Hi-professional-systems  (C)1990 D.Hilger  
<(
ETIKETTEN 
)ABSENDER▓
BLÄTTERN╠\DATENIMPORTéDATEN LESENÖ -DATEN MARKIERENL(DATEN ORDNENÖ+
DATEN SICHERN.DRUCKER╒3DRUCKERPARAMETERF9&EDITORD@A	DIRECTORYK
EINFÜHRUNGL#	ETIKETTENxQ1FARBEN~Z
FARBPALETTE¢\
FEHLERMELDUNGENt^RFUNKTIONSTASTEN	k0HAFTUNGSAUSSCHLUß╛sHARDWAREáwHARDWARE PRG╢x
KOMMANDOZEILEÜ{HILFESYSTEM9}LAUFWERK WECHSELN;Ç	
MENÜSTEUERUNGΦüINS DOSúäLASERETIKETTEN╖çMONITORLISTE5îPARAMETER ÄNDERN±Ä
PARAMETER SICHERN≤ÉPARAMETER LADEN╜òPFADWAHLdùPROGRAMMDATEIEN╠Ö4
SCHNITTSTELLEyíSCHRIFTART WÄHLENQñ#SERIENNUMMER┼⌐SPEICHER¼SPEICHER LÖSCHENΣ«TASTENBELEGUNG░ZEILENLÄNGE
│WINDOWS≈╡:ETIKETTEN - Programm&Absender             für Etiketten1Blättern             Fertige Daten bearbeiten5Datenimport          ASCII Daten aus anderen Prg.1Daten lesen          Etikettendateien - Daten1Daten sichern        Etikettendateien - Daten1Daten markieren      Etikettendruck / Löschen.Daten ordnen         Sortieren im Speicher+Directory            Inhaltsverzeichnis.Drucker              Steuerung und Auswahl9Druckerparameter 	    Steuerung der Druckereinstellung*Editor           
    Tastenerläuterung%Einführung           Vorwort etc.5Etiketten        
    Druckertyp / Etikettengrößen+Farben               Gestaltung Monitor/Farbpalette          aus fünf Möglichkeiten1Fehlermeldungen      Wichtige Fehlermeldungen7Funktionstasten      Belegung im und für den Editor0Haftungsausschluß    gehört leider auch dazu4Hardware             Information Rechnerhardware+Hardware Prg         benötigte Hardware-Hilfesystem          Einführung und Hilfe*Ins DOS              Ohne Datenverlust5Kommandozeile        Parameter beim Programmstart/Laufwerk wechseln    physikalische Änderung7Laseretiketten       Laser- und Tintenstrahldrucker2Monitorliste         Listenfunktion am Monitor%Menüsteuerung        Beschreibung.Parameter ändern     Programmeinstellungen3Parameter sichern    alle Einstellungen sichern1Parameter laden      alle Einstellungen laden7Programmdateien       Was gehört dazu ? Lieferumfang(Pfadwahl             Laufwerk / Pfad.Schnittstelle    !    Druckerschnittstellen.Schriftart wählen"    Ausdruck beeinflussen3Seriennummer     #    Seriennummer für Etiketten.Speicher         $    Speicher des Rechners0Speicher löschen %    Arbeitsspeicher löschen%Tastenbelegung   &    Sondertasten3Zeilenlänge      '    Einstellen der Zeilenlänge3Windows          (    Installation unter WindowsAbsender9Die Kopfdaten können in der ersten Zeile bei einigen Eti-9ketten z.B.: 89 * 48 und 89 * 36 und bei den Paketaufkle-6bern automatisch eingesetzt und bei Bedarf auch unter-9strichen werden. Dies hat besonders bei Adressenetiketten:einen großen Vorteil. Sie ersparen sich dabei zeitraubende9Neueingaben im jeweiligen Etikett. Ob der Absender einge-6setzt werden soll oder nicht wird im Installationsteilunter Parameter II geschaltet.3Für den Inhalt der Absenderfelder ist der Menüpunkt~Kopfdaten~ zuständig.9Sie können hier Ihre Firmen- bzw. Adressdaten in die vor-:handenen Felder einsetzen, die bei einigen Etiketten auto-1matisch oder nach Aufforderung eingesetzt werden.9Automatisch werden diese Daten beim Paketaufkleber einge-9setzt. Benutzen Sie deshalb zum Druck von Paketaufklebern4oder Endlospostkarten nur die ersten fünf Zeilen des6Editors. Diese werden dann als Adressenzeilen benutzt.6Nach dem Verlassen des Menüpunktes~ESC~oder~Mausklick~7sollten diese Daten von Ihnen dauerhaft in der jeweili-gen~prt.Datei~gesichert werden.Blättern~Hauptprogramm~:Dieser Menüpunkt ist der umfangreichste Arbeitsbereich zum6Bearbeiten~fertiger und bestehender Daten~und Dateien.5In ihm sind die unterschiedlichsten Möglichkeiten wie8~Verdoppeln, Löschen, Editieren, Blättern und Markieren~zusammengefaßt.8Die~Steuerung~erfolgt entweder über die unten eingeblen-6deten F-Tasten oder durch das Bewegen des Steuerfeldes;mit der Maus. Wenn Sie die Maus nach rechts ziehen, erhöhen;Sie die Zahl der Datensätze, nach links erniedrigen Sie die!Zahl um jeweils einen Datensatz !3Das Ziehen der Maus nach oben und unten erhöht bzw.8erniedrigt die Zahl der Datensätze um zehn. Sie haben so5die Möglichkeit sehr schnell durch eine bestehende imSpeicher geladenen Datei.~Achtung !!~8Das Löschen einer großen Anzahl(mehr als 100) markierter6Datensätze dauert seine Zeit ! Markieren Sie dazu erst+die Datensätze, die gelöscht werden sollen.:Sind keine Datensätze markiert, kommt es zu einer Meldung,;die Sie auf diesen Fehler aufmerksam machen soll, logischer5Weise können dann markierte Datensätze nicht gelöschtwerden.9Verlassen können Sie diesen Menüpunkt durch das Betätigen;der~ESC-Taste~ oder durch den Mausklick (rechte Maustaste).~Datensatz verdoppeln~8Mit der F3 Taste können Sie sehr einfach einen Datensatz9vervielfältigen. Blättern Sie bis zu einem Datensatz vor,5den Sie verdoppeln wollen. Drücken Sie die~F3 Taste~.8Der angewählte Datensatz wird~verdoppelt~und am Ende der:Datei angehängt. Das Programm springt zu diesem Datensatz,)um diesen Datensatz bearbeiten zu können.#~Nur markierte Datensätze anzeigen~8Mit den Schaltern~F4 bzw. F5~ können Sie entscheiden, ob5beim Blättern nur die markierten Datensätze oder aber9alle Datensätze angezeigt werden sollen. Mit dieser Hilfe6werden die Bearbeitungsmöglichkeiten erweitert und auf:bestimmte Datensätze beschränkt. Eine Datei kann so effek-tiver bearbeitet werden:Mit dem Schalter~F6~ kann ein bestimmter Datensatz heraus-9gesucht werden. Alle zehn Felder werden dabei durchsucht.9Je genauer dabei Ihr Suchstring ist, desto effektiver undschneller ist die Suche.;Mit den Schaltern~F7 bzw. F8~ können Sie Datensätze markie-9ren oder die Markierung wieder löschen, um diese entweder:als Liste oder in die Etiketten zu drucken. Sie können die6Datensätze damit schneller bearbeiten, finden und auchlöschen.7Vorhandene Markierungen werden in den Dateien ebenfalls5gespeichert. Alle vorhandenen Markierungen können auf0einmal im Menüpunkt~F10 Löschen~entfernt werden.;Mit dem Schalter~F9~kann ein vorhandener Datensatz geändert;werden. Es stehen die gleichen Editiermöglichkeiten wie bei9der Eingabe zur Verfügung. Es treten dabei beim Editieren2vorhandener Datensätze einige Besonderheiten auf :31. Die Zeilenlänge des Editors ist abhängig von den8   Parametern~S  N  Leerzeichen und B~. Andere Parameter9   haben zwar einen Einfluß auf die Druckerausgabe, nicht   aber auf die Zeilenlänge:2. Wenn Sie in einer Zeile eine größere Anzahl von Zeichen7   verwendet haben als Sie bei einer Änderung verwenden6   wollen, (Sie ändern die Darstellung von S nach N ),8   sollten Sie die vorhandenen Zeichen mit CTRL - T oder5   CTRL - Y löschen. Geben Sie dann die neuen Zeichen3   ein. Nur so wird die Zeilenlänge in Abhängigkeit+   der Schriftparameter richtig übernommen.:Sie verlassen die beiden Editoren für die Schriftparameter;und die Daten jeweils mit CTRL - RETURN oder STRG - RETURN.7Der Datensatz wird verändert abgebildet und übernommen.
