AHauptmenue                                                       APeriodensystem: Grafische Darstellung des Periodensystems        AElementdaten  : Tabelle mit Namen, Massen, Elektronegativitäten, A                Fest- und Siedepunkten der Elemente              AMolmassenberechnung : verschiedene Berechnungen auf der Basis derA                Elementmassen : Molmassen und Stoffmengenanteile A                von Reinsubstanzen und Mischungen, molare DrehungA                molarer Extinktionskoeffezient und Atommengen    AFormelberechung : Berechnung einer empirischen Summenformel aus  A                den Stoffmengenanteilen einer Substanz           AUmrechnungen  : Umrechnung verschiedener physikalischer und      A                chemischer Größen                                ALösungsmittel : Tabelle mit den Daten der gebräuchlichsten       A                organischen Lösungsmittel                        ANotizblock    : Ein- und Ausgabe kurzer Texte                    ASetup         : Einstellung von Programmparametern               A                                                                 A                                                                 AElementtabelle                                                   AOZ    : Ordnungszahl                                             AMasse : relative Atommasse                                       AEN    : Elektronegativität nach Pauling                          AFP    : Festpunkt [°C]                                           AKP    : Siedepunkt [°C]                                          A                                                                 ADie Elemente können nach aufsteigenden Ordnungszahlen (OZ) oder  Aalphabetisch sortiert (alpha) ausgegeben werden. Die Umschaltung Aerfolgt mit den Cursortasten.                                    A                                                                 ADie Daten der Elemente können im Setupteil von PSE eingestellt   Awerden                                                           A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 ADer Substanzname wird nur beim Ausdruck der Ergebnisse benötigt. AAus der Formel werden die Molmasse der Verbindung und die Massen-Aanteile der beteiligten Elemente berechnet.                      AEs dürfen alle Elemente des PSE verwendet werden, für die eine   AMolmasse größer 0 abgepeichert ist. Dies sind standardmäßig die  AElemente 1-103.                                                  ADie Verwendung von Klein- und Großbuchstaben ist freigestellt    AElementzeichen aus 2 Buchstaben müssen zusammengeschrieben werdenAansonsten dürfen beliebig viele Leerzeichen verwendet werden. DieAFormel darf bis zu 10 Klammerebenen enthalten.                   ABeispiele :                                                      A  C6H6               C6 H6              c6 h6                    A  C7 H6 O2           C6 H5 COOH                                  A  H3C(CH2)4CH(NH2)COOH                                           A  CO            CO1                             /Kobalt          A  C O           C O1          C1O1              /Carbonyl        A                                                                 A                                                                 AF2  : Berechnung der molaren Drehung mit Hilfe der Molmasse      AF3  : Berechnung des molaren Extinktionskoeffezienten            AF4  : Berechnung der Anzahl Atome aller beteiligten Elemente in  A      einer beliebigen Stoffportion                              AF5  : Mischungsrechnung mit vorgegebener Formel                  AF6  : Mischungsrechnung mit vorgegebenen Massenanteilen          AF7  : Anzeige aller berechneten Massenanteile                    AF10 : Menü                                                       A      - Drucken                                                  A      - Anzeige aller berechneten Massenanteile                  A      - Rechenweg                                                A      - PSE : grafische Darstellung des Periodensystems          A      - PSE-Tabelle : Tabelle mit den Daten der Elemente         A      - Mischsubstanz : Auswahl einer Verbindung für die         A          Mischungsrechnungen                                    A      - Notizblock                                               A                                                                 Amolare Drehung                                                   ADie molare Drehung [M] wird berechnet aus der spezifischen       ADrehung [α] und der Stoffmengenkonzentration M(X) in mol/l nach  Ader Formel                                                       A                           M(X)                                  A               [M] = [α] * ────                                  A                           100                                   AZur Berechnung von M(X) müssen die Einwaage m in g und das       AVolumen V in ml eingegeben werden :                              A                        1000 * m                                 A               M(X) = ────────────                               A                      Molmasse * V                               ASie können die spezifische Drehung [α] als Zahl eingeben oder vonAPSE berechnen lassen. Im zweiten Fall geben Sie als erstes       AZeichen der spezifischen Drehung ein ? ein, z.B ?.0000 . Danach  Amüssen der Drehwinkel in Grad, die Länge der Polarimeterröhre undAdie Massenkonzentration in g/100ml angegeben werden.             