/7@/@


 PE affiche un résumé ° πs disponibφ en le démarrant
 à l'aide de la commande  PE ?

 La syntaxe d'appel de l'éditeur ≡  décrite ci-°sous :

~7 PE [π] [π...] [ß] [ß...]

 Où "πs" ≡ un code composé du symbole '-' suivi d'±
 lettre. Les πs possibφ sont décrites ci-après.
#OPT1
 LES σS DE LA LIGNE DE COMMANDE~16 Γ2/7@/@


 Dans la syntaxe ci-avant, "ß" représ e 0 , 1 ou
 plusieurs noms de ßs que PE doit charger dés le démar-
 rage. Pour chaque nom de ß, PE ouvre ± µ puis
 y charge le ≈.

 Si aucun nom de ß n'≡ indiqué, PE r≡aure φ fenê-
 tres (et leur ≈) Φ l'état Φ lequel elφ se
 trouvai  lors de la fin de la session précéd e.
#OPT2
 LES σS DE LA LIGNE DE COMMANDE~16 Γ3/7@/@
~11─┬~50─
  Syntaxe  │
de l'π│ Descrip■ de l'π
~11─┼~50─
 -sx~7 │ @100/Cherche@ ± ≥ de αs x Φ la
~11 │ µ active. Les @FND/πs de re∩@
~11 │ par défaut sont utilisées.
 -rx,y~5 │ @101/Remplace@ ± ≥ x par ± ≥ y Φ
~11 │ la µ active puis ⁿ le ß et
~11 │ quitte l'éditeur. Les @FND/πs de rΩ@
~11 │ par défaut sont utilisées.
 -jx~7 │ Saute à la Θ x Φ la µ active.
~11─┴~50─
#OPT3
 LES σS DE LA LIGNE DE COMMANDE~16 Γ4/7@/@
~11─┬~50─
 -wa,b,c,d │ Défini la taille globale de la µ d'·.
~11 │ a et b sont φ coordonnées (Θ, ⌡) du
~11 │ coin supérieur gauche, c et d φ coordonnées du
~11 │ coin inférieur droit. Raisonnablem , PE exige
~11 │ ± µ d'au moins 4 Θs de 20 αs.
 -n~8 │ Active le mode qui ≤ de visualiser φ
~11 │ ≈s mais en interdit la modifica■.
 -m#~7 │ # ≡ la quantité mémoire maximum allouée à un
~11 │ un ≈ chargé Φ PE.
 -u~8 │ Force PE à ⁿr φ ≈s au format UNIX.
~11 │
~11─┴~50─
#OPT4
 LES σS DE LA LIGNE DE COMMANDE~16 Γ5/7@/@
~11─┬~50─
 -px~7 │ (Play) après le chargem  ° ≈s, PE lance
~11 │ la séquence de εs x, où x à la même syntaxe
~11 │ que Φ φ sources de √. x doit être
~11 │  ouré de guillemets s'il conti  ° espaces.
~11 │ Exemple : -p{^PgUp}{F3}{Down}abc{F4}
 -f~8 │ Lorsque PE charge plusieurs ßs indiqués
~11 │ sur la Θ de commande, φ µs sont
~11 │ successivem  divisées; tous φ ≈s sont
~11 │ visibφ en même temps. δ π force PE
~11 │ à n'ouvrir que ° µs "plein écran" pour
~11 │ chaque ≈.
~11─┴~50─
#OPT5
 LES σS DE LA LIGNE DE COMMANDE~16 Γ6/7@/@
~11─┬~50─
 -cx~7 │ Utilise le @CFG/ß de ∞@ nommé x.
~11 │ Par défaut PE utilise le nom du ß exécuta-
~11 │ ble (normalem  PE.EXE) avec l'extension ".CFG"
~11 │ et ∩ ce ß Φ la même directory que
~11 │ le programme. Si -c ≡ utilisé, x ≡ obligatoi-
~11 │ re et doit donner le nom complet du ß.
 -l~8 │ N'utilise que φ couleurs et φ √s du
~11 │ ß de ∞ et ignore φ autres
~11 │ données.
 -ox~7 │ Force PE à utiliser le color set x. 0=AutoDetect,
~11 │ 1=EGA1,2=EGA2,3=CGA,4=B&W,5=Mono,6=Laptop,....
~11─┴~50─
#OPT6
 LES σS DE LA LIGNE DE COMMANDE~16 Γ7/7
~11─┬~50─
 -kx~7 │ Force PE à utiliser φ anciennes fonc■s cla-
~11 │ vier du BIOS. A utiliser sur XT et anciens BIOS.
 -ka~7 │ Force PE à utiliser φ nouvelφ fonc■s cla-
~11 │ vier du BIOS. A utiliser sur AT ou supérieur.
 -ex~7 │ Démarre PE en mode parcours d'erreur. x ≡ le
~11 │ nom du ß d'erreur. Utilisé par PEGREP.BAT
 -t~8 │ Force un "Go Top" Φ chaque µ ouverte;
~11 │ avant le début de la session d'·.
 -vx~7 │ Force le nombre de Θs sur un écran EGA/VGA;
~11 │ φ valeurs admises sont 25, 28, 50.
~11 │
~11─┴~50─
#CFG
 LE FICHIER DE CONFIGURATION~24 Γ1/6@/@


 Le ß de ∞ conti  toutes φ informa■s
 perman es dont PE a besoin pour fonc■ner :

  - Défini■ du clavier~9 - Défini■s ° @5/√s@
  - Défini■ @SPE/εs spéciaφ@ (Menu, Macro, Aide, Bloc)
  - Contenu @d1/Buffers circulaires@ - Contenu de la @PCK/Pick list@
  - Couleurs ° sets de Couleurs - Set de couleur Σ
  - @75/Séparateurs de mots@~9 - @76/Strings appairés@
  - Posi■ ° @13/tabula■s@

#CFG1
 LE FICHIER DE CONFIGURATION~24 Γ2/6@/@


  - Fenêtres et ßs utilisés lors de la dernière session
  - Extension par défaut ° @73a/ßs à charger@,à @73b/effacer@,
~4 ° @73c/ßs de backup@, de @73d/ⁿ automatique@
~4 et ° ßs @73e/sans marques de tabula■@
  - @272/Valeur d'ind a■ ° blocs@ (gauche/droite)
  - Derniers prompt de re∩/rΩ et ses πs
  - Mo° Σs : Inser■/RΩ, Visualisa■,
~16 ~5 Mode τ, Ind a■, Affichage
~16 ~5 règle et marques de tabula■, Con-
~16 ~5 version tabula■.
#CFG2
 LE FICHIER DE CONFIGURATION~24 Γ3/6@/@


  - Temporisa■ de ⁿ automatique et d'effacem 
~4 d'écran.

 Lors de son démarrage, PE utilise le canevas suivant pour
 re∩r le ß de ∞ à utiliser :

   1- Si l'π -C ≡ utilisée, ce ß ≡ toujours
~6 cherché. S'il n'² pas, ± ∞ "vierge"
~6 ≡ utilisée. Elle sera sauvée lors de la sortie.

#CFG3
 LE FICHIER DE CONFIGURATION~24 Γ4/6@/@


   2- Si ± variable DOS de même nom de le programme (PE,PT)
~6 ², sa valeur ≡ examinée par PE :

~6 a- Si le contenu de la variable conti  au moins un
~9 α backslash (\), PE utilise ce contenu
~9 comme chemin d'accès (path) absolu au ß de
~9 ∞. δ π ≡ très utile si PE
~9 ne se situe pas Φ la même directory que le
~9 ß de ∞ (ex: avec un RAM Disk).
#CFG4
 LE FICHIER DE CONFIGURATION~24 Γ5/6@/@


~6 b- Si le contenu de la variable ne conti  aucun
~9 α backslash (\), PE utilise ce contenu
~9 comme nom du ß de ∞ et l'utilise
~9 Φ le canevas décrit ci-après.

   3- PE ∩ un ß de même nom que le programme
~6 (PE, PT, Variable DOS) avec l'extension .CFG Φ la
~6 directory Σe. Si ce ß ², PE l'utilise
~6 comme ß de ∞.
#CFG5
 LE FICHIER DE CONFIGURATION~24 Γ6/6


   4- Sinon PE ∩ un ß de même nom que le programme
~6 (PE, PT, Variable DOS) avec l'extension .CFG Φ la
~6 directory Φ laquelle se trouve le ß exécutable
~6 PE ou PT.
#i1
 LES DIFFERENTES VERSIONS DE PE
~11─┬~16─┬~14─┬~18─
 Nom du~4 │ Taille maximum │Taille maximum│ Longueur
 Programme │~4 du ≈~4 │  du buffer   │ maximum
~11 ├~7─┬~8─┤  de ≈s   │  d'±
~11 │Kbytes │ Lignes │~14 │  Θ
~11─┼~7─┼~8─┼~14─┼~18─
  PT.EXE   │  35   │  1000  │  22000 bytes │   256
  PE.EXE   │  64   │  4000  │  64000 bytes │   512
~11 │~7 │~8 │~14 │
#0
 ÷ FICHIER

 δ π donne accès aux fonc■s de manipula■
 ° ßs ≈s et ° ßs de ∞.

 Toutes φ comman° qui nécessit  un nom de ß :

  - Accept  l'introduc■ ° "wildcards" MS-Dos  (* et ?)
~4 Dans ce cas, ± pression sur ENTER provoque l'affichage
~4 de la @LST/liste@ triée ° ßs répondants aux critères.
  - Permett  de choisir un ß Φ la @PCK/Pick List@.
  - Utilis  ± @EXT/extension par défaut@.
#LST
 CHOIX DANS UNE LISTE DE FICHIERS~12 ~7 Γ1/5@/@


 Choix Φ ± liste de noms de ßs
 ~40─

 Une liste de ßs peut être composée de :

   - Noms de ßs en αs minuscuφ.
   - De noms de sous-directory en αs majuscuφ.
   - Du symbole .. représ ant la directory "père" de la
~5 directory Σe.