~F10 Löschen~9Dieser Menüpunkt bietet noch einmal verschiedene Möglich-keiten.;~Gewählten Datensatz löschen~ Der angezeigte Datensatz wird<hier sofort gelöscht.~Markierungen löschen~,die Markierungen9der aktuellen Datei und aller Datensätze werden entfernt.6Beim Menüpunkt~Markierte Datensätze löschen~werden nur;Datensätze gelöscht, die vorher irgendwann einmal von Ihnen-mit dem~Markierungszeichen #~markiert wurden.<Falls keine Daten markiert wurden, kommt es zu einer Fehler-6meldung, die darauf aufmerksam macht, daß keine Feldermarkiert wurden.Datenimport~im Installationsprogramm~<Dieser Menüteil erlaubt das Einlesen bestimmter Datendateien<mit einem von Ihnen beim Export genau festzulegenden Format.8Erwartet werden die Auswahl der Felder eines Datensatzes7in einer vom Programm bereits festgelegten Reihenfolge.9Das Dateikennzeichen muß die Endung~txt~haben. Sie müssen:also Daten mit einem anderen Programm so exportieren , daß8die unten im Menü am Bildschirm festgelegten Felder ent-halten sind.9Die Dateilademaske funktioniert wie unter Daten lesenbeschrieben.Daten lesen~im Hauptprogramm~;Zum Laden einer Datei erscheint eine einfach zu bedienende,9aber trotzdem sehr umfangreiche Maske mit der Sie mit der:~Maus~, der ~TAB-Taste~und der ~Return-Taste~ Dateien aus-wählen können.9~Bitte beachten Sie dabei die voreingestellte Pfadwahl !~8Die Daten stehen in einem anderen Pfad als die Programm-5teile selbst. Von uns hat das Verzeichnis den Namen :9c:\etikett\daten bekommen. Das Programm steht in dem Pfad7c:\etikett. Sowohl das Verzeichnis für das Programm als;auch für die Daten und das Laufwerk können von Ihnen selbst$bestimmt und damit verändert werden.8Die Selektion der Dateien ist gemäß Parametereinstellung:vorgegeben, kann aber geändert werden. Selektion bedeutet,6daß Daten aus einem anderen Verzeichnis geladen werdensollen.8Sie können die Selektion zu jeder Zeit mit der~TAB~Taste8beeinflußen. Es erscheint eine Selektionsmaske, die dann:die~Vorauswahl~ ermöglicht. Bestätigen Sie die Eingabe mit9~RETURN~, wenn sie die~Parametermaske~ entsprechend geän-dert und aufgerufen haben.9Eingabe zum Beispiel : ~c:\etikett\daten\*.dat~ Es werden8alle Dateien angezeigt, die die Endung~dat~ haben und imentsprechenden Pfad stehen.8Wählen Sie aus, in dem Sie mit der Mausbewegung bzw. den8Cursortasten die Datei anwählen, die Sie wünschen. Dabei4wird ein Balken über die entsprechende Datei bewegt.9Bestätigen Sie mit der~RETURN Taste~oder der linken Maus-taste Ihre Wahl.4Zum~Verlassen~ klicken Sie die rechte Maustaste oderbetätigen Sie die~ESC-Taste~.7Mit der Anwahl des~..\~ können Sie das Unterverzeichnis5verlassen und mit der Wahlvorgabe~*.dat~entsprechende1Dateien auswählen und laden. Falls Sie eine Datei9auswählen, die nicht von unserem Programm erstellt wurde,1kommt es mit Sicherheit zu einer~Fehlermeldung~!!7An dieser Stelle machen wir darauf aufmerksam, daß Ihre8Daten aus Gründen des Platzbedarfes und der Datensicher-4heit verschlüsselt wurden und als ASCII - Text nichtso einfach lesbar sind.Daten markieren~im Hauptprogramm~:Unter dem Menüpunkt~Verändern~finden Sie die verschiedenenMöglichkeiten :7~Datensätze zu löschen, zu markieren, anzuzeigen und zu7blättern~. Sie erreichen die einzelnen Menüpunkte durch6die unten angezeigten F-Tasten bzw. die entsprechenden6POPUP-Menüs. Das Markieren von Datensätzem erlaubt es,8diese markierten Datensätze zu löschen, sie gemeinsam am8Bildschirm als Liste oder als Liste auf einen Drucker zu8schicken bzw. die markierten Datensätze auf Etiketten zu;drucken. Beim Speichern einer Datei werden vorhandene nicht:gelöschte Markierungen ebenfalls für eine spätere Bearbei-8tung in der Datei gesichert. Das Markierungszeichen kann&von allen Datensätzen entfernt werden.;Falls Datensätze nicht markiert wurden und ein entsprechen-9der Menüpunkt aufgerufen wurde, kommt es zu einer Fehler-meldung.Daten ordnen~im Hauptprogramm~1Die Daten im Speicher können von Ihnen nach allen8~zehn Datenfeldern~sortiert werden. Sie können dabei die7Reihenfolge und die Priorität der Sortierung bestimmen.:Untereinander werden bis zu drei von Ihnen gewählte Felder8beim Sortieren verknüpft. Die~Markierung der Datensätze~8falls vorhanden und auch die Schriftwahl pro Zeie , wird9automatisch mitsortiert. Wenn Sie keine Daten im Speicher6haben, kommt es zu einer Fehlermeldung beim Aufruf desProgrammpunktes.
Beispiel :*Eingabe : Feld 1 (4) Feld 2 (3) Feld 3 (1);Sortiert wird nach Feld 4, mitsortiert und verknüpft werdendie Datenfelder (3) und (1).