A                                                                 AAtommengen                                                       ABerechnet wird die Anzahl an Atomen für alle beteiligten ElementeAin einer beliebigen Stoffportion.                                AGrundlage dieser Berechnung ist die AVOGADRO-KONSTANTE mit       A           23    -1                                              A6,022045*10   mol  .                                             ADie Masse der Stoffportion wird in Gramm angegeben.              A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 Amolarer Extinktionskoeffezient                                   ADie molare Masse wird zur Berechnung des molaren Extinktions-    Akoeffezienten ε und des dekadischen Logarithmus log(ε) benutzt.  AEs müssen folgende Daten eingegeben werden :                     A  E : gemessene Extinktion                                       A  d : Schichtdicke der Küvette in cm                             A  V : Volumen des Meßkolbens in ml                               A  m : Einwaage in mg                                             ADer molare Extinktionskoeffezient wird mit der Formel            A      E   Molmasse * V                                           A  ε = ─ * ────────────                                           A      d         m                                                Aberechnet. Das Ergebnis hat die Einheit l/mol*cm.                A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 AMischungsrechnung mit vorgegebener Formel                        ABerechnet werden die Molmasse und Massenanteile einer Mischung   Ader bereits berechneten Substanz mit einer anderen Verbindung,   Aderen Anteil zwischen 0.01 und 1000 Mol pro Mol Ausgangs-        Averbindung liegen kann. Der Wechsel zwischen verschiedenen       AMischungsverhältnissen erfolgt mit der Cursortasten. Nach        ABetätigung von F8 kann die Schrittweite dieses Wechsels          Aeingestellt werden. Die Voreinstellung beträgt 1 Mol.            AMit F9 können Name und Formel einer neuen Mischungskomponente    Aeingegeben werden.                                               AMit F10 kann aus der integrierten Substanzdatei eine Mischungs-  Akomponente ausgewählt werden.                                    A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 AMischungsrechnung mit vorgegebenen Massenanteilen                ABerechnet wird der Gehalt einer zweiten Komponente in einer      AMischung mit der Ausgangssubstanz.                               ADazu müssen das Zeichen und der Massenanteil eines in der        AMischung vorkommenden Elementes eingegeben werden.               ADie zweite Komponente kann mit F9 und F10 ausgewählt werden.     A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 ADrucken                                                          A1. Auflistung der Ergebnisse wie auf dem Bildschirm              A2. Ausdruck eines Formulars zur Anforderung eines NMR-Spektrums  A3. Ausdruck eines Mikroanalysen-Auftragformulars                 A                                                                 ADie Ausgabe erfolgt auf Matrixdrucker oder Laserdrucker mit      Aentsprechender Emulation. Die Druckerschnittstelle und die       ASteuercodes können im Setupteil von PSE eingestellt werden.      A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 AFormelberechnung                                                 AAus den Massenanteilen der Elemente einer Verbindung wird ihre   Aempirische Summenformel berechnet.                               AEingegeben werden die Elementzeichen und die dazugehörenden      AProzente. Die Berechnung wird gestartet, indem die Frage nach    Aeinem Element mit RETURN übergangen wird.                        Adie Formel wird in folgender Form angezeigt :                    A  (Element1 x   Element2 y   Element3 z)n                        A  x,y,z : berechnete Koeffezienten                               A  n : unbekannte Vielfache der Formel                            A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 AUmrechnungen                                                     AZur Umrechnung physikalischer und chemische Größen müssen über   AMenüs die Ausgangs- und Zieleinheit gewählt werden. Nach Eingabe Ades Ausgangswertes wird das Umrechnungsergebnis berechnet.       