#hbmenue
2 2 79 24
[ Hilfe (Hauptverzeichnis der Anlageverwaltung) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Haben Sie eine Anlage-Datei geladen oder erstellt (mit F2), so können Sie
 mit den unten angezeigten Tastekombinationen verschiedene Funktionen
 aufrufen. Im einzelnen können Sie Anlage-Daten eingeben (anhängen),
 einfügen, ändern und löschen. Es können Anlage-Daten durchsucht,
 sortiert, selektiert und gedruckt werden. Das speichern mit F3 wird
 nur ausgeführt, wenn die Anlage-Datei auch verändert wurde. Wird eine
 neue Anlage-Datei geladen oder das Programm mit ESC beendet, können die
 im Speicher befindliche Daten nach einer Sicherheitsabfrage gespeichert
 werden. Mit Bild auf/ab, Cursor auf/ab, Pos 1 und Ende blättern Sie in
 den Anlage-Daten. Die Anlage-Daten werden Zeilenweise dargestellt.

 Mit der Leertaste oder RETURN können Sie die Anlage-Daten, die invers
 dargestellt sind, selektieren.
#end
---------------------------------------------------------------------
#eingeben
2 2 79 24
[ Hilfe (Eingeben von Anlage-Daten) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Sie geben die Anlage-Daten zeilenweise in der umrahmten Zeile unter dem
 3. Bildschirmviertel ein. Der Cursor wird mit den Cursortasten oder der
 RETURN-Taste von Feld zu Feld bewegt. Im Feld R geben Sie ein, ob es sich
 bei der Anlage um eine (R)egelmäßige oder um eine (S)onderzahlung handelt.
 Eine Regelmäßige Zahlung wird nur einmal bzw. bei jeder Änderung eingegeben.
 Die Anlage, die eingegeben wird, muß sich im Auswahl-Menue befinden,
 das, wenn der Cursor im Feld Anlage steht, mit F9 aufgerufen wird.
 Beim Datum geben Sie das Datum der Zahlung ein. Bei regelmäßigen Zahlungen
 wiederholt sich die Zahlung immer am Tag der Datumseingabe. Den Zahlungs-
 interwall bei regelmäßigen Zahlungen geben Sie bei ZI in Monaten ein. Der
 Zeitinterwall sollte sich nie ändern, es könnte zu Komplikationen kommen.
 Gelder, die Sie bei einem Geldinstitut einzahlen, geben Sie im Feld
 EINZAHLUNG ein. Erhalten Sie Geld vom Geldinstitut, vermerken Sie dies im
 Feld AUSZAHLUNG. Den Zinssatz geben Sie im Feld ZINS% ein. Zusätzlich haben
 Sie die Möglichkeit einer kurzen Bemerkungseingabe im Feld BEMERKUNG.
 Verschiedene Daten sind schon von der letzten Eingabe vorgegeben.
 F2 übernimmt die Eingabe sofort in den Speicher und die nächste Ausgabe
 kann eingegeben werden. Die Eingaberoutine ist etwas kompliziert. Genauere
 Instruktionen mit Beispielen entnehmen Sie aus dem Beschreibungsheft.
#end
---------------------------------------------------------------------
#aendern
2 2 79 24
[ Hilfe (Ändern von Anlage-Daten) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Es werden grundsätzlich die Anlage-Daten zur Änderung vorgeschlagen, die
 invers dargestellt sind. Die Änderungen werden wie die Dateneingabe vor-
 genommen. F2 übernimmt die Eingabe sofort in den Speicher.
#end
---------------------------------------------------------------------
#einfuegen
2 2 79 24
[ Hilfe (Einfügen von Anlage-Daten) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Die Anlage-Daten werden grundsätzlich vor der invers dargestellten
 Anlage eingefügt. Im Feld ANLAGE kann mit F9 die Anlage direkt aus einem
 Auswahlmenue übernommen werden. F2 übernimmt die Eingabe sofort in den
 Speicher und fügt diese an der oben erwähnten Stelle ein.
#end
---------------------------------------------------------------------
#textholen
2 2 79 24
[ Hilfe (Anlagen-Übernahme) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Sie können mit den Tasten A bis Z einen Anlage direkt übernehmen.
 Mit ESC kehren Sie in den Eingabemodus zurück. F6 ermöglich es,
 einem Buchstaben eine Anlage zuzuordnen. Mit F7 können zugeordnete
 Anlagen wieder gelöscht werden. Die Löschung ist allerdings nur möglich,
 wenn sich in den Anlage-Daten keine Eingaben zu der zu löschenden Anlage
 befinden.
#end
---------------------------------------------------------------------
#belegen
2 2 79 24
[ Hilfe (Eingeben von Anlagen) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Geben Sie einen Buchstaben von A bis Z ein. Sie können nur unbelegte
 Buchstaben mit einer neuen Anlage belegen. Nach dem Tastendruck
 erscheint links oben ein Eingabefeld, in das Sie die Anlage eingeben
 können. ESC bricht die Eingabe ab. Wurde eine Anlage eingegeben, so
 können Sie zu der Anlage noch zwei Textzeilen (Anlage-Informationen)
 eingeben. Es empfiehlt sich, hier die Startzeit, Laufzeit, Zinssatz,
 Besonderheiten, Anlage-Nummer etc. einzugeben.
#end
---------------------------------------------------------------------
#textloeschen
2 2 79 24
[ Hilfe (Anlagen löschen) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Drücken Sie eine Taste von A bis Z, um die Anlage, die unter der ent-
 sprechenden Taste gespeichert ist, zu löschen. Es können nur Anlagen
 gelöscht werden, zu der sich in den Anlage-Daten keine Eingaben mehr
 befinden. Unter Umständen müssen Sie diese zuerst markieren und löschen.
 Mit ESC können Sie den Löschvorgang abbrechen und ins Hauptmenue
 zurückkehren.
#end
---------------------------------------------------------------------