Daten sichern~im Hauptprogramm~7Sie können nur dann diesen Menüpunkt anwählen, wenn Sie9auch Daten im Speicher des Rechners haben. Sonst gibt das.Programm eine entsprechende Fehlermeldung aus.:Vor dem Sichern werden die wichtigen die Dateiwahl betref-6fenden Parameter angezeigt. Das Programm setzt aus den9Parametern den entsprechenden Dateinamen zusammen und er-:wartet zur Bestätigung die~RETURN-TASTE~. Abbrechen können;Sie mit der~ESC~Taste oder den entsprechenden ~Maustasten~.9Es wird der Dateiname zuerst angezeigt, den Sie im Menü :8Parameter ändern gewählt haben. Dieser Name kann aber zu8jeder Zeit vor dem Speichern der Daten überschrieben undgeändert werden .5Sie können natürlich auch zu jeder Zeit einen eigenen1~Dateinamen~mit den entsprechenden Parametern für5~Laufwerk und Pfad~verknüpfen. Bitte wählen Sie dabei5die entsprechenden Bezeichnungen gemäß den Regeln des6DOS.Bitte denken Sie daran, daß bestimmte Zeichen nach1den Regeln von Dos nicht verwendet werden dürfen.7Falls Sie ein Laufwerk oder Verzeichnis angeben, das so5nicht vorhanden ist oder falsch bestimmt wurde, kommtes zu einer Fehlermeldung !4Meist erscheint die Fehlermeldung 76 . Diese Fehler-2meldung kommt dann zustande, wenn der eingestellte7Pfad nicht vorhanden ist oder falsch eingestellt wurde.1Bitte überprüfen Sie im entsprechenden Menüpunkt.7Abbrechen können Sie mit der~ESC~Taste oder der~rechtenMaustaste~.5Die Daten werden automatisch verschlüsselt gesichert.Drucker~Installationsprogramm~7Das Programm ist auf allen uns bekannten gebräuchlichen6Nadeldruckern lauffähig. Auch Laserdrucker und Tinten-<strahldrucker können für bestimmte Etiketten benutzt werden.9Bitte verwenden Sie den HP - Modus als Standardmodus. Die9von uns im Programm gewählten Etiketten sind abhängig vom5Druckertyp. Es steht dabei der Buchstabe N für Nadel-8drucker und der Buchstabe L für Laser- und Tintenstrahl-drucker.;Es können Listen und Etiketten nach verschiedenen Kriterienbedruckt werden.;Die Einstellungen, wie und welcher Drucker gesteuert werden<soll, kann unter dem Menüpunkt~Drucker im Installationsprg.~vorgenommen werden.6Wir liefern aber das Programm in einer von uns mit den1meisten Formularen getesteten Voreinstellung aus.8Alle Einstellungen können und müssen als~Parameterdatei~6gesichert werden, wenn Sie diese Parameter ändern. Die6Parameterdateien tragen auf dem Datenträger die Endung9prt und es können von Ihnen verschiedene Parameterdateien9mit unterschiedlichen Einstellungen angelegt und zu jeder+Zeit im Programmablauf dazu geladen werden.8Sie finden diesen Programmpunkt im Installationsprogramm7des Etikettenprogrammes. Fast alle Parameter und Grund-5einstellungen des Programmes werden im Installations-!prg. geändert und voreingestellt.;Sie erreichen diesen Programmteil von der letzten Menüreihe'des Hauptprogrammes aus ~Installation~.Druckerparameter~im Installationsprogramm~9Die Änderung der Druckerparameter erfolgt über eine Reihe8kleiner Auswahlfenster. Die Wahl können Sie entweder mit:der Maus oder mit den Cursortasten treffen. Bestätigen Sie;die Wahl mit der rechten Maustaste, mit Return oder brechen8Sie mit der~rechten Maustaste~oder ESC ab. Vergessen Sie6bitte nicht,nach der erfolgten Parameteränderung diese8unter dem Menüpunkt~Parameter sichern~auf der Festplatte9oder der Diskette zu sichern. Gesichert wird in dem Pfad,'in dem sich das Hauptprogramm befindet.!Eingestellt werden zum Beispiel ::- Druckertyp (Nadeldrucker Tintenstrahl bzw. Laserdrucker)+- Schriftart (in Abhängigkeit des Druckers)/  Einige ältere Drucker verfügen nicht über die#  Möglichkeit der Schriftartenwahl.+- Wahl des länderspezifischen Zeichensatzes/- Endlospapier oder Einzelblätter, dieser Menü-/  punkt ist wichtig für die Listenformatierung.6  Bei Einzelblättern fordert das Programm zum Einlegen7  eines neuen Blattes auf, das alte Blatt muß aber beim( ~Nadeldrucker~ selbst entnommen werden.,- LQ oder Draftqualität (schön oder schnell)- Einfügen von Absenderzeilen9- einspaltiger oder zweispaltiger Druck (bestimmte Etik.)8Sie finden diesen Programmpunkt im Installationsprogramm7des Etikettenprogrammes. Fast alle Parameter und Grund-5einstellungen des Programmes werden im Installations-6prg. geändert und voreingestellt. Sie erreichen diesen;Programmteil von der letzten Menüreihe/Wahl : Installation.8Die meisten Parameter werden ohne Abspeichern ins Haupt-3programm übertragen. Das bedeutet, Sie brauchen die6Parameter momentan nicht zu sichern. Bitte sichern Sie5nur, wenn Sie die Parameter dauerhaft sichern wollen.0Auch zur Darstellung der Parameter finden Sie im.Hauptprogramm einen entsprechenden Menüpunkt !Editor7Im Editiermodus sind die gleichen Tasten und Mausfelder;verfügbar, wie sie auch unter dem Menüpunkt Hilfesystembeschrieben worden sind.9Der Cursor läßt sich ebenfalls durch die Bewegung mit der9Maus bewegen. Dabei dienen die beiden Maustasten als~ESC~4und~RETURN~Taste zum Verlassen einer Aktion oder zum;Schließen eines Fensters. Ein Eingabefenster wird immer mit.der~CTRL RETURN~Tastenkombination geschlossen.