A                                                                 ASehr kleine und sehr große Werte können in exponentieller        ASchreibweise eingegeben werden :                                 A                             m                                   A  nEm bzw nem entspricht n*10                                    A                               -m                                A  ne-m bzw ne-m entspricht n*10                                  A                                                                 ADie Ausgabe sehr kleiner und sehr großer Werte erfolgt in der    Agleichen Weise.                                                  A                                                                 ABeispiele : 1E10, 2.51e8, 4E-2, 1.11e-5                          A                                                                 A                                                                 ASetup                                                            AMischsubstanzdatei : Eingabe, Änderung, Löschung und Sortierung  A  der Substanzen für Mischungsrechnungen.                        AElementdaten : Ergänzung oder Änderung der Daten der chemischen  A  Elemente                                                       ADruckersteuerung : Wahl der Druckerschnittstelle und Steuercodes A  des Druckers der zur Ausgabe der Rechenergebnisse oder         A  Formulare dienen soll.                                         ADatum : Einstellung von Sytemdatum und -zeit.                    A  Aktuelles Datum und Zeit werden ständig in der oberen rechten  A  Ecke des Bildschirms eingeblendet. Daneben wird das Datum noch A  beim Ausdruck der NMR- und Mikroanalysenformulare benötigt.    ABenutzerdaten : Eingabe von Abteilung, Name und Telefonnummer    A  für den Ausdruck der NMR- und Mikroanalysenformulare.          APasswortschutz : Eingabe, Änderung und Löschung von Passwörtern, A  mit denen der Zugang zum Programm geregelt werden kann.        A                                                                 A                                                                 ASetup                                                            A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 ANotizblock                                                       AWährend der Arbeit mit PSE können Sie mit Hilfe eines einfachen  AEditors Texte eingeben, speichern, durchsuchen und drucken.      ADer Editor arbeitet mit 20 Zeilen á 70 Spalten.                  AWenn noch kein Text eingegeben wurde beginnt die Dateneingabe beiASeite 1, ansonsten haben Sie die Auswahl zwischen :              A1. Text seitenweise auf den Monitor ausgeben mit folgenden       A   Möglichkeiten :                                               A   - PageUp, PageDown : Blättern zwischen den Seiten (wenn       A     mehrere Seiten gespeichert sind)                            A   - F5 : aktuelle Seite löschen                                 A   - F8 : aktuelle Seite ausdrucken                              A   - F10 : Text ändern                                           A2. Neuen Text eingeben                                           A3. Text suchen : Sequentielles Durchsuchen aller gespeicherten   A   Textseiten nach einer beliebigen Zeichenfolge. Wurde der      A   gesuchte Text gefunden, können alle betroffenene Textseiten   A   ausgegeben werden.                                            ASubstanzen für Mischungsrechnungen                               A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 APasswortschutz                                                   ADer Zugang zu PSE kann mit bis zu 10 Passwörtern geregelt werden.ABeim Start von PSE haben Sie 3 Versuche um ein richtiges PasswortAeinzugeben. Schlagen alle 3 Versuche fehl, wird das Programm     Aabgebrochen.                                                     APasswort 1 ist für den "Hauptbenutzer" reserviert. Der "Haupt-   Abenutzer" kann alle gespeicherten Passwörter ändern oder löschen,Awährend alle anderen Benutzer nur Zugang zu den ihnen bekannten  APasswörtern haben.                                               AWählen Sie PASSWORT EINGEBEN um ein neues Passwort zu speichern. ANach Wahl von PASSWORT ÄNDERN müssen Sie das zu ändernde PasswortAeingeben, bevor Sie es ändern können. Zum Löschen eines PasswortsAmüssen Sie PASSWORT LÖSCHEN wählen, das gesuchte Passwort ein-   Ageben und die Löschung bestätigen.                               A                                                                 A                                                                 A                                                                 A                                                                 