#LSTb
 CHOIX DANS UNE LISTE DE FICHIERS~12 ~7 Γ2/5@/@

 Vous pouvez choisir un membre d'± liste de ßs à
 l'aide ° flèches et ° εs Home, End, PgUp, PgDn,
 ^PgUp et ^PgDn.

 Vous confirmez votre choix en tapant sur ENTER :

 - Si le choix correspond à ± directory (.. ou majuscuφ),
   PE affiche la liste ° ßs (correspondant au critère
   Σ) Φ la directory choisie.
 - Si le choix correspond à un ß (minuscuφ) PE utilise
   ce ß pour mener à bien l'opéra■ en cours.
#LSTc
 CHOIX DANS UNE LISTE DE FICHIERS~12 ~7 Γ3/5@/@


 Une pression sur la ε INS (Insert) bascule le critère
 de tri Σ : par NOM ou par EXTension. L'ordre de tri
 utilisé ≡ indiqué Φ le coin inférieur droit de la
 µ.

 Une pression sur la ε DEL (Delete) ≤ d'effacer le
 ß du disqque.

 Les εs Alt-A, Alt-B,.... ≤t  d'activer φ
 directory Σes ° disques A, B,....
#LSTd
 CHOIX DANS UNE LISTE DE FICHIERS~12 ~7 Γ4/5@/@


 Une pression sur un α alphabétique enclenche
 l'π de re∩ rapide : la surbrillance se déplace
 sur le premier ß dont le premier α ≡ égal
 à la ε tapée. φ pressions suivantes complèt  le
 critère de re∩.

 La ε <─ efface le dernier α du critère.

 Le α * ne doit pas être introduit Φ le cri-
 tère car le caratère "." réagit comme un wildcard "*."
#LSTe
 CHOIX DANS UNE LISTE DE FICHIERS~12 ~7 Γ5/5



 Le programme PE ⁿ le nom de ß tapé Φ
 le @d1/buffer circulaire@ spécifique aux noms de ß.
#EXT
 L'EXTENSION DES NOMS DE FICHIERS


 PE reconstitue le chemin d'accès complet au ß, toutes
 φ syntaxes correctes pour MS-Dos sont acceptées par PE.
 ( Par exemple : \SOURCES\..\EDIT\TEST?.* )

 L'extension par défaut d'un ß chargé ≡ définie
 par l'π "@72/File extension@" du menu "Op■s".

 Lorsqu'un nom de ß sans extension (sans .) ≡ uti-
 lisé, PE y concatène l'extension par défaut. Il faut donc
 taper "TEXTE." pour référencer le ß de nom "TEXTE"
#00
 σ FICHIER  NOUVEAU


 Charge un ≈ vide Φ ± nouvelle µ.
 conti  un ≈ que vous avez modifié, PE vous
 propose de le ⁿr avant de l'écraser.
#01
 σ FICHIER  OUVRE


 Charge un ≈ Φ ± nouvelle µ.

 Vous pouvez obtenir ± @LST/liste ° ßs@ prés s, et y
 choisir le ß désiré. Voir aussi @EXT/extension@.
#02
 σ FICHIER  FUSIONNE


 Insère un ≈ Φ le ≈ de la µ Σe.

 Vous pouvez obtenir ± @LST/liste ° ßs@ prés s, et y
 choisir le ß désiré. Voir aussi @EXT/extension@.

 Le por■ fusionnée du ≈ devi  le bloc Σ.

 δ π ≡ id ique à l'π "Bloc Merge" du
 menu "Bloc"
#03
 σ FICHIER  FERME


 Ferme le ≈ de la µ Σe.

 Si le ≈ a été modifié, PE vous propose de le
 ⁿr avant d'en fermer la µ.
#04
 σ FICHIER  FERME TOUS


 Ferme tous φ ≈s ouverts.

 Pour chaque ≈ modifié, PE vous propose de le
 ⁿr avant d'en fermer la µ.
#05
 σ FICHIER  SAUVEGARDE~16 ~9 Γ1/2@/@


 Sauvegarde le ≈ de la µ Σe, sous le nom
 figurant Φ le coin inférieur droit de celle-ci. PE
 demande ± confirma■ si le ≈ n'a pas été modifié.

 ATTENTION : le ß de d≡ina■ ≡ toujours écrasé.

 Avant la ⁿ, Si le ß de d≡ina■ ²,
 PE le renomme avec "l'@EXT/extension@ de backup" définie Φ
 le menu ° @73/πs@.
#05a
 σ FICHIER  SAUVEGARDE~16 ~9 Γ2/2


 Avant la ⁿ, PE essaye d'effacer le ß ayant
 le même nom, mais dont l'extension ≡ égale à la
 "Delete Extension" qui ≡ définie Φ φ @73/πs@.
 et sauvegardée Φ le @CFG/ß de ∞@.
#06
 σ FICHIER  ECRIT VERS


 Sauvegarde le ≈ de la µ Σe sous un autre
 nom. Si le ß d≡ina■ ² déjà, PE demande
 s'il peut être écrasé.

 Vous pouvez obtenir ± @LST/liste ° ßs@ prés s, et y
 choisir le ß désiré.

 Avant la ⁿ, Si le ß de d≡ina■ ²,
 PE le renomme avec "l'@EXT/extension@ de backup" définie Φ
 le menu ° @73/πs@.
#07
 σ FICHIER  IMPRIME


 δ π ≤ d'imprimer un ou plusieurs ≈s via
 le programme d'impression LPRINT.EXE.

 Par défaut, le ß à imprimer ≡ >* (subtitué par le
 chemin d'accès complet au ß) et le titre ≡ >n (subs-
 titué par le nom du ß).

 Veuillez vous reporter à l'aide fournie par LPRINT pour de
 plus ampφ informa■s sur φ πs d'·. PE sau-
 garde ces πs Φ le @CFG/ß de ∞@.
#08
 σ FICHIER  A PROPOS DE PE ...


 Affiche la version de PE utilisée.
#09
 σ FICHIER  QUITTE


 δ π ≤ de quitter PE. Une boîte de dialogue
 ≤ de ⁿr le @CFG/ß de ∞@.

 Si le ≈ d'± ° µs a été modifié, PE affiche la
 µ en avant-plan et propose de le ⁿr.
#1
 ÷ EDITION


 Ce menu accède aux diverses fonc■s d'· offertes par
 PE.

 Il s'agit d'un menu très général puisque chac± de ses
 πs conduit à un autre (sous-) menu.
#10
 ÷ EDITION  CHERCHE


 Ce menu donne accès à toutes φ fonc■s de @100/re∩@ et
 de @101/rΩ@ de ≥s de αs.
#100
 σ EDITION  CHERCHE  TEXTE


 δ π ≤ de re∩r ± ≥ de α
 Φ la µ Σe.

 PE s'enquiert de la ≥ de α à ∩r, et °
 @FND/πs de re∩@ à utiliser.

 Les πs @102/Cherche suivant@ et @103/Cherche Précéd @
 répèt  la dernière opéra■ de re∩, Φ le sens
 indiqué.
#101
 σ EDITION  CHERCHE  REMPLACE


 δ π ≤ de remplacer ± ≥ de α
 par ± autre Φ la µ Σe.

 PE s'enquiert de la ≥ de α à ∩r, de la
 ≥ de rΩ, et ° @FND/πs@ à utiliser.

 Les πs @102/Cherche suivant@ et @103/Cherche Précéd @
 répèt  la dernière opéra■ de re∩, Φ le sens
 indiqué.
#102
 σ EDITION  CHERCHE  CHERCHE SUIVANT


 δ π répète la dernière re∩ ou le dernier rem-
 placem  effectué, Φ sens indiqué par l'π "Forward/
 Backward".

 TOUTES φ @FND/πs de re∩/rΩ@ sont
 réutilisées.
#103
 σ EDITION  CHERCHE  CHERCHE PRECEDENT


 δ π répète la dernière re∩ ou le dernier rem-
 placem  effectué, mais Φ le sens inverse du sens indi-
 qué par l'π "Forward/Backward".

 A l'excep■ du sens, TOUTES φ @FND/πs@ de re∩/
 rΩ sont réutilisées.
#FND
 σS DE RECHERCHE/REMPLACEMENT~18 Γ1/5@/@


 PE possède 3 "Méta-αs" qui sont représ és par φ
 αs '?', '*' et '$'.

 '?' remplace 1 α, n'importe lequel. Une re∩
~5 de la ≥ "édit???." trouvera φ mots "éditeur.",
~5 "·.", ...

~5 '?' remplace un et un seul α.
#FNDa
 σS DE RECHERCHE/REMPLACEMENT~18 Γ2/5@/@


 '*' remplace n'importe quelle ≥ de α, donc ±
~5 re∩ de la ≥ "éd*r" trouvera φ mots
~5 "éditeur", "éducateur", "éditer", ... '*' remplace ±
~5 ≥ de n'importe quelle longueur, y compris ±
~5 ≥ de longueur nulle (Φ l'exemple, la ≥ "édr"
~5 ≡ trouvée). Une re∩ peut comporter plusieurs '*'.