~--->>  WICHTIG~:Eine Eingabe in einem Eingabefenster~muß~ mit der ~RETURN~"bzw~ENTER~-Taste bestätigt werden.1Weiterhin kommen folgende ~Editiertasten~ hinzu :- ~   -       ~ Cursor ein Zeichen nach links. ~   -       ~ Cursor ein Zeichen nach rechts& ~   Home     ~  "    zum Zeilenanfang$ ~   End      ~  "    zum Zeilenende' ~   Ctrl -  ~  "    zum nächsten Wort& ~   Ctrl -  ~  "    zum vorigen Wort" ~   Ctrl-R   ~ Undo / Ungeschehen ~   Ctrl-Y   ~ Zeile löschen  ~   Ins      ~ Einfügen EIN/AUS9 ~   Esc      ~ Eingabezone /~Maske~ ohne Daten verlassen4 ~   Enter    ~ Eingabe bestätigen und nächstes Feld ~   	      ~ Ein Feld zurück ~    	      ~ Ein Feld weiter;Der zentrale Editor für die Daten besteht aus zwei Eingabe-0fenstern ! Im ersten bestimmen Sie die Parameter5~Breitschrift B~ ~Normalschrift N~ ~Schmalschrift S~.8Des weiteren können Sie durch die Eingabe der Buchstaben2~Z Zentrieren~  ~U Unterstreichen~ ~F Fettschrift~9~H Hochstellen~ ~T Tiefstellen~    ~K Kursiv~ die Ausgabe2von Etiketten je Etikettenzeile der Druckerausgabe6beeinflussen ! Dazu kommt als besonderes Steuerzeichen3der Buchstabe ~X~ . Sie können diesen Buchstaben im5Installationsprogramm am Ende der jeweiligen Drucker-3steuerung mit eigenen Steuerzeichen selbst belegen.3Pro Zeile sind insgesamt drei Parameter möglich und7kombinierbar. Bedingt durch die Schriftparameter~B S N~7bzw. das ~Leerzeichen space~ wird die Zeilenlänge fest-9gelegt. Das bedeutet : Bei Breitschrift stehen 17 Zeichen9pro Zeile, bei Schmalschrift 53 Zeichen pro Zeile und bei8Normalschrift stehen 33 Zeichen pro Zeile zur Verfügung.6Im großen Feld wird dann in Abhängigkeit der Parameter3~B~ ~S~ ~N~die Länge der Eingabezeile festgelegt !!6~Die anderen Parameter~werden erst bei der Druckeraus-7gabe wirksam ! Damit die Ausgabe auf Ihrem Drucker auch:funktioniert, muß Ihr Drucker natürlich die entsprechendenSteuerzeichen beherrschen.9Nach dem Verlassen der Masken mit der ~CTRL RETURN ~Taste"erscheinen vier Wahlmöglichkeiten.1. Eingabe wiederholen82. Eingabe abbrechen   (Datensatz nicht in den Speicher)83. Zurück ins Menü     (Datensatz kommt in den Speicher)+4. Weitere Eingabe     (weiterer Datensatz)7Die Funktionen dieser Auswahl erklären sich im Programm8von selbst. Mit der~ESC~Taste können Sie die Arbeit ein-fach abbrechen !!	Directory6Sie finden diesen Menüpunkt unter der Menüreihe~File~,~Directory~.5Gemäß Ihrer Vorgabe können Sie das Directory oder die1Directories verschiedener Verzeichnisse anwählen.9Vorgabe zum Beispiel~c:\*.*~oder c:\*.dat~ oder mit einemVerzeichnis~d:\etikett\*.dat~.
Einführung~hier Vorwort~9Wir danken Ihnen für den Erwerb dieses Programmes, sei es;als Shareware - oder als Vollversion. Das Etikettenprogramm:Version 7.0 ist eine ~wesentliche~ Weiterentwicklung alter7Versionen. Dies gilt sowohl für den Programmumfang, für9die Bedienerfreundlichkeit, die Programmschnelligkeit als'auch insbesondere für die~Datenmengen~!6Eingebunden in das neue Programm sind Ideen von Kunden8alter Versionen und eine Fülle von Anforderungen aus der8Praxis. Shareware- und Vollversion unterscheiden sich im:wesentlichen in der Anzahl der Datensätze, die Vollversion<verarbeitet bis zu~siebenhundert~Datensätze in vielen Datei-;en, die Sharewareversion verarbeitet nur~fünfzig~Datensätzein einer Datei !Programmentwicklung :&~Birgit Jöhren  -  Softwarentwicklung~ Rogerusstr.  14 D 34385 Bad Karlshafen& Anrufbeantworter + Tel.: 05672 - 1764,~Hotline~ werktags meist ber nicht immer von 15.00 - 18.00 Uhr Fax.: 05672 - 1764 ganztägig;Bitte beachten Sie unbedingt den Schutz durch das COPYRIGHT;für unsere Programme. Bitte lesen Sie dazu die entsprechen-3den~Nutzungsbedingungen~im Handbuch des Programmes.9Veränderungen am Programm oder Programmteilen ,an den Da-7teien oder die unberechtigte Weitergabe der Vollversion'werden von uns~strafrechtlich~verfolgt.:Dies gilt insbesondere auch für das Kopieren von Programm-abläufen und Programmvorgängen.	Etiketten:Das Etikettenprogramm hat nicht nur die Aufgabe, Etiketten8zu verwalten, sondern diese logischerweise auch auf ver-0schiedene Weise möglichst effektiv zu bedrucken.;Verschiedene Weise bedeutet mit unterschiedlichen Schriften0bedrucken und unterschiedlichen Inhalten füllen.7Im Programm sind deshalb~verschiedene Etiketten~von uns7sowohl für Nadeldrucker als auch für Laser- und Tinten-#strahldrucker fest~voreingestellt~.;Das Symbol~N~ steht deshalb bein den Menüsw für alle Nadel-8drucker, das Symbol~L~steht für Laser- und Tintenstrahl-drucker in gleicher Weise.6Das Programm überprüft dabei die Abhängigkeit zwischen7Etikettentyp und Drucker und gibt bei falscher Einstel-5lung des Druckers zum Etikett eine Fehlermeldung aus.8Die Etiketten mit der Breite von 89 mm und der Paketauf-8kleber (Postkartengröße) (Größe 148 mm * 96 mm) sind für6Ihren Nadeldrucker vorgesehen. Dabei ist die Größe der5Paketaufkleberetiketten identisch mit den der Endlos-postkarten.:Fast alle Etiketten für die Nadeldrucker sind~einbahnig~zudrucken.9Die Etiketten 89 * 48 mm und 89 * 36 mm sind nach Auswahl8im Menü : ~Parameter I~ des Installationsprogrammes auch~zweibahnig~zu beducken.9Bei den Etiketten mit der Größe 89 * 36 mm und 89 * 48 mm8gibt es zwei unterschiedliche Ausdruckmöglichkeiten, die5durch einen Schalter im Menü~Parameter II~ beeinflußt7werden können. Sie können wählen, ob bei diesem Etikett8eine zusätzliche Absenderzeile gedruckt werden soll oder8nicht !  Diese Zeile kann auch noch unterstrichen werdenoder nicht.;Die Etiketten mit der Breite von 105 mm sind für den Laser-9bzw. Tintenstrahldrucker vorgesehen. Diese Etiketten sind6~zweibahnig~ohne Zwischenraum zu wählen. Dies ist auch9für Ihren Drucker am Besten. Als drittes Format haben wir8dreibahnige Etiketten mit dem Format 70 * 37 mm gewählt.9~Bitte achten Sie genau auf die Zahlenangabe 70 * 37 mm,~;~nicht 70 * 36 mm (Wichtig : Die Abstände sind anders !!).