.Kond
Bitte geben Sie hier die Zinsermäßigung in Prozent pro Jahr ein.
Zulässig sind Werte von 0 - 20. Der Wert darf keinesfalls den später in
F-BAU verwendeten Nominalzins übersteigen!
.00
#1
Der Name der Darlehensart ist beliebig, er dient nur Ihnen zum schnellen
Finden der Kondition. Er wird (z. Zt.?!) vom Baufinanzierungsprogramm
nicht benutzt, außer zur Auswahl der Konditionen. Eine doppelte Vergabe
sollte deshalb in jedem Fall unterbleiben!
#2
Die Höhe der maximalen Förderung ist meistens begrenzt. Sie richtet sich in
der Regel nach dem Familienstand. Es ist noch nicht sicher, ob wir diesen
Wert weiterhin erfragen, da er zur Zeit im Baufinanzierungsprogramm
nicht(!) verwendet wird. Geben Sie also hier 0 ein.
#3
Bitte geben Sie hier die Zeitdauer in Jahren ein, nach der die Konditionen
wechseln bzw. die Zinsermäßigung auf 0 ist. Das Programm rechnet erst, ab
dem hier eingegebenen Zeitpunkt mit den 2. Konditionen, auch wenn die
Förderung bereits zuvor auf 0 gesetzt war!
Zulässig sind Werte von 1 - 25!
#4
In der Regel wird bis zum Ende der Förderphase mit einer konstanten Tilgung
berechnet (J) und nicht mit einer konstanten Annuität (N). Nach Ablauf der
Förderzeit wird in jedem Fall mit einem Darlehen konst. Annuitätweiterge-
rechnet!
#5
In der Regel wird die Annuität nach Ablauf der Förderzeit aus dem
Ursprungskapital berechnet, so daß sie wesentlich höher ist, als zunächst
auf dem Papier ausgewiesen. Wenn Sie die Annuität aus dem, im Zeitpunkt des
Förderungsendes, aktuellen Kapitalstand berechnet haben möchten, so geben
Sie hier 'N' ein.
.01
Der Name der Datei muß nicht gleich dem Namen des Darlehens sein, so daß
hier die DOS-Restriktionen greifen. Verwenden Sie keine Sonderzeichen etc.
und beschränken Sie den Namen auf 8 Zeichen. Die Extension RED wird automa-
tisch angefügt.
.Hilfstexte