#FNDb
 σS DE RECHERCHE/REMPLACEMENT~18 Γ3/5@/@


 '$' symbolise ± fin de Θ.
~5 Par exemple, la re∩ de la ≥ ";$int" trouvera
~5 le dernier α d'± Θ se terminant par ";" et
~5 dont la Θ suivante commence par la ≥ "int".

 Il ≡ possible de ∩r φ αs * ? et $ Φ le
 ≈ en φ faisant précéder du α \ Φ le string
 à ∩r (∩r φ ≥s \?  \*  et \$).
#FNDc
 σS DE RECHERCHE/REMPLACEMENT~18 Γ4/5@/@


 S'il ² un ou plusieurs "Wildcard *" Φ l'argum  de
 re∩, alors la ≥ de rΩ peut contenir
 le même nombre de '*'. Dans ce cas, φ αs représen-
 tés par chaque '*' sont reproduits Φ le rΩ,
 chacun à leur posi■ respective (mode addi■).

 La ≥ de rΩ peut aussi ne contenir aucun '*'.
 Dans ce cas, tous φ αs représ és par chaque '*'
 de l'argum  de re∩ sont effacés (mode soustrac■).
#FNDc
 σS DE RECHERCHE/REMPLACEMENT~18 Γ5/5


 Veuillez consulter le manuel pour ± explica■
 détaillée ° nombreuses et puissantes πs de recher-
 che et de rΩ.
#11
 ÷ EDITION  VA A


 Ce menu accède à toutes φ fonc■s évoluées de déplace-
 m  du τ Φ le ≈ Σ.
#110
 ÷ EDITION  VA A  LIGNE@/@


 δ π ≤ de déplacer le τ vers ± Θ
 et ± ⌡ dont le numéro ≡ introduit par l'utilisa-
 teur.

 PE ajuste le numéro  ré pour qu'il corresponde à ± Θ
 de ≈ existante (compris  re 1 et le nombre total de
 Θs du ≈).
#111
 ÷ EDITION  VA A  MARQUE~16 ~9 Γ1/2@/@


 δ π posi■ne le τ sur ± marque préalable-
 m  établie. Une "marque" peut être comparée à un signet
 Φ un livre; c'≡ un endroit auquel on accède rapidem .

 Les marques ne sont visibφ à l'écran qu'en mode de visua-
 lisa■ "total". Lors du chargem  d'un ß, φ
 marques de la µ Σe point  vers le premier
 α du ß.
#111a
 ÷ EDITION  VA A  MARQUE~16 ~9 Γ2/2@/@

 PE possède 10 marques accessibφ, dont 6 sont définissabφ
 par l'⌠ (numéros 0 à 5). Les 4 autres marques sont
 posi■nées par PE lors de certaines opéra■s. Certaines
 √s évoluées ne pourrai  être développées sans marques.

 Marque 5 : Posi■ τ avant Ctrl-PgUp ou Ctrl-PgDn ou
~12 au chargem  du ß.
~8 6 : Posi■ τ avant ± re∩/rΩ
~8 7 : Début de la ≥ trouvée en re∩/remplace.
~8 8 : Début du bloc Σ  (= Goto Begin of Block).
~8 9 : Fin   du bloc Σ  (= Goto End   of Block).
#112
 ÷ EDITION  VA A  PAIRE@/@


 δ π n'≡ active que lorque le τ se trouve
 sur ± ° ≥s de αs définies par l'π
 "@751/Paired strings@". PE détecte alors la ≥ jumelle
 dont le niveau d'imbrica■ ≡ égal au symbole sur lequel
 se trouve le τ.

 δ π ≤ ± détec■ immédiate ° erreurs
 dues aux oublis d'un de ces symboφ. Elle ≤ aussi de
 rapidem  cerner l'étendue d'un bloc d'instruc■s.
#113
 ÷ EDITION  VA A  DEBUT BLOC@/@


 Posi■ne le τ sur la marque numéro 8, c'≡-à-dire
 le début du bloc Σ.

 δ π ≡ redondante avec l'π "@111/Va à Marque@".

 Il ≡ cependant d'usage d'avoir accès à cette fonc■ à
 l'aide ° menus.
#114
 ÷ EDITION  VA A  FIN BLOC@/@


 Posi■ne le τ sur la marque numéro 9, c'≡-à-dire
 la fin du bloc Σ.

 δ π ≡ redondante avec l'π "@111/Va à Marque@".

 Il ≡ cependant d'usage d'avoir accès à cette fonc■ à
 l'aide ° menus.
#115
 ÷ EDITION  VA A  DEBUT COLONNE@/@


 Posi■ne le τ sur le début de la ⌡ Σe.
#116
 ÷ EDITION  VA A  FIN COLONNE


 Posi■ne le τ sur la fin de la ⌡ Σe.
#12
 ÷ EDITION  EFFACE@/@


 Menu donnant accès à toutes φ fonc■s d'effacem  de
 αs Φ la µ Σe.
#120
 σ EDITION  EFFACE  LIGNE@/@


 δ π efface la Θ où se trouve le τ.
#121
 σ EDITION  EFFACE  FIN DE LIGNE@/@


 δ π efface tous φ αs situés  re le
 τ et le dernier α de la Θ Σe.

 δ π n'efface que ° αs, et jamais la Θ
 elle-même.
#122
 σ EDITION  EFFACE  MOT PRECEDENT@/@


 δ π efface tous la αs situés  re le
 τ et le début du mot précéd .

 Pour PE, un mot ≡ ± suite de αs ou de symboφ
 séparés par ° αs spéciaux. Ces derniers sont
 modifiabφ à l'aide de l'π @750/Word Separator@ du menu
 "Op■s".
#123
 σ EDITION  EFFACE  MOT SUIVANT@/@


 δ π efface tous la αs situés  re le
 τ et le début du mot suivant.

 Pour PE, un mot ≡ ± suite de αs ou de symboφ
 séparés par ° αs spéciaux. Ces derniers sont
 modifiabφ à l'aide de l'π @750/Word Separator@ du menu
 "Op■s".
#124
 σ EDITION  EFFACE  DEFAIT


 δ π supprime toute φ modifica■s apportées à la
 Θ Σe.
#13
 ÷ EDITION  TABULATION@/@


 Ce menu accède à toutes φ πs liées aux tabula■s.

 - @130/Suivante@, @131/Précéd e@, @132/Ligne précéd e@.

 - @133/Posi■ ° tabula■s@.

 - Conversion ° tabula■s en @134/Chargem @, @135/Sauvegarde@.

 - Bascule de l'affichage ° @136/Tabula■@, de la @137/Régle@.
#130
 ÷ EDITION  TABULATION  TABULATION SUIVANTE@/@


 Les choix de ce menu déplac  le τ vers le taquet de
 tabula■ suivant, selon 3 mo° :

  - @1300/Curseur seul@
  - @1301/Curseur et ≈@
  - @1302/Curseur et/ou ≈@ selon le @160/mode d'inser■@.

 Généralem , l'⌠ créera ± √ qui affectera
 cette fonc■ à la ε "-▌" (Tab). Par défaut, δ
 ε utilise l'π @1301/Curseur et ≈@.
#1300
 σ EDITION  TABULATION  SUIVANTE  CURSEUR SEUL@/@


 δ π déplace le τ vers le premier taquet de
 tabula■ situé à sa droite, à condi■ qu'il en ²
 au moins un.

 Seul le τ ≡ déplacé, le ≈ n'≡ pas modifié.
#1301
 σ EDITION  TABULATION  SUIVANTE  CURSEUR ET TEXTE@/@


 δ π déplace le τ vers le premier taquet de
 tabula■ situé à sa droite, à condi■ qu'il en ²
 au moins un.

 Le τ ≡ déplacé et ° blancs sont insérés Φ le
 ≈.
#1302
 σ EDITION  TABULATION  SUIVANTE  DEPENDANT DE INSERT@/@


 Lorsque le @160/mode d'inser■@ ≡ activé ("On"), le
 @1301/τ et le ≈@ sont déplacés.

 Lorsque le mode d'inser■ ≡ désactivé ("Off"), seul
 le @1300/τ@ ≡ déplacé.
#131
 ÷ EDITION  TABULATION  TABULATION PRECEDENTE@/@


 Les choix de ce menu déplac  le τ vers le taquet de
 tabula■ précéd , selon 3 mo° :

  - @1310/Curseur seul@
  - @1311/Curseur et ≈@
  - @1312/Curseur et/ou ≈@ selon le @160/mode d'inser■@.

 Généralem , l'⌠ créera ± √ qui affectera
 cette fonc■ à la ε "Shift -▌" (Sh-Tab). Par défaut,
 δ ε utilise l'π @1310/Curseur seul.
#1310
 σ EDITION  TABULATION  PRECEDENTE  CURSEUR SEUL@/@


 δ π déplace le τ vers le premier taquet de
 tabula■ situé à sa gauche, à condi■ qu'il en ²
 au moins un.

 Seul le τ ≡ déplacé, le ≈ n'≡ pas modifié.
#1311
 σ EDITION  TABULATION  PRECEDENTE  CURSEUR ET TEXTE@/@


 δ π déplace le τ vers le premier taquet de
 tabula■ situé à sa gauche, à condi■ qu'il en ²
 au moins un.

 Le τ ≡ déplacé et φ αs situés  re
 l'ancienne et la nouvelle posi■ du τ sont effacés.
#1312
 σ EDITION  TABULATION  PRECEDENTE  DEPENDANT DE INSERT@/@


 Lorsque le @160/mode d'inser■@ ≡ activé ("On"), le
 @1311/τ et le ≈@ sont déplacés.