~:Beim Druck der Wahl~von..bis~ werden die Etiketten bei den6Laser- und Tintenstrahldruckern auch nebeneinander derReihe nach gedruckt.;Beim Druck der Wahl~markierte~ werden die Etiketten bei den:Laser- und Tintenstrahldruckern auch nebeneinander mit dem;jeweils~gleichen Inhalt~gedruckt. Es kommt zu einer Fehler-2meldung, wenn Sie keine Datensätze markiert haben.Farben~im Installationsprogramm~;Sie finden diesen Menüpunkt unter der Menüreihe~Parameter~,:~Farben~. Bitte bestimmen Sie, ob Sie vordefinierte Palet-:ten verwenden oder eigene Farben definieren wollen.Bei der;eigenen Farbfestlegung aus 256 Farben bestimmen Sie mit der:Eingabe der vorgegebenen Zahlen die Farben. Bestätigen Sie;mit der ~CTRL Return~ Taste oder verlassen Sie mit der~ESC~9Taste. Wandern Sie durch die Eingabemaske mit den Cursor-"tasten oder der Bewegung der Maus.8Speichern Sie dann bitte im Menüpunkt~Parameter sichern~Farbpalette~im Installationsprogramm~;Sie finden diesen Menüpunkt unter der Menüreihe~Parameter~,~Monitor~~Palette wählen~.:Wählen Sie aus den vorgegebenen Farbpaletten eine aus und/1oder unterstützen Sie unsere Farbpaletten mit der&eigenen Farbauswahl, siehe Farben.:Falls Sie nur eine Herkuleskarte also eine monochrome Dar-:stellung besitzen, stellt sich der Rechner automatisch aufdiese Grafikkarte ein.9Speichern der Einstellung im Menüpunkt~Parameter sichern~FehlermeldungenNr.:               Bedeutung :;-----------------------------------------------------------( 5           ~Illegaler Funktionsaufruf~4	      Sehr allgemeine Meldung mit verschiedenen Ur-3	      sachen. Bitte rufen Sie uns an und schildern5	      Sie, wann, unter welchen Umständen dieser Feh-	      ler auftrat.( 7           ~Nicht genug Speicherplatz~1	      Sie haben versucht, zu viele Datensätze zu#	      verarbeiten oder einzulesen.*27           ~Ihr Drucker hat kein Papier~2	      Bitte überprüfen, ob  Papier vorhanden ist,4	      ob der Drucker eingeschaltet ist und die Ver-.	      bindung zwischen Drucker und Rechner in	      Ordnung ist.)53           ~Datei wurde nicht gefunden~4	      Bitte stellen Sie  den Pfad oder das Laufwerk2	      richtig ein. Übrigens können Sie auch keine3	      Datei vom Datenträger lesen, wenn noch keine	      gespeichert wurde.+	      Dies gilt auch für die Wahl des ent-	      sprechenden Directories.061           ~Diskette oder Festplatte ist voll~2	      Bitte halten Sie immer irgendwo eine leere,4	      formatierte~Notdiskette~ bereit oder benutzen3	      Sie den Menüpunkt~Ins Dos~, um eine Diskette4	      zu formatieren und damit bereit zum Speichern4	      zu machen. Diese Fehlermeldung kann auch dann2	      auftreten, wenn die  Diskette teilweise be-0	      schädigt ist und deshalb keine Daten mehr	      aufnehmen kann.%64           ~Unzulässiger Dateiname~4	      beim Umbenennen oder Löschen von Dateien. Der/	      von Ihnen verwandte Dateiname entspricht	      nicht den Regeln von DOS"67           ~Root Directory voll~/	      Die Anzahl der Dateien im entsprechenden	      Directory ist zu groß.$68           ~Gerät nicht verfügbar~4	      Das Programm konnte den Drucker,die Festplat-4	      te oder eine Floppy nicht erreichen und damit1	      die entsprechende Aufgabe nicht ausführen.0	      Bitte überprüfen Sie vor allen Dingen den	      Druckeranschluß !!570           ~Schreibschutz der Diskette geschlossen~1	      Bitte entfernen Sie den Sicherungsstreifen2	      bei den 5 1/4 Zoll Disketten oder verändern5	      Sie den Schieber bei den 3 1/2 Zoll Disketten.'71           ~Keine Diskette eingelegt~1	      Bitte Diskette einlegen und entsprechenden#	      Programmvorgang wiederholen.972           ~Diskette / Festplatte ist teilweise defekt~0	      Diskette wechseln, beim Speichern auf der1	      Festplatte sofort Programm beenden und ein2	     ~BACKUP~ der Festplatte durchführen. Sichern3	      Sie unbedingt sofort Ihre Daten, die Sie auf.	      der Festplatte haben. Verwenden sie zur2	      Reparatur das Programm~Diskfix~ von Central	      Point Software476           ~Pfad oder Suchweg sind nicht existent~1	      Verlassen Sie den entsprechenden Menüpunkt/	      und versuchen Sie über das Directory den0	      Pfad mit richtigem Namen zu lokalisieren./	      Sie können einen Pfad über den Menüpunkt	     ~Ins Dos~ einrichten..	      Bitte wählen Sie den Menüpunkt Pfad und,	      stellen Sie das Programm auf den Pfad/	      ein, in dem das Etikettenprogramm steht..	      Vergessen Sie nicht die Pfadeinstellung/	      für die Daten. Sichern Sie Ihre Einstel-	      lung in der prt.datei.Funktionstasten5Die zehn Funktionstasten können von Ihnen drei Mal in8eigenen Dateien mit festen Ausdrücken oder Grafikzeichen:belegt werden. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, zum Bei-9spiel feste Rahmenteile auf den F-Tasten zu benutzen. Sie9können die Etiketten also sehr einfach dann mit verschie-9denen Rahmen grafisch gestalten. Interessant sind vor al-5len Dingen die~Datumsfunktion~und die~Nummerierungs-~9~funktion~. Bei der Datumsfunktion haben Sie die Möglich-5keit, auf jedes Etikett in jeder beliebigen Zeile das;Systemdatum automatisch eindrucken zu lassen. In der ersten9F-Tastenbelegung sind zwei F-Tasten von uns vordefiniert.3~Das Zeichen für die Datumsfunktion : ##+Datum+# !~9Falls in irgendeiner Zeile eines Etikettes dieses Zeichen1erscheint, wird es durch das~Systemdatum~ersetzt.<Bei der~Nummerierungsfunktion~beginnt das Programm mit einer9von Ihnen im Hauptmenü festgelegten Nummer und nummeriert5die Etiketten an der von Ihnen festgelegten Stelle in<Schritten mit der Weite +1 weiter. Sie können also Etiketten;mit Seriennummern entwerfen und ausdrucken. Dabei wird ent-;weder das gleiche Etikett bei Mehrfachdruck durchnummeriert;oder aber die Folgeetiketten werden weiter durchnummeriert.:Voraussetzung dafür ist aber, daß alle folgenden Etiketten9die Nummerierungsfunktion in einer beliebigen Zeile bein-8halten. Wählen Sie die Startnummer im Menüteil~Nummer~ !9Wichtig ist aber, daß die Nummernfunktion pro Etikett nureinmal vorhanden ist.4~Auf dem Bildschirm wird die Zahl nicht angezeigt !~5Die Zeichenfolge für die Nummernfunktion : ##+Nr.+# !8Die von der Nummer übergebene Zahl kann maximal den Wert~9.999.999~haben.;Von uns sind die drei Funktionstastendateien mit bestimmten;Zeichen und Ausdrücken vordefiniert und belegt.  