*Drucken
 
 ┌────╖
 │ F6 ║ ->  Handbuch ausdrucken
 ╘════╝
 ┌─────╖   ┌────╖
 │Shift║ + │ F6 ║ -> Druckparameter ändern
 ╘═════╝   ╘════╝
 
  ┌───────────────────────────────┐
  │ Voreinstellung DruckParameter │
  ╞═══════════════════════════════╡
  │ Druckerport         = LPT 1   │
  │ Oberkante(Linien)   = 2       │
  │ Linker Rand(Zeilen) = 4       │
  │ Zeilen pro Seite    = 66      │
  ╘═══════════════════════════════╛
# 
 
*Info

 Mit den folgenden Tasten können Sie sich durch das
 Handbuch bewegen.
 
 ┌────╖  ┌────╖
 │   ║  │   ║  -> Zeilenweise blättern
 ╘════╝  ╘════╝
 
 ┌────╖  ┌────╖
 │Pos║  │Ende║  -> Seitenweise blättern
 ╘════╝  ╘════╝

# 

*Suchen

 ┌────╖
 │ F9 ║ ->  Suchen
 ╘════╝

 Sie können in dem Handbuch nach einem Begriff
 suchen.
 Folgende Suchoptionen stehen zur Verfügung:

  Such-Optionen:  G  - Global suchen
                  B  - Rückwärts suchen
                  C  - nicht verfügbar
                  U  - Groß/Kleinschreibung ignorieren
                  W  - Ganze Wörter suchen
                  N  - Keine Bestätigung
                 [n] - Wiederhole n-mal

 ┌────╖   ┌───╖
 │Strg║ + │ L ║ -> Nochmals suchen
 ╘════╝   ╘═══╝
#