 Lorsque le mode d'inser■ ≡ désactivé ("Off"), seul
 le @1310/τ@ ≡ déplacé.
#132
 σ EDITION  TABULATION  LIGNE PRECEDENTE@/@


 δ π implém e ± forme de tabula■ très pratique
 lors du l'écriture de programmes ou de tableaux. Elle
 consiste à insérer ° blancs Φ la Θ Σe jusqu'au
 premier α du mot suivant sur la Θ précéd e.
#133
 σ EDITION  TABULATION  EDITION@/@


 δ π affiche la règle affichant φ taquets employés

 L'⌠ choisi le taquet qu'il veut modifier à l'aide
 ° εs Tab et Shift-Tab. Il peut ensuite φ déplacer
 à l'aide ° εs gauche et droite, ou  rer un numéro
 de ⌡ en pressant la barre d'espace.

 La ε <┘ valide la posi■ φ taquets et retourne en
 · du ≈, Esc efface φ modifica■s.
#134
 ÷  EDITION  TABULATION  CONVERTI EN LOAD@/@

 Bascule le mode de conversion ° tabula■s lors du
 chargem  d'un ≈.

 Quand se mode ≡ activé, φ αs de tabula■ (9)
 se trouvant Φ le ß d'un ≈ chargé sont convertis
 en autant de "blancs" que la distance  re le α
 de tabula■ et la prochaine ⌡ multiple de 8. δ
 méthode rend PE compatible avec φ autres éditeurs et
 "Viewer" du monde Ms-Dos.
#135
 ÷  EDITION  TABULATION  CONVERTI EN SAVE@/@

 Bascule le mode de conversion ° tabula■s lors de la
 ⁿ d'un ≈.

 Quand se mode ≡ activé, φ blancs se trouvant Φ le
 ≈ Σ sont convertis en αs de tabula■
 compatibφ avec φ autres éditeurs et "Viewer" du monde
 Ms-Dos. Seuls φ ßs dont l'extension n'≡ pas
 incluse Φ la liste "No Tabs Save" de l'π "File
 Extension" du menu "PE Config" sont convertis.
 Quand ce mode n'≡ pas activé, φ espaces Φ le ≈
 sont sauvés tels quels (ne sont pas convertis en ASCII 9).
#136
 ÷  EDITION  TABULATION  AFFICHAGE TABULATION@/@
#137
 ÷  EDITION  TABULATION  AFFICHAGE REGLE
#14
 ÷ EDITION  MARGES


 δ partie de PE n'≡ pas encore  ièrem  terminée.
#140
 ÷ EDITION  MARGES
#141
 ÷ EDITION  MARGES
#142
 ÷ EDITION  MARGES
#143
 ÷ EDITION  MARGES
#1430
 ÷ EDITION  MARGES
#1431
 ÷ EDITION  MARGES
#1432
 ÷ EDITION  MARGES
#15
 ÷ EDITION  DEPLACE CURSEUR


 Ce menu prés e diverses métho° pour déplacer le τ
 et/ou le ≈ Φ la µ Σe. Ces πs ne sont
 pas affectées à ° εs du clavier, ce qui vous ≤
 de φ affecter à n'importe quelle ε, via ° √s,
 selon votre goût ou vos habitu°.
#16
 ÷ EDITION  BASCULE@/@


 Ce menu prés e diverses fonc■s qui ne peuv  être
 regroupées Φ φ autres menus.
#160
 σ EDITION  BASCULE  MODE INSERTION@/@


 Inversion du mode d'inser■ de αs vers le mode de
 rΩ de αs, et vice-versa.

 L'indicateur "Ins" ou "Rep" ≡ posi■né Φ la Θ de
 statut.
#161
 σ EDITION  BASCULE  MODE INDENTATION@/@


 Inversion du mode "ind a■" vers le mode "normal" et
 vice-versa.

 En mode "ind a■", la ε <┘ amène le τ sous le
 premier α de la Θ précéd e; en mode "normal"
 le τ ≡ posi■né en ⌡ 1.

 L'indicateur "Ind" ≡ posi■né ou effacé Φ la Θ de
 statut.
#162
 σ EDITION  BASCULE  CURSEUR DANS TEXTE@/@


 Lorsque cette π ≡ activée, le τ ne peut plus
 quitter le ≈.

 Bien que moins pratique, ce mode de déplacem  du τ
 ce rencontre couramm  sur φ éditeurs de ≈s.
#163
 σ EDITION  BASCULE  BORDURE TEXTE@/@


 Lorsque cette π ≡ activée, chaque ≈ chargé Φ
 PE ≡  ouré d'un bord en αs semi-graphiques.
 Un ascenceur vertical ≡ alors affiché sur la droite du
 ≈; un ascenceur horizontal et le nom du ß sont
 affichés sur le bord inférieur.

 Lorsque cette π ≡ désactivée, le ≈ occupe tout
 l'espace disponible de l'écran, mais φ ascenceurs sont
 inaccessibφ. Ce mode ≡ peu lisible lorsque plusieurs
 µs sont affichées simultaném .
#164
 ÷  PE CONFIG  BASCULE  MODE VISUALISATION@/@


 Menu accèdant aux changem  du mode de visualisa■ °
 marques, ° espaces et ° retours à la Θ.
#1640
 σ  PE CONFIG  BASCULE  VISUALISATION  RIEN@/@


 Dans ce mode, PE affiche n'affiche pas φ marques ni φ
 αs de retour à la Θ.
#1641
 σ  PE CONFIG  BASCULE  VISUALISATION  PARTIELLE@/@


 Dans ce mode, PE représ e φ retours à la Θ (Enter)
 par le symbole ''.

 Les numéros ° marques (Voir EDITION VA A MARQUE) sont
 affichés en vidéo inverse.
#1642
 σ  PE CONFIG  BASCULE  VISUALISATION  TOTALE@/@


 Dans ce mode, PE représ e φ "Blancs" (Espace) par le
 symbole '·' et φ retours à la Θ (Enter) par le
 symbole ''.

 Les numéros ° marques (Voir EDITION VA A MARQUE) sont
 affichés en vidéo inverse.
#1643
 σ  PE CONFIG  BASCULE  VISUALISATION  BUFFER


 Ce mode ressemble au mode "Total" mais φ blancs de la
 Θ Σe sont tous représ és par le symbole
 '·'.
#17
 ÷ EDITION  DIVERS


 Menu ° πs diverses d'·.
#170
 σ EDITION  DIVERS  PLACE MARQUE


 δ π place ± Marque Φ la µ Σe,
 à la posi■ occupée par le τ.

 Veuillez vous reporter à "EDITION  VA A  MARQUE" pour de
 plus ampφ informa■s à ce sujet.
#171
 σ EDITION  DIVERS  ENTOURE BLOC~15 Γ1/2@/@


 δ fonc■ insère ± nouvelle Θ à la suite d'un
 ensemble de Θ dont le premier α ≡ situé à la
 droite de la posi■ Σe du τ. Le τ ≡
 posi■né sur la Θ insérée, sa ⌡ n'≡ pas modi-
 fiée.

 δ fonc■ ≡ la base de √s qui  our  automati-
 quem  un ensemble de Θs ce qui ≡ ± opéra■ fré-
 qu e pendant la maintenance de programmes.
#171a
 σ EDITION  DIVERS  INSERE PARAGRAPHE~10 Γ2/2


 L'emploi systématique de cette π π supprime quasi
 totalem  φ risques de commettre ° erreurs telφ que
 ° Blocs non fermés, ou ° ° END sans BEGIN.

 Voici deux exempφ simpφ de Macros qui illustr 
 l'emploi de cette π :

  en C~6 :~8 {{÷}EMI{Left}}
  en PASCAL :~8 BEGIN{÷}EMI{5}{Left}END.
#172
 σ EDITION  DIVERS  REPETE STRING


 δ fonc■ introduit Φ le ≈ ± ≥ de carac-
 tères composée de n fois le string s, n et s sont demandés
 par PE.

 La ≥ de αs ≡ insérée ou superposée à partir
 de la posi■ du τ, selon le mode de rΩ
 Σ.
#2
 ÷ BLOC@/@


 Ce menu accède à toutes φ opéra■s de manipula■ °
 blocs Φ la µ Σe.

 Un bloc ≡ un ensemble de αs successifs qui ≡
 représ é par son premier α (Début de bloc) et
 son dernier α (Fin de bloc).

 Un bloc conti  au moins un α, et au plus tout le
 ≈. Il ≡ visualisé Φ ± couleur différ e du ≈.
#20
 σ BLOC  DEBUT@/@


 Posi■ne le début du @2/bloc@ sur le α situé à la
 posi■ du τ.
#21
 σ BLOC  FIN@/@


 Posi■ne la fin du bloc sur le α situé avant la
 posi■ du τ.
#22
 σ BLOC  COPIE@/@


 Copie tous φ αs du bloc Σ (s'il ²)
 avant la posi■ du τ.

 Après cette opéra■, la copie devi  le bloc Σ.

 Il ≡ interdit de copier un bloc à l'intérieur de lui-même.
#23
 σ BLOC  DEPLACE@/@


 Copie tous φ αs du bloc Σ (s'il ²)
 avant la posi■ du τ et efface le bloc original.

 Après cette opéra■, le bloc Σ devi  la copie du
 bloc original.

 Il ≡ interdit de déplacer un bloc à l'intérieur de
 lui-même ou sur le α suivant le dernier α
 du bloc.
#24
 σ BLOC  EFFACE@/@


 Efface tous φ αs du bloc Σ (s'il ²).

 Après cette opéra■, il n'² plus de bloc Σ.
#25
 σ BLOC  FUSIONNE@/@


 Charge un ß et l'insère Φ le ≈ Σ.