Sie können,diese natürlich nach Ihren Wünschen ändern !9Nach dem Verlassen des Editors mit~CTRL RETURN~werden die;Belegungen in einer~eigenen Datei~mit der Endung~.fun~auto-6matisch gespeichert. Bitte wählen Sie die Belegung vom7Hauptmenü aus, die Sie speichern wollen. Sie können die;Belegung zu jeder Zeit unter dem Menüpunkt~Funktionstasten~wieder ändern.4Beim Start des Programmes wird die Datei automatisch-geladen, die von Ihnen zuletzt benutzt wurde.Haftungsausschluß:Trotz sorgfältiger Tests und möglichst exakter Programmie-7rung kann das Auftreten von Fehlern leider nicht ausge-9schlossen werden. Falls Fehler im Programm auftreten, die;durch das Programm selbst verursacht werden, sind wir stets+schnell bemüht, diese kostenlos zu beheben.:~Die Lieferdiskette ist dazu grundsätzlich an uns zurück-~*~zuschicken ! Wir überprüfen die Diskette~<Fehler, die durch Ihre falsche Druckereinstellung auftreten,<müssen mit Hilfe des Installationsprogrammes behoben werden.7Unsere Hotline ist gerne bereit, Ihnen dabei zu helfen.:Fehler, die durch falsche Behandlung der Disketten entste-:hen, gehen zu Lasten des Users !! Entstehende Kosten gehendann ~nicht~ zu Lasten von :%~Birgit Jöhren - Softwareentwicklung~9Die Anpassung an bestimmte exotische Drucker kann von uns:vorgenommen werden, hier erfolgt die Preisgestaltung gemäßAbsprache mit Ihnen.9~Für Schäden im Programm oder durch das Programm kann in~~keiner Weise gehaftet werden.~Hardware<Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen die für das Programm relevanten<Informationen der Hardware. Einige Informationen sollten Sie9dann mit den ~Vorgaben im Handbuch~ vergleichen, wenn Sie<feststellen sollten, daß das Programm nicht so läuft wie wires Ihnen versprochen haben.Hardware Prg8Das Programm benötigt einen IBM kompatiblen PC möglichst0~AT~ mit einem RAM Speicher von mind. 640 KByte.~Minimalausstattung~:9Festplatte, monochromer Monitor, 9 Nadeldrucker,  DOS 3.3:an beliebiger paralleler Schnittstelle, der Drucker sollte5den ESC/P Standardbefehlen gehorchen. Bei DOS 3.0 und7kleiner ist es nicht möglich, die Hilfsfunktion und die;Hardwarefunktion zu nutzen. Alle anderen Programmteile sindweiter normal zu benutzen.~Maximalausstattung~Festplatte, VGA Monitor,924 Nadeldrucker mit Papierparkfunktion oder Tintenstrahl-9bzw. Laserdrucker an beliebiger paralleler Schnittstelle,5Maus und MSDOS 6.0. Das Programm läßt sich selbstver-7ständlich auch unter Windows als DOS Programm einbinden
und laden.
Kommandozeile8Zur einfacheren Einstellung bestimmter Programmparameter5ist es möglich, dem Programm bestimmte Parameter beimStart mitzugeben.~Aufruf von DOS~2etikett /m        Start in monochromer Darstellung8etikett /f        Start mit voreingestellter Farbpalette*etikett /nm       Start ohne Mausbedienung:etikett /jm       Start mit Mausbedienung (Voreinstellung)*etikett /a        Start mit DateilademaskeHilfesystem■ Blättern und Auswählen#   ~PgUp    ~		eine Seite nach oben$   ~PgDn    ~		eine Seite nach unten'   ~Shift ~od.~-~	eine Zeile nach oben(   ~Shift ~od.~+~	eine Zeile nach unten    ~F1	    ~		Inhaltsverzeichnis"   ~ -  -~		Markierung bewegen"   ~Enter   ~		Kapitel aufschlagen(   ~Tab~od.~Alt-F1~	Letzte Hilfestellung   ~Esc~		Hilfestellung beenden.■ Suchmöglichkeiten innerhalb der Online-Hilfe&   ~Spacebar~		Fordert zur Eingabe des			gewünschten Kapitelnamens			auf.			Der Begriff ist vollständig			anzugeben. ( absolut )+   ~A~bis~z~		Ähnlich wie oben, jedoch wird!			nach dem Kapitelnamen gesucht, 			der als erstes mit Ihrer Ein-			gabe übereinstimmt. Somit!			brauchen Sie den Begriff nicht			vollständig anzugeben.			( relative )Laufwerk wechseln,~im Installationsprogramm und Hauptprogramm~4Wir haben hier durch einfache Auswahl den Laufwerks-4wechsel möglich gemacht. Steuerung mit der Maus bzw.2den Cursortasten. Gewechselt wird ins~tatsächlich~!vorhandene, ausgewählte Laufwerk.5Ist ein angesprochenes Laufwerk nicht wählbar, bleibt1die~Voreinstellung~erhalten. Einen Pfad auf einem5Laufwerk wählen Sie bitte unter dem Menü~Pfad~, siehePfadwahl an.
Menüsteuerung0~Informationen zur Programm und Menüsteuerung !~6Das Programm läßt sich einfach mit den ~Cursortasten~,8der ~Maus~ (Klicken Sie oder bewegen Sie mal !) oder der1entsprechenden Taste des ~Anfangsbuchstabens~ desjeweiligen Menünamens steuern.8Die Maus steuert die gleichen Funktionen wie die Cursor-tasten.7Fast alle Programmteile - Editoren etc. lassen sich mit3der~ESC~Taste oder der rechten Maustaste verlassen,4diese Taste simuliert die ESC Taste. ESC bedeutet in'fast allen Fällen Abbruch einer Aktion.2Editoren mit zwei oder mehr Feldern werden mit der/Tastenkombination ~CTRL/STRG RETURN~ verlassen.	Wichtig :8Bei dtsch. Tastaturen hat die CTRL Taste die Bezeichnung~STRG~.Ins Dos(~im Hauptprogramm und Installationsteil~8Dieser Menüpunkt gibt Ihnen die Möglichkeit, das Prg. zu:verlassen, ohne es beenden zu müssen. Sie gelangen auf die;~DOS - Ebene~und können dort beliebige Dosfunktionen durch-7führen. Bedingung dafür ist aber, daß Ihr Rechner einen8Speicher von mind. 640 KByte besitzt. Auch sollten nicht;mehr als~500 Etiketten~im Speicher sein. Falls das Programm8nicht in der Lage sein sollte, ins DOS zu gehen, gibt es6meist die Fehlermeldung :~NICHT genug Speicher frei~ !;Die Programmdaten und die Etikettendaten bleiben im Hinter-6grund, mit der Eingabe von~EXIT~unter DOS gelangen Sie7wieder ins Programm zurück. Bitte laden Sie während des5Besuches unter DOS kein ~speicherresidentes Programm~4(TSR-PROGRAMM) ! Sonst kann es eventuell Müll geben.Laseretiketten~im Hauptprogramm~;Die Einstellungen für Laserdrucker gelten auch für alle uns,bekannten Tintenstrahldrucker im HP Modus !!8~Laserdrucker und Tintenstrahldrucker~haben ein wirklich8gutes Schriftbild. Das muß ja gut auf den Etiketten aus-8sehen, haben wir uns gesagt und deshalb das Programm mit(drei dieser Etikettentypen ausgestattet.:Diese Etiketten haben jedoch immer dann einen wesentlichen;Nachteil gegenüber den Etiketten für Nadeldrucker, wenn von:einer DIN - A4 Seite nur einige Etiketten bedruckt wurden.8Wir haben es deshalb bei unserem Etikettendruck im Modus6~von..bis~möglich gemacht, zwischen der linken und der<rechten Spalte zu wählen. Wenn Sie jetzt die Seiten effektiv9bedrucken wollen, können