#laden
2 2 79 24
[ Hilfe (Laden und Erstellen von Anlage-Dateien) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Wählen Sie mit den Cursortasten aus, ob Sie eine Anlagen-Datei laden
 oder mit Datei erstellen eine neue Anlagen-Datei anlegen möchten.
 Zwischen den beiden Auswahlmöglichkeiten bestehen folgende Unterschiede:

 Datei laden: Es werden Ihnen alle bestehenden Anlage-Dateien in einem Menue
              zur Auswahl vorgeschlagen. Steuern Sie die gewünschte Datei
              mit den Curosrtasten an und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit
              RETURN.

 Datei anlegen: Soll eine neue Anlagen-Datei angelegt werden, wählen Sie
                diesen Auswahlpunkt, um der neuen Anlage-Datei einen Namen
                zu übergeben.

 ESC bricht die Auswahl ab, mit RETURN bestätigen Sie Ihre Auswahl.
#end
---------------------------------------------------------------------
#loeschen
2 2 79 24
[ Hilfe (Löschen von Anlage-Daten) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Bevor Sie Anlage-Daten löschen, müssen Sie alle Anlage-Daten, die gelöscht
 werden sollen, selektieren. Beachten Sie, daß nicht die Anlage gelöscht
 wird, die invers dargestellt ist, sondern wie gesagt alle Selektierten.
 Selektieren können Sie die Anlage-Daten mit der Leertaste oder RETURN bzw.
 mit F5. Nach einer Sicherheitsabfrage können Sie dann die selektierten
 Anlage-Daten löschen.
#end
---------------------------------------------------------------------
#sortieren
2 2 79 24
[ Hilfe (Sortieren der Anlage-Daten) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Mit F6 können Sie die Anlage-Daten nach allen Feldern sortieren.
 Steuern Sie hierzu einfach das Feld an, nach dem die Anlage-Daten sortiert
 werden sollen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit RETURN.
#end
---------------------------------------------------------------------
#selektieren
2 2 79 24
[ Hilfe (Selektieren von Anlage-Daten) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Anlage-Daten können grundsätzlich im Hauptmenue mit der Leertaste oder
 RETURN selektiert werden. Sie erkennen die selektierten Anlage-Daten daran,
 daß Sie im Feld S mit einem Stern (*) markiert sind.

 Die Anlagen-Selektion ist bequem auch mit der Taste F5 möglich, wo
 Ihnen folgende Selektionsmöglichkeiten angeboten werden.

 -Alle Anlage-Daten: Es werden alle Anlage-Daten selektiert.
 -Keine Anlage-Daten: Es werden alle Anlage-Daten entselektiert.
 -Selektion invertieren: Es werden alle Selektionen invertiert, d.h.
                         Anlage-Daten, die selektiert werden, werden ent-
                         selektiert und nicht selektierte Anlage-Daten werden
                         selektiert.
 -Bedingung: Sie können für alle Felder eine Bedingung eingeben und z.B.
             nach einem Bestimmen Wert selektieren.
 -Gesuchte Ausgaben: Es werden alle Anlage-Daten, die zuletzt mit F4
                      gesucht wurden, selektiert.
#end
---------------------------------------------------------------------
#selektwerte
2 2 79 24
[ Hilfe (Eingeben der Selektions-Bedingungen) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Geben Sie in den Feldern die Selektionsbedingungen ein. Wird kein Wert
 eingegeben, wird beim selektieren das entsprechende Feld nicht berück-
 sichtigt. Wenn der Cursor im Feld Anlage steht, können Sie mit F9
 eine Anlage direkt übernehmen.