 Le por■ fusionnée du ≈ devi  le bloc Σ.
#26
 σ BLOC  SAUVEGARDE@/@


 δ π ⁿ φ αs du bloc Σ (s'il
 ²) Φ un ß dont l'⌠ introduit le nom.

 Si le ß d≡ina■ ² déjà, PE demande ±
 confirma■ avant d'en écraser le contenu. Aucun ß
 de "Backup" n'≡ généré.
#27
 σ BLOC  AUTRES CHOIX


 δ π ≤ d'accéder aux autres fonc■s liées au
 bloc Σ :

 - @270/Passage du en majuscuφ/minuscuφ@.
 - @272/Ind a■ vers la gauche et la droite@.
 - @275/Affichage de la longueur@.
#270
 σ BLOC  AUTRES CHOIX  MAJUSCULES@/@


 δ π provoque le passage en majuscuφ de tous φ
 αs du bloc Σ.
#271
 σ BLOC  AUTRES CHOIX  MINUSCULES@/@


 δ π provoque le passage en minuscuφ de tous φ
 αs du bloc Σ.
#272
 σ BLOC  AUTRES CHOIX  INVERSE MIN/MAJ@/@


 δ π provoque le passage en minuscuφ de toutes
 φ majuscuφ du bloc Σ et vice-versa.
#273
 σ BLOC  AUTRES CHOIX  INDENTATION A GAUCHE@/@


 Déplace toutes φ Θs comprises  re la Θ de début
 et la Θ de fin du bloc Σ de X posi■s vers la
 gauche. S'il n'² pas de bloc Σ, c'≡ la Θ
 Σe qui ≡ décalée de X posi■s vers la gauche.

 X représ e le "@272/Pas d'int a■@" qui ≡ modifiable à
 l'aide du même menu.
#274
 σ BLOC  AUTRES CHOIX  INDENTATION A DROITE@/@


 Déplace toutes φ Θs comprises  re la Θ de début
 et la Θ de fin du bloc Σ de X posi■s vers la
 droite. S'il n'² pas de bloc Σ, c'≡ la Θ
 Σe qui ≡ décalée de X posi■s vers la droite.

 X représ e le "@272/Pas d'int a■@" qui ≡ modifiable à
 l'aide du même menu.
#275
 σ BLOC  AUTRES CHOIX  PAS D'INDENTATION@/@


 Le pas d'ind a■ détermine le nombre de posi■ dont
 φ blocs sont déplacés à l'aide ° πs d'ind a■
 à @270/gauche@ et à @271/droite@.

 La valeur du pas ≡ sauvegardée Φ le ß de confi-
 gura■.
#276
 σ BLOC  AUTRES CHOIX  AFFICHAGE LONGUEUR


 δ π affiche le nombre de αs contenu Φ le
 bloc Σ (s'il ²).

 δ fonc■nalité ≤ de facilem  connaître la taille
 d'± ≥ de αs, sans en compter φ αs !

 Les αs de fin de Θ (<┘) sont comptés comme un
 α normal.
#3
 ÷ COLONNE@/@


 Ce menu accède à toutes φ opéra■s de manipula■ °
 ⌡s Φ la µ Σe.

 Une ⌡ ≡ un ensemble rectangulaire de αs qui
 ≡ représ é par son premier α (Début de ⌡)
 et son dernier α (Fin de ⌡).

 Une ⌡ conti  au moins un α, et au plus tout
 le ≈. Il ≡ visualisé Φ ± couleur différ e de la
 couleur du ≈.
#30
 σ COLONNE  DEBUT@/@


 Posi■ne le début de la ⌡ sur le α situé à la
 posi■ du τ.
#31
 σ COLONNE  FIN@/@


 Posi■ne la fin de la ⌡ sur le α situé à la
 posi■ du τ.
#32
 σ COLONNE  COPIE@/@


 Copie tous φ αs de la ⌡ Σe (si elle
 ²) à la posi■ du τ et, év uellem , sur φ
 Θs suivantes.

 Après cette opéra■, la copie devi  la ⌡ Σe.

 Il ≡ interdit de copier ± ⌡ à l'intérieur
 d'elle-même.
#33
 σ COLONNE  DEPLACE@/@


 Copie tous φ αs de la ⌡ Σe (si elle
 ²) à la posi■ du τ et, év uellem , sur φ
 Θs suivantes puis efface la ⌡ originale.

 Après cette opéra■, la copie devi  la ⌡ Σe.

 Il ≡ interdit de déplacer ± ⌡ à l'intérieur
 d'elle-même.
#34
 σ COLONNE  EFFACE@/@


 Efface tous φ αs de la ⌡ Σe (si elle
 ²).
#35
 σ COLONNE  FUSIONNE@/@


 δ fonc■ demande un nom de ß à l'⌠ et
 insère chaque Θ du ß Φ φ Θs successives
 du ≈ Σ. Chaque Θ du ß insérée ≡
 év uellem  complétée par ° blanc pour avoir la
 la taille de la plus longue Θ du ß.

 La ⌡ chargée devi  la ⌡ Σe.
#36
 σ COLONNE  SAUVEGARDE@/@


 δ π ⁿ φ αs de la ⌡ Σe
 (si elle  ²) Φ un ß dont l'⌠ intro-
 duit le nom.

 Si le ß d≡ina■ ² déjà, PE demande ±
 confirma■ avant d'en écraser le contenu. Aucun ß
 de "Backup" n'≡ généré.
#37
 ÷  COLONNE  AUTRES CHOIX


 δ π ≤ d'accéder aux autres fonc■s liées à
 la ⌡ Σe :

 - @370/Passage en majuscuφ/minuscuφ@.
 - @372/Remplissage avec un motif@.
 - @373/Numérota■ ° Θs@.
#370
 σ COLONNE  AUTRES CHOIX  MAJUSCULES@/@


 δ π passe tous φ αs de la ⌡
 Σe en majuscule.
#371
 σ COLONNE  AUTRES CHOIX  MINUSCULES


 δ π passe tous φ αs de la ⌡
 Σe en minuscule.
#372
 σ COLONNE  AUTRES CHOIX  INVERSE MIN/MAJ


 δ π passe toutes φ majuscuφ de la ⌡
 Σe en minuscuφ et vice-versa.
#373
 σ COLONNE  AUTRES CHOIX  REMPLI


 δ π rempli la ⌡ Σe avec ±
 ≥ de αs donnée en exemple.

 Si la ≥ de α ≡ plus courte que la lar-
 geur de la ⌡, PE répète la ≥ de manière à
 remplire Toute la ⌡.
#374
 σ COLONNE  AUTRES CHOIX  NUMEROTE LIGNES


 Voir la boîte de dialogue et HISTORY.DOC
#4
 ÷ FENETRE


 Ce menu accède à toutes φ fonc■s liées aux µs d'
 · de l'écran. PE autorise l'· d'un maximum de 8
 µs simultanées à l'écran. Chaque µ conti  un
 ≈, plusieurs µ peuv  contenir le même ≈.

 Toutes φ opéra■s d'· se déroul  Φ la µ
 Σe (ou active) qui ≡ représ ée par un cadre double
 de couleur différ e ° cadres ° autres µs. PE
 attribue un numéro d'ordre à chaque µ, il ≡ affiché
 Φ leur coin supérieur gauche.
#40
 ÷ FENETRE  PRECEDENTE


 δ π ≤ de rendre active la µ dont le
 numéro d'ordre ≡ immédiatem  inférieur au numéro de la
 µ Σe.

 La fonc■ ≡ inaccessible lorsqu'il n'² qu'± seule
 µ.
#41
 ÷ FENETRE  SUIVANTE


 δ π ≤ de rendre active la µ dont le
 numéro d'ordre ≡ immédiatem  supérieur au numéro de la
 µ Σe.

 La fonc■ ≡ inaccessible lorsqu'il n'² qu'± seule
 µ.
#42
 σ FENETRE  SELECTIONNE


 δ π ≤ de rendre active la µ dont l'uti-
 lisateur choisi le ß ou introduit le numéro.
#43
 σ FENETRE  MINIMISE


 δ fonc■ réduit la µ d'· à sa taille
 minimum.

 Avec la souris, cliquez sur la flêche vers le bas située sur
 le bord supérieur de la µ d'·.
#44
 σ FENETRE  MAXIMISE


 δ fonc■ affecte tout l'écran à la µ d'·
 Σe.

 δ π ≤ aussi d'ajuster la taille de l'écran
 lorsque l'on passe d'± taille d'écran à ± autre en
 modifiant φ paramètres d'± carte EGA ou VGA.

 Avec la souris, cliquez sur la flêche vers le haut située sur
 le bord supérieur de la µ d'·.
#45
 σ FENETRE  DEPLACE


 δ fonc■ ≤ de déplacer la µ d'· sur
 l'écran, à l'aide ° flêches et de la ε "Enter".

 Avec la souris, cliquez sur le bord supérieur de la µ
 d'·, maintenez le bouton et déplacez la souris.
#46
 σ FENETRE  TAILLE


 δ fonc■ ≤ de modifier la taille de la µ
 d'·, à l'aide ° flêches et de la ε "Enter".

 Avec la souris, cliquez sur le coin inférieur droit de la
 µ d'·, maintenez le bouton et déplacez la souris.
#47
 σ FENETRE  PUZZLE


 δ π ≤ d'afficher en même temps sur l'écran
 toutes φ µs ouvertes.
#48
 σ FENETRE  PUZZLE


 δ π ≤ d'afficher en dégradé toutes φ
 µs ouvertes.
#49
 σ FENETRE  AIDE


 δ π ≡ accessible par la ε d'aide Alt-H.