Sie nacheinander die Spalten be-7drucken. Wenn auf einer Seite~nicht bedruckte~Etiketten8überbleiben,~drehen Sie die Seite einfach um~und so mög-6lichst effektiv die Restetiketten zu nutzen. Auf diese2Weise gehen Ihnen fast keine Etiketten verloren !!7105 * 37    ~2 Spalten mit je 8 Etiketten und 6 Zeilen~7105 * 42    ~2 Spalten mit je 7 Etiketten und 8 Zeilen~770  * 36    ~3 Spalten mit je 7 Etiketten und 6 Zeilen~Monitorliste~im Hauptprogramm~9Die Funktion der Monitorliste ermöglicht es Ihnen schnell8und einfach den Inhalt verschiedener Felder anzuschauen.8Insgesamt stehen Ihnen dabei~drei Möglichkeiten~zur Ver-4fügung. Bei den ersten beiden Möglichkeiten sind die9Felder~1 und 2~sowie die Felder~3 und 4~ fest vorgegeben.9Bei der dritten Möglichkeit können Sie die beiden Felder,5die abgebildet werden sollen, selbst bestimmen. Bitte8geben Sie dazu die entsprechenden Feldziffern von 1 - 10:ein. Es werden dann nur diese von Ihnen angegebenen Felderin der Liste angezeigt.2Abbruch mit der~ESC Taste~, weiter jeweils mit der;~RETURN Taste~ zur nächsten Datenseite, die Maustasten sindentsprechend belegt.Parameter ändern~im Installationsprogramm~:Bei den Programmparametern handelt es sich um die Einstel-;lungen, mit denen Sie den~Ausdruck~der Etiketten (Abstände,7Zeilenzahl, Vorschub und die Dateiauswahl) beeinflussen:können. Diese Parameter werden in der jeweiligen prt.Datei7gesichert. Die Grunddatei ist die Datei~eti.prt~. Siehe:auch Parameter sichern ! Den Editor bedienen Sie bitte/in oben beschriebener Weise. Siehe Editor
 !9Hierzu stehen die Menüpunkte Parameter I und Parameter IIzur Verfügung.Parameter sichern/~im Installationsprogramm und im Hauptprogramm~;Die Programmparameter~müssen~in dem Laufwerk oder Verzeich-4niss gesichert werden, in dem sich das Hauptprogramm	befindet.1Das Programm benötigt zum Start grundsätzlich dieDatei~eti.prt~.6Falls das Programm diese Datei nicht findet, läuft das;Programm nicht einwandfrei !  Es kommt meist irgendwann zumTotalabsturz des Systems.9Da Sie das Programm eventuell mit unterschiedlichen Para-9metern wie Druckereinstellung, Pfad, Farben laufen lassen7wollen, können Sie natürlich auch andere Dateinamen für7die~prt.Datei~vergeben. Diese unterschiedlichen Dateien:können leicht geladen werden. Beachten Sie aber bitte, daß<die Dateikennung immer die Endung~prt~tragen muß ! Dies wird#aber vom Programm für Sie erledigt.5Alle irgendwie im Programm zu ändernden Einstellungen:werden unter diesem Menüpunkt gesichert, dazu gehören auch/die Druckereinstellung, Farben, Dateinamen usw.:Um das Programm unterschiedlich einstellen zu können, sind7Sie in der Lage~prt.Dateien~mit unterschiedlichen Namen
anzulegen.8Bei Bedarf können Sie das Programm schnell auf eine neue4Konfiguration umstellen, in dem Sie einfach die ent-0sprechende von Ihnen erzeugte ~prt.Datei~ laden.Parameter laden/~im Installationsprogramm und im Hauptprogramm~;In der gleichen Maske wie beim Laden der Dateien können Sie7hier unterschiedliche Parameterdateien laden und so Ihr2Programm neu konfigurieren, siehe Daten lesen.8Bedingung ist natürlich, daß Sie diese unterschiedlichen8Dateien auch angelegt haben. Wenn sie keine unterschied-4lichen Parameterdateien angelegt haben erscheint nurdie Hauptdatei~eti.prt~.Pfadwahl9Bei der Anwahl dieses Menüpunktes gibt das Programm auto-:matisch den Pfad an in dem sich momentan das Hauptprogramm	befindet.;In einem seperaten Unterverzeichnis~c:\etikett\daten~werden;Ihre Dateien gesichert. Diesen Pfad legen Sie bei der Erst-+installation des Programmes automatisch an.;Falls das~Laufwerk~oder der angewählte Pfad nicht vorhanden0sein sollten, kommt es zu der Fehlermeldung 76 !;Bitte stellen Sie dann den Pfad ein indem sich das Programm"mit allen seinen Dateien befindet.7Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der ~Return~ Taste oder7verlassen Sie mit der Betätigung durch die~ESC~Taste !!Programmdateien9Zum Lieferumfang des Programmes gehören Dateien mit einemUmfang von fast~650 KByte~.;Dieser Platz muß auf Ihrer mind. Festplatte vorhanden sein.7Bei der Anlage mehrerer Datendateien benötigen Sie noch4einmal ca. 600 KByte. Insgesamt also fast 1,3 MByte.:Das Programm wird~gepackt~geliefert und auf der Lieferdis-$kette finden Sie folgende Programme:	Gepackt :)install.exe          Installationprogramm"bestell.exe          Bestellschein-info   .exe          Allg. Prg. Informationen*init   .maj          Initialisierungsdatei*etipack.exe          Gepackte Prg. Version7Entpackt wird von der Lieferdiskette durch den Aufruf :9install a: c:  oder install a: d:   bzw. analoge Aufrufe.6Auch der Aufruf~install~ist möglich. Sie geben dann im:Programm Quelle und Ziellaufwerk sowie das Zielverzeichnis9an. Sie können aber auch ganz einfach unsere Vorgaben be-	stätigen.;Das~install~Programm installiert Laufwerk/Pfad, kopiert und(entpackt im Zielpfad das Gesamtprogramm.0Es tauchen beim~Entpacken~folgende Dateien auf :"etikett.exe          Hauptprogramm(eti    .prt          Hauptparameterdateietihlp .exe          Hilfsmodul0eti    .hlp          Textdateien des Hilfsmodule7etihand.exe          Handbuch als EXE File mit der Aus-(		     druckmöglichkeit als ASCII - Text,etihard.exe          Ermittlung der Hardware*install.exe          Installationsprogramm8etipack.exe          Gepackte Version (kann nach der In-#		     stallation entfernt werden).8ftast*.fun           Datei mit der Belegung der F-Tasten5info   .exe          Allgemeine Programminformationen4bestell.exe          Preis- und Bestellinformationen'		     Kann mit F6 und der Angabe LPT1:"		     oder LPT2: gedruckt werden.7init   .maj          Ohne diese Datei ist das Programm-(		     system in keinem Falle lauffähig.&		     Eine jedwede Veränderung dieser'		     Datei führt zum Programmabsturz.'etishell.exe         Windowsapplikation!vbrun200.dll         Windowsmodul