 Die Selektion wird mit den Tasten F3 bis F6 aktiviert. Die Tasten haben
 dabei folgende Funktionen:
 F3: Es wird kontrolliert, ob der eingegebene Wert in dem Anlage-Wert
     enthalten ist. Groß- Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
 F4: Es wird kontrolliert, ob der eingegebene Wert dem Anlage-Wert
     entspricht. Die Selektionswerte werden nur berücksichtigt, wenn die
     Eingabewerte genau den Anlage-Werten entsprechen.
 F5: Es werden nur die Anlagen selektiert, deren Werte größer sind als
     die Selektionseingabe.
 F6: Es werden nur die Anlagen selektiert, deren Werte kleiner sind
     als die Selektionseingabe.
#end
---------------------------------------------------------------------
#suchwerte
2 2 79 24
[ Hilfe (Eingeben der Suchbedingungen) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Geben Sie in den Feldern die Suchbedingungen ein. Wird kein Wert
 eingegeben, wird beim suchen das entsprechende Feld nicht berück-
 sichtigt. Im Feld Anlage können Sie mit F9 eine Anlage direkt
 übernehmen.

 Die Suche wird mit den Tasten F3 bis F7 aktiviert. Die Tasten haben
 dabei folgende Funktionen:
 F3: Es wird kontrolliert, ob der eingegebene Wert in dem Anlage-Wert
     enthalten ist. Groß- Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
 F4: Es wird kontrolliert, ob der eingegebene Wert dem Anlage-Wert
     entspricht. Die Suchwerte werden nur berücksichtigt, wenn die
     Eingabewerte genau den Anlage-Werten entsprechen.
 F5: Es werden nur die Anlagen gesucht, deren Werte größer sind als
     die Sucheingabe.
 F6: Es werden nur die Anlagen gesucht, deren Werte kleiner sind
     als die Sucheingabe.
 F7: Es werden alle selektierten Anlagen gesucht.
#end
---------------------------------------------------------------------
#drucken
2 2 79 24
[ Hilfe (Anlage-Daten drucken) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Wählen Sie aus, ob Sie alle Anlagen, selektierte Anlagen oder die
 zuletzt gesuchten Anlagen gedruckt werden sollen.
 -Alle Anlagen: Alle Anlagen werden gedruckt.
 -Selektierte Anlagen: Alle selektierten Anlagen werden gedruckt.
 -Gesuchte Anlagen: Die zuletzt gesuchten Anlagen werden gedruckt.
 ESC bricht die Druckroutine ab, RETURN bestätigt Ihre Auswahl.

 In einer zweiten Auswahl müssen Sie bestätigen, ob Sie die Anlagen
 auf den Drucker oder in die ASCII-Datei ASCIIDAT.TXT drucken möchten.
 ESC bricht die Druckroutine ab, RETURN bestätigt Ihre Auswahl.

 Nun werden die Daten in die Datei ASCIIDAT.TXT oder, wenn der Drucker
 ausgewählt wurde und in Ordnung ist, auf dem Drucker ausgegeben.

 Ist der Drucker nicht OK, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.
#end
---------------------------------------------------------------------
#druckenwo
2 2 79 24
[ Hilfe (Anlage-Daten drucken) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Geben Sie ein, ob die Anlagen auf dem Drucker oder in die ASCII-
 Datei ASCIIDAT.TXT gedruckt werden sollen.

 Bei der Druckerauswahl werden die Anlagen, sofern der Drucker
 eingeschaltet ist, sofort gedruckt. Ist der Drucker nicht OK, er-
 halten Sie einen entsprechenden Hinweis.

 Sie können die Anlagen in der ASCII-Datei ASCIIDAT.TXT übergeben und
 die Daten mit einem Textverarbeitungsprogramm weiterverarbeiten.
#end
---------------------------------------------------------------------
#termin
2 2 79 24
[ Hilfe (Termin-Übersicht) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Sie können in die Terminübersicht max. 18 Termine eingeben, die alle
 übersichtlich auf einer Bildschirmseite aufgelistet sind.

 Mit F7 geben Sie neue Termine ein. Geben Sie zuerst das Datum, und dann
 den Text für den Termin ein. Die Daten werden sofort nach der Eingabe
 nach dem Datum einsortiert.

 Mit F9 löschen Sie einen Termin, indem Sie einfach die Nummer vor dem
 Termin eingeben.

 ESC beendet die Terminübersicht und kehrt in das vorherige Menue zurück.