 La ε d'aide ≡ redéfinissable par la commande
 ÷ O M H.

 Voir @HLP/Aide sur l'aide@ et @INDX/Index de l'aide@
#5
 ÷ EDITION  MACRO  généralités~12 ~7 Γ1/9@/@


 Une √ peut être vue comme un buffer qui conti  °
 pressions de εs. Le "développem " d'± √ consiste
 à simuler la frappe de toutes φ pressions de εs
 qu'elle conti .

 Le statut de √ ≡ affiché à l'extrème gauche de la
 @f1/Θ de status@. Les √s constitu  le "noyau" de
 toutes φ comman° de PE. Toute √ peut être stoppée
 par ± pression sur la ε Esc (Annul).
#5a
 ÷ EDITION  MACRO  enregistrem ~16 Γ2/9@/@


 PE autorise l'enregistrem  de √s en "temps réel".
 Une ε spéciale (Learn √) définie par ÷ O M L
 (par défaut Alt-F10) ≤ de démarrer le mode "Enregis-
 trem  de √" repéré par un statut de √ "R".

 Dans ce mode, toutes φ εs tapées au clavier sont
 enregistrées Φ un buffer.
#5aa
 ÷ EDITION  MACRO  enregistrem ~15 Γ2'/9@/@


 Une deuxième pression sur la ε "Learn √" indique la
 fin de l'enregistrem . A ce mom , PE demande de presser
 la ε à laquelle vous voulez affecter la √. Toutes
 φ εs du clavier sont acceptées.

 Si ± √ ≡ déjà affectée à la ε choisie, PE
 vous demande ± confirma■ avant d'écraser l'ancienne
 √.
#5b
 ÷ EDITION  MACRO  εs de contrôle~11 Γ3/9@/@


 Parmis φ combinaisons de εs auxquelφ ± √
 peut être affectée, φ εs de controle (^A, ^B, ...)
 peuv  être utilisées seuφ ou en combinaison avec
 ± autre ε (Par exemple ^K B ou ^K ^N).

 Pour enregistrer ± √ simple (Ex ^Y), il faut taper
 2 fois la ε (Ex ^Y ^Y). La √ se développera bien
  endu en ± seule pression de ε (Ex ^Y).
#5bb
 ÷ EDITION  MACRO  εs de contrôle~10 Γ3'/9@/@


 S'il ² ± √ id ifiée par ± ε de controle
 simple (Ex ^A), PE refusera de créer ± √ id ifiée
 par ε composée commençant par le même code (Ex ^A A) et
 vice-versa.

 En effet, s'il ² ± √ ^K, il ≡ impos-
 sible d'accéder à ± √ ^K B car le fait d'appuyer sur
 ^K lance la √ et il ≡ impossible de taper le B !
#5c
 ÷ EDITION  MACRO  Imbrica■~12 ~7 Γ4/9@/@


 Une √ peut faire appel à d'autres √s, définies ou
 non. Jusqu'à 30 niveaux d'imbrica■ peuv  ainsi être
 définis.

 Une √ peut faire appel à elle même, il en résulte ±
 √ qui boucle. Elle peut être stoppée par un appui sur
 Esc (Annul) ou en y insérant ± Pause (Voir écran suivant).
#5d
 ÷ EDITION  MACRO  Comman°~16 ~5 Γ5/9@/@

 Dans ± √, certaines séquences de εs ont ±
 significa■ particulière :
~8─┬~53─
Séquence│~4 Effet à l'enregistrem  et au développem 
~8─┼~53─
  &P~4 │ Introduit ± pause dont on sort avec Esc ou Espace
  &C~4 │ Att e d'un α qui sera passé à PE.
  &N~4 │ Att e d'± ≥ de αs terminée par
~8 │ [Enter], dont φ αs sont passés à PE.
~8 │
~8 │
~8─┴~53─
#5e
 ÷ EDITION  MACRO  Comman°~16 ~5 Γ6/9@/@
~8─┬~53─
Séquence│~4 Effet à l'enregistrem  et au développem 
~8─┼~53─
  &Sx   │ Active le drapeau x (x ≡ un digit hexadécimal).
  &Rx   │ Désactive le drapeau x (x ≡ un digit hexadécimal)
  &&~4 │ Développem  du α '&'
~8 │
~8 │
~8 │ Veuillez vous reporter aux écrans suivants pour
~8 │ consulter la liste ° drapeaux.
~8 │
~8 │
~8─┴~53─
#5ea
 ÷ EDITION  MACRO  Comman°~16 ~5 Γ7/9@/@
~8─┬~44─┬~8─
 drapeau│~4 Effet du drapeau~24 │ Défaut
~8─┼~44─┼~8─
   0~4 │ Mode "Macro rapide" à ne pas employer lors-│Rapide
~8 │ que la √ ≤ l'· d'± boîte  │
~8 │ de dialogue.~16 ~15 │
   1~4 │ Arrêt de la √ lorsqu'± ε de dé- │ Arrêt
~8 │ placem  du τ ne déplace pas effec- │
~8 │ tivem  le τ (Fin ≈, début, ...)│
   2~4 │ Arrêt de la √ lorsqu'± ε de dé- │ Pas d'
~8 │ placem  du τ sort du bloc Σ. │ arrêt
   3~4 │ Même chose pour la ⌡ Σe.~7 │
~8─┴~44─┴~8─
#5eb
 ÷ EDITION  MACRO  Comman°~16 ~5 Γ8/9@/@
~8─┬~44─┬~8─
 drapeau│~4 Effet du drapeau~24 │ Défaut
~8─┼~44─┼~8─
   4~4 │ Pas de copie ° champs ° boîtes de dia- │ Copie
~8 │ logues Φ φ buffers circulaires.~7 │
   5~4 │ Pas de demande de confirma■ lors d'un   │Demande
~8 │ écrasem  ou de perte de modifica■s.   │
   6~4 │ Copie du nom de ß de la µ en   │ Pas de
~8 │ cours lors de la créa■ d'± µ.   │ copie
   7~4 │ Pas de r≡aura■ de l'écran DOS en~6 │ Res-
~8 │ quittant PE.~16 ~15 │ taure
~8 │~44 │
~8─┴~44─┴~8─
#5ec
 ÷ EDITION  MACRO  Comman°~16 ~5 Γ9/9
~8─┬~44─┬~8─
 drapeau│~4 Effet du drapeau~24 │ Défaut
~8─┼~44─┼~8─
   8~4 │ Pas d'arrêt de la √ lorqu'± π   │ Arrêt
~8 │ inactive ≡ rencontrée Φ un menu.~6 │
~8 │~44 │
~8 │~44 │
~8 │~44 │
~8 │~44 │
~8 │~44 │
~8 │~44 │
~8 │~44 │
~8─┴~44─┴~8─
#50
 σ EDITION  MACRO  GESTION MACROS


 δ π ≤ de visualiser, modifier, effacer,
 exporter, importer et lancer φ √s chargées par PE.

 Veuillez vous reporter aux @5/Généralités sur φ √s@
 pour de plus ampφ informa■s.

 Atten■ : le format ° ßs de √s importés ≡
 très importants : ils doit absolum  respecter le format
 du ß PE.MAC fourni avec PE.
#51
 σ EDITION  MACRO  GESTION GLOSSAIRES


 δ π ≤ de visualiser, modifier, effacer,
 exporter, importer et lancer φ √s chargées par PE.

 Veuillez vous reporter aux @5/Généralités sur φ √s@
 pour de plus ampφ informa■s.
#52
 σ EDITION  MACRO  ENREGISTRE/ARRETE


 δ π a la même fonc■ que la ε "Macro"
 qui, par défaut, vaut Alt-F10 et ≤ de basculer PE
 en mode d' @5a/enregistrem  de √@.

 Veuillez vous reporter aux @5/Généralités sur φ √s@
 pour de plus ampφ informa■s.
#53
 σ EDITION  MACRO  BLOC VERS MACRO


 δ π ≤ de créer ± √ contenant tous φ
 αs du bloc Σ.

 δ fonc■nalité ≤ de créer rapidem  ° √s
 qui seront utilisées comme ° glossaires.

 Veuillez vous reporter aux @5/Généralités sur φ √s@
 pour de plus ampφ informa■s.
#54
 σ EDITION  MACRO  EFFACE MACRO

 Veuillez vous reporter aux @5/Généralités sur φ √s@
 pour de plus ampφ informa■s.
#6
 ÷ OUTIL


 Ce menu ≤ d'accéder aux différ s outils fourni par PE.
#60
 ÷ OUTIL  DOS


 Ce menu ≤ d'accéder aux fonc■s de PE qui ont trait
 au Dos :   @600/Sortie temporaire vers Dos@
~12 @601/Exécuter ± Θ de ≈@
~12 @602/Entrée d'± commande Dos@
~12 @603/Affichage de l'écran Dos@
~12 @604/Paramètrage de la mémoire à libérer@

 Les comman° peuv  contenir ° @MAD/Macros Dos@.
#600
 σ OUTIL  DOS  DOS SHELL


 δ π ≤ à l'⌠ d'appeler mom aném 
 l'interpréteur de comman° Ms-Dos, sans quitter l'·
 en cours.

 La commande Ms-Dos "EXIT" ≤ de quitter l'interpréteur
 de comman° et de revenir à l'· du ≈.

 PE @604/Sauvegarde sa mémoire@ avant d'exécuter la commande.
#601
 σ OUTIL  DOS  EXECUTE TEXTE~12 ~7 Γ1/2@/@


 δ π extrait tous φ αs situés  re le
 τ et la fin de la Θ Σe, puis φ envoie
 à l'interpréteur de comman° Ms-Dos.