Schnittstelle~im Installationsprogramm~6In diesem Menüpunkt können Sie die para. Schnittstelle;ansprechen an der Ihr jeweiliger Drucker angeschlossen ist.9Sie können mehrere bis zu drei angeschlossene Drucker be-9nutzten. Ihr Rechner sollte aber mindestens eine Drucker-schnittstelle besitzen !<Die Wahlmöglichkeiten liegen hier zwischen~LPT1: und LPT3:~.7Voraussetzung dafür ist natürlich, daß Ihr Rechner über<diese drei Schnittstellen verfügt. Die Anzahl der parallelen3Schnittstellen Ihres Rechners wird vom Programmteil8~Hardware~ im Installationsteil ermittelt und angezeigt.;ermittelt und angezeigt. Wählen Sie eine Schnittstelle, die;nicht hardwaremäßig in Ihrem Rechner installiert ist, kommtzu einer Fehlermeldung.Schriftart wählen:In den alten Versionen des Etikettenprogrammes war nur die;Wahl zwischen Breitschrift, Schmalschrift und Normalschriftwählbar.<Diese Einschränkungen haben ein Ende gefunden und sind durch/viele weitere Wahlmöglichkeiten ergänzt worden.0	       Ausdruck in         Buchstaben im Editor0	       ----------------------------------------,Wählbar sind : Breitschrift         B oder b%	       Eigene Definition    X oder x%	       Fettschrift          F oder f%	       Hochstellen          H oder h%	       Kursiv               K oder k/	       Normalschrift        N oder n oder leer%	       Schmalschrift        S oder s%	       Tiefstellen          T oder t%	       Unterstreichen       U oder u5	       Zentrieren           Z oder z (Einschränkung):Um das Druckbild entsprechend modifizieren zu können,geben:Sie bitte im schmalen Editorfeld eine logische Kombination8dieser Buchstaben in einer unbestimmten Reihenfolge ein.9Logisch heißt : Kombinieren Sie bitte nicht~N~mit~S~ oderzum Beispiel~S~mit~B~.:Der Ausdruck erfolgt dann gemäß Ihrer Wahl. Das Layout des:von Ihnen erstellten Etiketten wird mit den Daten des Eti-:kettes automatisch gesichert und kann später auch geändertwerden.9Bei der Funktion~Zentrieren~gibt es eine wesentliche Ein-schränkung.9Die Funktion~Zentrieren~kann nicht mit mehrspaltigen Eti-7ketten benutzt werden, das gibt dann Müll im Druckbild.Seriennummer<Es ist möglich die Etiketten mit einer fortlaufenden Serien-;nummer zu versehen. Dazu müssen Sie an beliebiger Stelle in7einem Etikett die Zeichenfolge ##+Nr.+# eingeben. Diese9Zeichenfolge erscheint aber auch auf den Funktionstasten,<die Eingabe wird dadurch wesentlich erleichtert. Wichtig ist:dabei nur, daß die Nummerierung pro Etikett nur einmal er-<scheint und alle Folgeetiketten ebenfalls mit diesen Zeichen<versehen sind. Die von der Nummer übergebene Zahl kann maxi-mal den Wert~9.999.999~haben.6~Bitte geben Sie hier eine beliebige Startnummer ein.~Speicher:Ihr Rechner sollte mind. über einen Speicher von 640 KByte9verfügen ! Diese Version verarbeitet ca. 220 KByte Daten.9Das entspricht einer Datenmenge von~800 Etiketten~mit den8entsprechenden~Layouteinstellungen~pro Datei. Die Anzahl;der Dateien ist nur begrenzt von Ihrem Datenträger entweder6der Festplatte oder der Diskette !! Dies gilt aber nur;~in vollem Umfang~ für die Vollversion nicht für die Share-ware oder Demoversion !;Falls Sie mit mehreren Dateien arbeiten und verhindern müs-;sen, daß diese Dateien miteinander vermischt werden, müssen;Sie zuerst den Speicher löschen, d.h. die zur Zeit bearbei-<tete Datei aus dem Speicher entfernen und dann mit der neuenDatei weiterarbeiten.Siehe :  Speicher löschen %Speicher löschen8Bitte bestätigen Sie das ~Löschen des Speichers~ mit der0Bewegung des Cursors auf das entsprechende Feld./Verhindern Sie das Löschen mit der ~ESC~ Taste.8Beim versehentlichen Löschen des Speichers haben Sie die6Daten hoffentlich in der Zwischenzeit auf der Diskettegespeichert.Tastenbelegung6Zur Erleichterung der Programmbedienung sind bestimmte.Tasten im Programm in folgender Weise belegt :+ALT + x              Schnelles Programmende4ESC                  Abbruch von Programmoperationen8RETURN / ENTER       Bestätigung von Programmoperationen'CTRL + RETURN        Editoren verlassen'STRG + RETURN        Editoren verlassen*F1                   Online Hilfe aufrufen6SHIFT + F1           Online Hilfe aufrufen in Editoren#F2                   Daten eingeben!F3                   Daten ändern$F4                   Daten speichern F5                   Daten laden$F6                   Pfad einstellenF7                   Sortieren!F8                   Monitorliste!F9                   Druckerliste*F10                  InstallationsprogrammZeilenlänge~Hauptprogramm 1. Menüreihe~;Der Editor ist im Normalfall auf eine bestimmte Zeilenlänge,in Abhängigkeit der Schriftwahl eingestellt.;Das bedeutet, in Normalschrift stehen pro Zeile 32 Buchsta-9ben, bei Breitschrift 16 Buchstaben und bei Schmalschrift53 Buchstaben zur Verfügung.<Diese Einstellung gilt beim Ausdruck für alle Etiketten, die#eine Mindestbreite von 89 mm haben.9Für kleinere Etiketten wie zum Beispiel die Etiketten für:Videocassetten oder die Etiketten für 3 1/2 Zoll Etiketten1steht pro Zeile nicht soviel Platz zur Verfügung.8Bitte wählen Sie vor der Eingabe für diese Etiketten die2geringere Eingabelänge mit Hilfe der Cursortasten.9Die Einstellung wir beim Sichern der aktuellen~prt.Datei~ebenfalls gespeichert.Windows9Auf der Lieferdiskette (2) im Format 5 1/4 Zoll 360 KByte7und auf der einen Lieferdiskette beim Format 3 1/2 Zoll8finden Sie eine Programmappliktion für das Etikettenpro-gramm.6Sie können diese Appliktion von Windows aus in Windows:einbinden. Es erscheint dann ein dem Programm entsprechen-des Ikon unter Windows.2Bitte lassen Sie nach der Programminstallation mit0~install.exe~das Programm von Windows einbinden.9Sie starten dann das Programm nach dem Anklicken entspre-<chender Felder als Windowsteil und kehren nach der Benutzungzur Windowsoberfläche zurück.;Sie können das Programm aber auch ganz normal als ~Programm8unter DOS~ benutzen. Bitte beachten Sie die unterschied-lichen Startaufrufe.