 ACHTUNG: Mit F10 werden alle Termine, deren Datum vor dem Systemdatum
          liegen, gelöscht. Dies wird wahrscheinlich das bequemste
          Terminlöschverfahren sein. Wurde allerdings das Systemdatum
          versehentlich verändert, kann es passieren, daß auch andere
          Termine gelöscht werden.
#end
-----------------------------------------------------------------------
#hzurh
2 2 79 24
[ Hilfe (Hilfe zur Hilfe) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Die Bildschirmsteuerung des Programmes ist so gut gemacht, daß Sie in
 der Regel ohne Hilfetexte auskommen können.

 Finden Sie sich trotzdem mal nicht zurecht, so können Sie in fast allen
 Situationen mit F1 direkte Hilfe zum momentanen Problem erhalten.

 Im Untermenuepunkt HILFE erhalten Sie eine grobe Erklärung zu allen
 Hauptmenuepunkten.
#end

#wieanfangen
2 2 79 24
[ Hilfe (Wie fange ich an) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Bevor Sie mit dem Programmteil GELDANLAGEN richtig arbeiten können,
 müssen Sie eine Anlagen-Datei eröffnen und Anlage-Daten eingeben.

 Sie öffnen eine Anlagen-Datei, indem Sie im Untermenue GELDANLAGEN mit F2
 eine Datei laden. Wählen Sie dann 'Datei anlegen' aus und geben Sie
 erforderlichen Daten ein. Nun können Sie mit der Eingabe sofort mit F7
 beginnen.
#end

#verwaltung
2 2 79 24
[ Hilfe (Anlagen-Verwaltung) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Das Untermenue GELDANLAGEN ist das 'Herz' des Teilprogrammes GELDANLAGEN.
 Sie können hier Geldanlagen...
    ...Laden (und Erstellen)
    ...Sichern
    ...Anlagen suchen
    ...Anlagen selektieren
    ...Anlagen sortieren
    ...Anlagen eingeben (anhängen)
    ...Anlagen ändern, einfügen und löschen
    ...Anlagen drucken
#end

#stat
2 2 79 24
[ Hilfe (Berichte) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Das Untermenue BERICHTE ermöglicht Ihnen eine umfangreiche Berechnung
 Ihrer Anlagen.

 Sie können alle Anlagen berechnen und eine Anlagen-Übersicht erstellen.

 Die Berechnung addiert zu den Eingegebenen Werten die Zinsen und ev. die
 regelmäßigen Zahlungen dazu und listet die Berechnungen übersichtlich.
#end

#anhang
2 2 79 24
[ Hilfe (Anhang) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Im Untermenue Anhang können Sie kleine Hilfsroutinen aufrufen. So können
 Sie einen Terminkalender anlegen.

 Sie haben die Möglichkeit, in einem Kalender zwischen den Monaten
 Januar 1901 und Dezember 2099 zu blättern bzw. einen bestimmten
 Monat aufzurufen.

 Ein Taschenrechner leistet Ihnen bei Grundrechenopterationen schnelle
 Hilfe

 Sie können die Kurzinformationen zu den Anlagen ändern.
#end

#tastatur
2 2 79 24
[ Hilfe (Tastatur-Erklärung) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Bitte beachten Sie, daß alle aktiven Sondertasten in den Zeilen 23 bis 25
 angezeigt werden. Hierbei gilt grundsätzlich...
 ...F1 = Soforthilfe
 ...ESC = Abbruch zum vorherigen Menue
 ...RETURN = Datenübernahmen bei Einfacheingabe
 ...F2 = Datenübernahme bei Mehrfacheingabe

 Es gibt eine Besonderheit bei der Suche und Selektion von Ausgaben!
 Solange der Cursor auf dem Feld Ausgabe-Text steht, sind einige
 Funktionstasten Doppeltbelegt. Hier gilt der Hinweis in der Zeile 25.
#end

#textinfoaendern
2 2 79 24
[ Hilfe (Ändern der Anlage-Informationen) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Wählen Sie aus, von welcher Anlage die Informationen geändert werden sollen.
 Es werden Ihnen die bereits vorhandenen Informationen vorgeschlagen.

 Die Änderungen werden nur mit RETURN übernommen. ESC springt zum nächsten
 Punkt weiter, ohne die Eingabe zu akzeptieren.
#end

#textauswahl
2 2 79 24
[ Hilfe (Berechnungs-Auswahl) ]
>> Weiter mit ESC <<

 Bevor die Anlagen berechnet werden, müssen Sie bestätigen, welche Anlagen
 berechnet werden sollen. Es werden nur markierte Anlagen berechnet. Sie
 markieren und entmarkieren Anlagen, indem Sie die Taste A..Z drücken.
 Markierte Anlagen werden invers dargestellt.

 Nach der Bestätigung mit RETURN wird die Berechnung ausgeführt.
#end