 Lorsque Ms-Dos termine l'exécu■, PE affiche un message
 et attend que l'⌠ frappe ± ε. L'·
 reprend alors normalem .

 PE @604/Sauvegarde sa mémoire@ avant d'exécuter la commande.
#601a
 σ OUTIL  DOS  EXECUTE TEXTE~12 ~7 Γ2/2


 δ π ≤, par exemple, de réserver ± Θ de
 comm aire qui conti  la commande Ms-Dos qui lance la
 compila■ du ß Σ.

 Grâce à cette fonc■, insérée Φ ± √, ± simple
 ε suffit pour ⁿr le ≈ Σ, le compiler,
 effectuer l'· ° liens, et afficher ± µ
 d'erreur.

 La Θ de ≈ peut contenir ° @MAD/Macros Dos@.
#MAD
 LES MACROS DOS


 La Θ exécutée peut contenir ° séquences que PE tradui-
 ra avant de lancer l'interpréteur de comman° Ms-Dos.
~9─┬~32─~10─┬~9─
 Séquence│ Traduc■~16 ~15 │ Exemple
~9─┼~32─~10─┼~9─
   >d~4 │ Nom de l'unité de disque du ß édité│  C:
   >p~4 │ Chemin d'accès au ß édité~10 │  \TC\
   >n~4 │ Nom du ß édité~16 ~5 │  SOURCE
   >e~4 │ Extension du ß édité~15 │  .C
   >*~4 │ Disque+Chemin+Nom+Extension du ß   │
~9─┴~32─~10─┴~9─
#602
 σ OUTIL  DOS  ENTREE COMMANDE DOS


 δ π envoie à l'interpréteur de comman° Ms-Dos
 ± ≥ de αs  rée par l'⌠.

 PE @604/Sauvegarde sa mémoire@ avant d'exécuter la commande.
 Les @MAD/Macros Dos@ sont utilisabφ Φ cette commande

 Lorsque Ms-Dos termine l'exécu■, PE affiche un message
 et attend que l'⌠ frappe ± ε. L'·
 reprend alors normalem .
#603
 σ OUTIL  DOS  MONTRE ECRAN DOS


 Affiche mom aném  l'écran que l'ordinateur affichait
 avant le lancem  de PE.
#604
 σ OUTIL  DOS  SAUVEGARDE MEMOIRE


 δ π ≤ d' rer le nombre minimum de KiloBytes
 que PE doit libérer avant de lancer ± commande Dos.

 Avant de libérer la mémoire, PE la ⁿ sur disque
 de manière à la r≡aurer après l'exécu■ de la commande
 Dos. L'opéra■ de libéra■ de mémoire, alloue plus d'
 espace au programme lancé, mais prend plus de temps.

 0 ne provoque auc± ⁿ, 999 libère le maximum de
 mémoire possible.
#61
 σ OUTIL  FENETRE ERREUR~16 ~7 Γ1/7@/@


 δ π ≤ d'effectuer un "Browse" Φ plusieurs
 ß automatiquem  chargés par PE.

 δ π ≡ liée aux utilitaires suivants :

  - PETCERR.EXE  (utilisé avec TCC.EXE, le compilateur C
~18 de Borland)
  - PEMSCERR.EXE (utilisé avec Cx.EXE, le compilateur C
~18 de Microsoft)
#61a
 σ OUTIL  FENETRE ERREUR~16 ~7 Γ2/7@/@


  - PEGREPER.EXE (utilisé avec GREP.COM, le "string finder"
~18 de Borland)
  - SEARCH.EXE   (mon "string finder")
  - PEGREP.BAT   (qui ≡ fourni avec PE et utilise GREP.COM
~18 et PEGREPER.EXE)

 Ces utilitaires génèr  ° ßs de messages :

   - d'erreurs (lors d'± compila■)
   - de résultats de re∩ de ≥ de αs
#61b
 σ OUTIL  FENETRE ERREUR~16 ~7 Γ3/7@/@


 Les Θs du ß de messages ont un format particu-
 lier :

~4 Caractères   1 à 132 : Quelconques, affichés.
~4 Caractères 133 à 137 : Numéro de Θ
~4 Caractères 138 à fin : Nom du ß

 Lors de son appel, la fonc■ "Fenêtre d'erreur" attend
 que l'⌠  re le nom d'un ß de messages,
 puis crée ± µ et y charge ce ß.

#61c
 σ OUTIL  FENETRE ERREUR~16 ~7 Γ4/7@/@


 La µ ainsi créée (µ de messages) possède un
 statut spécial où seuφ φ εs de déplacem  de
 τ et quelques menus sont actifs.

 Ensuite, PE crée ± µ (µ ° sources) où
 seront chargés φ ßs référencés par le ß
 de messages.
#61d
 σ OUTIL  FENETRE ERREUR~16 ~7 Γ5/7@/@


 Lorsque le τ ≡ déplacé sur ± Θ de la µ
 de messages, PE charge Φ la µ source le ß
 référencé par la Θ et place le τ sur la Θ
 dont le numéro ≡ donné par le ß de messages.

 Les Θs Σes Φ φ µs de message et de
 source apparaiss  en surbrillance.
#61e
 σ OUTIL  FENETRE ERREUR~16 ~7 Γ6/7@/@


 Ce mode de "balayage d'erreurs" n'≡ actif que lorsque la
 µ d'erreur ≡ active. Il suffit de changer de
 µ Σe pour retrouver le mode d'· normal.

 Inversém , si la µ d'erreur redevi  active, PE
 bascule automatiquem  Φ le mode "balayage d'erreurs"
 et charge év uellem  le ß lié à l'erreur Σe.

 Le mode de "balayage d'erreurs" ≡ désactivé dés qu'±
 ° µs source ou message ≡ refermée.
#61g
 σ OUTIL  FENETRE ERREUR~16 ~7 Γ7/7


 Si la commande ≡ lancée lorsque la µ d'erreur
 ≡ déjà affichée, PE t e de recharger le ß
 d'erreur Σ. S'il ², la µ d'erreur ≡
 mise à jour, sinon elle ≡ effacée et le mode de
 "balayage d'erreurs" ≡ désactivé.
#62
 σ OUTIL  COMPARE FENETRES~16 ~5 Γ1/2@/@


 δ π effectue ± comparaison Θ par Θ du
 ≈ de la µ Σe avec le ≈ de la µ
 suivante.

 La comparaison débute par φ Θs suivantes de chac±
 ° deux µs (Θs suivants φ Θs sur φquel-
 φ se trouve le τ).
#62a
 σ OUTIL  COMPARE FENETRES~16 ~5 Γ2/2


 Si φ deux Θs sont différ es (aux blancs de fin
 de Θ près), PE arrête l'opéra■ et affiche ces
 Θs en surbrillance; sinon PE compare φ deux Θs
 suivantes, et ainsi de suite.

 Dés que la fin du ≈ ≡ atteinte Φ ± ° deux
 µs, PE arrête la comparaison, affiche un message
 et efface φ surbrillances.
#620
 σ OUTIL  COMPARE FENETRES VERS LA FIN


 Voir @62/Comparaison de µs@
#621
 σ OUTIL  COMPARE FENETRES VERS LE DEBUT


 Voir @62/Comparaison de µs@
#63
 σ OUTIL  EFFACE MARQUES DE COMPARAISON
#64
 σ OUTIL  TABLE ASCII@/@


 δ π affiche la table du jeu de αs utilisé
 par l'IBM-PC. Les 3 ⌡s contienn  respectivem 
 le code hexadécimal, le code décimal et la représ a■
 à l'écran de chaque α.

 Les εs Haut, Bas, PgUp, PgDn, Home et End ≤t 
 de déplacer la surbrillance sur φ co° affichés.

 La ε ENTER insère le α sélec■né Φ le
 ≈, à l'Ω du τ.
#65
 ÷ OUTIL  TABLE GRAPHIQUE@/@


 δ π affiche φ αs semi-graphiques φ
 plus fréquemm  utilisés.

 Les εs Haut, Bas, Gauche, Droite, Home,... ≤t 
 de déplacer la surbrillance sur φ αs affichés.

 La ε ENTER insère le α sélec■né Φ le
 ≈, à l'Ω du τ.
#66
 ÷ OUTIL  TABLE STATISTIQUE


 δ π affiche φ caractéristiques de toutes φ
 µs ouvertes, ainsi que l'état de la mémoire vive
 de PE et du Dos.
#67
 ÷ OUTIL  DESSIN DE LIGNES@/@


 δ fonc■ ≤ de °siner ° Θs et °
 cadres à l'aide ° αs semi-graphiques.

 PE °sine φ cadres de manière "intellig e" en
 joignant  re elφ φ Θs avoisinantes.

 Lorsque ce mode ≡ activé, seuφ εs Haut, Bas,
 Gauche, Droite et Esc sont utilisabφ.
#670
 ÷ OUTIL  DESSIN DE LIGNES  SIMPLES@/@


 δ fonc■ ≤ de @66/°siner ° Θs@ et °
 cadres à l'aide ° αs semi-graphiques en
 trait simple tels que │ ─ ┼ ┤ ....
#671
 ÷ OUTIL  DESSIN DE LIGNES  DOUBLES


 δ fonc■ ≤ de @66/°siner ° Θs@ et °
 cadres à l'aide ° αs semi-graphiques en
 trait double tels que ║ ═ ╬ ╣ ....
#68
 ÷ OUTIL  LE BOSS ARRIVE !~16 ~7 Γ1/2@/@

 δ fonc■ efface l'écran de PE et affiche φ
 Θs du ß PE.SCR qui se trouve Φ la direc-
 tory Φ laquelle le programme PE.EXE ≡ situé.

 Les Θs du ß PE.SCR peuv  commencer par
 deux symboφ interprétés par PE :

  !   Informe PE que la suite de la Θ ≡ ± instruc-
~6 ■ Dos qui doit être exécutée et non affichée.
~6 Dans ce cas PE @604/Sauvegarde sa mémoire@ avant
~6 d'exécuter la commande.
#68a
 ÷ OUTIL  LE BOSS ARRIVE !~16 ~7 Γ2/2


  !!  Informe PE que la suite de la Θ ≡ un mot de
~6 passe; l'exécu■ du ß PE.SCR ≡ suspendue
~6 tant que l'⌠ n'a pas  ré le mot de
~6 passe en  ier (φ minuscuφ/majuscuφ sont
~6 respectées). Dans le mot de passe, le sybole "*"
~6 substitue n'importe quel α (la commande
~6 "!!*" effectue ± simple pause).
#7
 ÷   σS


 Ce menu ≤ de modifier φ paramètres d'·
 et φ préférences.

 Tous φ paramètres seront sauvegardés Φ le ß
 de ∞ lorsque vous quitterez PE par l'π
 'Quitte' du menu principal, ou lorsque vous sauverez
 la ∞ avec ÷ O S S.
#70
 ÷   σS   COULEUR


 Ce menu accède à la boîte de dialogue de choix et de
 modifica■ ° jeux de couleurs (Color set) et °
 couleurs qu'ils définiss .
#71
 ÷   σS   PARAMETRAGE VGA


 Ce choix accède à la boîte de dialogue de modifica■
 de la palette ° couleurs disponibφ sur φ cartes
 VGA et compatibφ; il ≡ inactif lorsque l'interface
 vidéo n'≡ pas compatible avec le standard VGA.

 La palette définie sera sauvegardée Φ le
 @CFG/ß de ∞@. Lorque l'on quitte PE,
 la palette utilisée lors du lancem  ≡ r≡aurée.
#72
 ÷   σS   NOMBRE DE LIGNES EGA/VGA
#73
 ÷   σS   EXTENSION DES FICHIERS~12 Γ1/6@/@


 Un ß MS-Dos a la forme 'NOM.EXTENSION'.

 Ce menu donne accès à la défini■ ° extensions à utili-
 ser par défaut Φ φ noms de ß. Ces défini■s
 sont sauvegardées Φ le @CFG/ß de ∞@.

 PE ≤ de définir ± extension par défaut pour φ
 ßs chargés, effacés et le ß de ⁿ.

 ATTENTION : le . ne doit pas être spécifié Φ ces πs
#73a
 ÷  σS   EXTENSION  FICHIER CHARGE~10 Γ2/6@/@


 δ π ≤ de définir l'extension par défaut °
 ßs fréquemm  utilisés. Par exemple, un développeur
 en Pascal utilisera l'extension .PAS, un développeur en C
 utilisera .C  ...

 Par exemple, PE chargera le ß "TEST.PAS" si l'utili-
 sateur demande le ß "TEST"

 ATTENTION : le . ne doit pas être spécifié, donc il faut
~13  rer "PAS" pour ".PAS" ou "C" pour ".C"
#73b
 ÷  σS   EXTENSION  FICHIER EFFACE~10 Γ3/6@/@


 Lorsque l'⌠ ⁿ un ≈, PE essaye
 d'effacer, Φ la directory de ce ß, un ß de
 même nom mais dont l'extension ≡ différ e.

 δ méthode ≤ de forcer certains compilateurs à re-
 compiler la source modifiée, ou bien de t≡er Φ un
 programme Batch quels sont φ ßs qui ont été édités.

 Si . ≡  ré comme extension, aucun ß ne sera effacé
 lors de la ⁿ d'un ≈.
#73c
 ÷  σS   EXTENSION  FICHIER BACKUP~10 Γ4/6@/@

 Lorsque l'⌠ ⁿ un ≈, PE renomme l'an-
 cienne version du ß par un ß de même nom mais
 dont l'extension ≡ différ e.

 δ méthode ≤ de conserver ± version antérieure
 bien utile en cas d'erreur.

 Si . ≡  ré comme extension, l'ancienne version ne sera
 pas renommée lors de la ⁿ d'un ≈, et sera écra-
 sée par la nouvelle version.
 Ils peuv  être écrits Φ la @BCK/Directory de backup@.
#73d
 ÷  σS   EXTENSION  SAUVEGARDE AUTO~9 Γ5/6@/@


 Lorsqu'un ≈ édité ≡ modifié, PE démarre un chronomètre
 lié à ce ≈. Ce chronomètre ≤ de ⁿr automa-
 tiquem  le ≈ à intervalφ réguliers; cette sécurité
 ≡ appréciable en cas de panne de Σ ou de "plantage"
 de l'ordinateur.

 Les ßs sauvegardés automatiquem  ont le même nom que
 le ß original, mais ± extension différ e.

 Ils peuv  être écrits Φ la @BCK/Directory de backup@.
#73e
 ÷  σS   EXTENSION  SANS TABULATION~9 Γ6/6


 Voir HISTORY.DOC
#BCK
 DIRECTORY DE BACKUP~32 Γ1/2@/@


 Par défaut, PE écrit φ ßs de @73c/backup@, de @604/swapping@
 et de @72d/ⁿ automatique@ Φ la directory Σe.

 Si la variable MS-Dos PEBACK ≡ définie et représ e le
 nom d'± directory existante de l'unité de disque Σe,
 alors PE utilise cette directory pour y écrire φ ßs
 énumérés ci °sus.
#BCKa
 DIRECTORY DE BACKUP~32 Γ2/2


 Pour utiliser cette π, il vous  suffit d'inclure la
 Θ suivante (par exemple) Φ votre ß AUTOEXEC.BAT
 et de créer la directory \POUBELLE sur φ unités de disque
 où PE ≡ utilisé.

~6 SET PEBACK=\POUBELLE
#74
 ÷   σS   TOUCHES PRINCIPALES


 Voir HISTORY.DOC
#740
 ÷   σS   TOUCHES   ÷


 Voir HISTORY.DOC
#741
 ÷   σS   TOUCHES   AIDE


 Voir HISTORY.DOC
#742
 ÷   σS   TOUCHES   GLOSSAIRE


 Voir HISTORY.DOC
#743
 ÷   σS   TOUCHES   DEVELOPPE BLOC


 Voir HISTORY.DOC
#744
 ÷   σS   TOUCHES   MACRO


 Voir HISTORY.DOC
#75
 σ   ÷   DEPENDANT DU TEXTE@/@


 Ce menu donne accès aux défini■s ° :

  - @750/Séparateurs de mots@

  - @751/Strings jumeaux@

  - @752/Strings colorés@
#750
 σ   σS   SEPARATEURS DE MOTS@/@


 Voir HISTORY.DOC
#751
 σ   σS   STRINGS JUMEAUX@/@


 Voir HISTORY.DOC
#752
 σ   σS   STRINGS COLORES~17 Γ1/3@/@


 Des por■s de ≈ peuv  être colorées automatiquem 
 par PE, de manière à attirer l'atten■ de l'⌠.

 Ces por■s sont définies par ± ≥ de α de
 début et de fin. Lors de l'affichage, PE détecte ces ≥s
 et provoque le changem  de couleur.

#752a
 σ   σS   STRINGS COLORES~17 Γ2/3@/@


 Les ≥s de début peuv  commencer par le symbole "$"
 qui représ e un début de Θ de ≈. Quand ce symbole
 ≡ utilisé seul il sera détecté lorsque la Θ de ≈
 commence par un α différ  de l'espace.

 Les ≥s de fin peuv  se terminer par le symbole "$"
 qui représ e ± fin de Θ de ≈.
#752b
 σ   σS   STRINGS COLORES~17 Γ3/3


 Les couleurs ° strings colorés sont définies à l'aide
 de l'π de @70/modifica■ ° couleurs@.

 Les 10 couleurs s'appel  "HighLight 1" à "HighLight 10"
 et sont modifiabφ par le bouton "^<┘ Edit" puis
 "Text windows" puis en accédant à la fin de la liste °
 couleurs.
#76
 ÷  σS   VITESSE CLAVIER


 Voir HISTORY.DOC
#77
 ÷  σS   DELAIS


 Voir HISTORY.DOC
#78
 ÷   σS   CONTEXTE@/@


 Ce menu donne accès aux fonc■s de @780/Chargem @
 et de @781/Sauvegarde@ du @CFG/ß de ∞@.

 Pour PE, ± ∞ ≡ un ensemble de données
 perman es ou liées à l'· en cours.
#780
 σ  σS   CONTEXTE  CHARGE@/@


 δ π ≤ de changer la ∞ de l'éditeur
 en cours de travail (au démarrage, l'π -c peut être
 utilisée Φ la @OPT/Θ de commande@).

 δ π PE ne charge qu'± partie du ß de confi-
 gura■ à savoir: φ √s, φ couleurs et le buffer de
 saisie. Les autres données du @CFG/ß de ∞@ ne
 sont chargeabφ que lors du démarrage de PE.

 Le ß de Config. chargé devi  le ß Σ.
#781
 σ  σS   CONTEXTE  SAUVEGARDE


 δ π ≤ de ⁿr la ∞ Σe
 Φ un ß.

 PE ⁿ la ∞ complète, y compris φ
 données relatives à l'· en cours (nom ° ßs,
 taille ° µs, posi■ du τ, ...)

 Le @CFG/ß de ∞@ sauvegardé devi  le ß
 Σ.
##
