Copyright: Copyright (C) 1996 HansVision


总目录

汉神网际视窗HansWare6.0, 是外挂在MS-Windows上的软件模块。 在汉神网际视窗启动之后, 西文版本的MS-Windows就具备了同时处理中、 日、 韩、 英四国文字的功能， 既无缝同屏支持运行在其上的多种内码的应用程序， 如: 中日韩超大字符集(CJKGB)、 中文简体(GB2312)、 中文简繁体(GBK)、 中文繁体(BIG-5)、 中文繁体(TCA)、 中文繁体(CNS)、 中文繁体(IBM-5550)、 中文繁体(倚天ETEN)、 日文(S-JIS)、 日文(JIS)、 韩文(KSC)、 西文字符标准(ASCII)等。

汉神网际视窗可以稳定地支持多种视窗版本环境及多种字符内码, 而在屏幕显示上有条不紊。  汉神网际视窗首次引用了CJKGB（中日韩超大字符集）内码的概念， 对DBCS字符的处理达到了两万八千个之多， 这项功能同无缝同屏多内码可以说都是汉神网际视窗的首创。

有关信息请参见：

启动运行目录

系统菜单目录

高级设置目录

实用工具目录

中文输入方法


启动运行目录

启动HansWare6.0之后, 您会发现, 在屏幕的左上角出现了一个由8个小的图标组成的行, 这就是汉神网际视窗HansWare6.0的系统图标行, 又称“工具条” 。

请参见：

初始画面


系统菜单目录

当您用鼠标器单击系统工具条上每一个按钮时, 屏幕上都将弹出一个下拉菜单, 使您能快速地进行某项操作。

请参见：

系统设置

运行程序

屏幕键盘

集成系统

实用工具

输入选择

隐含工具条


高级设置目录

汉神网际视窗HansWare6.0除了提供给用户“系统热键” “屏幕键盘的设置” “字库管理” 等最常用设置, 还提供了功能更强大的高级设置, 以供较为熟练的用户使用。 当您能够比较熟练地掌握汉神网际视窗HansWare6.0时, 高级设置将帮助您更好地发挥系统的优越性能！

高级设置包括：用户界面、 中文输入、 字库管理、 系统热键、 快速执行、 多种内码。

请参见：

用户界面

中文输入的设置与安装

字库管理

系统热键

快速执行

多种内码


实用工具目录

汉神网际视窗HansWare6.0除了提供给用户丰富的平台设置功能, 还提供了非常实用的各种工具软件,光标变换、 文件浏览、 字符浏览、 文本照相机以及多内码浏览。

请参见：

光标变换

文件浏览

字符浏览

文本照相机

多内码浏览


中文输入方法

在汉神网际视窗Hansware6.0中， 我们给用户提供了具有丰富的智能功能的汉神系列输入法。 该输入法以独特的设计构想集合了拼音、 双拼、 拼形、 英汉、 区位、 查字以及西文输入等多种输入方式， 非常容易学习及掌握， 可谓 “一学就会” ！

当然， 我们也允许用户外挂其他输入法， 具体安装方法， 请参见：高级设置目录

请参见：

输入系统功能介绍

中文输入提示行

输入行的隐藏关闭

中文英文输入的切换

各种输入方法的选择

汉神输入的选项设置

模糊拼音和双拼定义


初始画面

启动HansWare6.0之后， 在屏幕的左上角出现了一个由8个小的图标组成的的系统图标行， 又称“工具条” ， 这8个图标即为8个小按钮。 如图：

系统设置按钮

这是最主要的按钮， 单击此按钮， 将弹出相应的系统设置菜单。 请参见：系统设置

运行程序按钮

单击此按钮， 将弹出您所安装的需要快速运行的程序的菜单。 请参见：运行程序

屏幕键盘按钮

单击此按钮， 屏幕的右下角将弹出一个模拟键盘。 请参见：屏幕键盘的设置

集成系统按钮

单击此按钮， 将弹出集成在汉神中文集成系统HansVision中应用软件的菜单。 请参见：集成系统

实用工具按钮

单击此按钮， 将弹出系统提供的实用工具的菜单。 请参见：实用工具目录

输入选择按钮

单击此按钮， 将弹出相应的输入法选择的菜单。 请参见：输入选择 [image] 隐含工具条按钮

单击此按钮， 工具条将缩小为一个图标。 请参见：隐含工具条

系统帮助按钮

单击此按钮， 将弹出相应的系统帮助的菜单。

这8个图标按钮既可以在屏幕上“一字排开” ， 即按照顺序依次排列成行; 也可以让其自动伸缩。 当其缩小时， 屏幕上仅显示“系统设置” 的图标按钮， 如图：

工具条的自动伸缩设置， 请参见：用户界面


系统设置

系统设置菜单包括程序内码的选择、 内码的切换、 工具条和输入条的状态选择、 系统的常用设置和高级设置以及系统退出的菜单选项。

请参见：

选择程序启动内码集

工具条垂直排列

中文输入状态行

系统热键

屏幕键盘的设置

字库管理

高级设置简介

退出


选择程序启动内码集

汉神网际视窗6.0版可同屏支持中日韩超大字符集(CJKGB)、 中文简体(GB2312)、 中文简繁体(GBK)、 中文繁体(BIG-5)、 中文繁体(TCA)、 中文繁体(CNS)、 中文繁体(IBM-5550)、 中文繁体(倚天ETEN)、 日文(S-JIS)、 日文(JIS)、 韩文(KSC)、 西文字符标准(ASCII)等十二种内码，并且在显示上有条不紊。 您可以自由地运行多种内码的应用程序软件， 如同“无缝” 一样， 您将丝毫不会感觉到不同内码字符之间的界线。 此项功能可说是汉神网际视窗的首创！

当要运行一个应用软件时， 在运行前您可以选择它对应的内码。

超大字符集标准CJKGB

为中、日、韩超大字符集， 包含28000个汉字字符。

中国字符标准GB2312

中国字符标准GB2312（以下简称GB码）， 为系统的缺省内码。 当用户不做任何选择时， 系统将自动按照中国字符标准GB码来运行程序。

中国字符扩大字符标准GBK

为中国字符标准GB2312的扩展码， 当用户使用的汉字超出GB码的范围应选此项。

台湾地区字符标准BIG-5

当用户运行的程序内码为台湾字符标准BIG-5码（以下简称BIG5码）时， 在运行前您应选择该菜单项。

台湾地区字符TCA、 CNS、 IBM-5550、ETEN

为中国台湾地区常使用的四种计算机内码， 当用户运行的是繁体内码程序而不是BIG-5码支持的， 应从以上四种内码中选择对应的内码。

日文标准字符S-JIS

当用户运行的程序内码为日本字符标准S-JIS码时， 在运行前您应选择该菜单项。

日文字符地区标准JIS

当用户运行的程序内码为日本字符地区标准JIS码时， 在运行前您应选择该菜单项。

韩文标准字符KSC

当用户运行的程序内码为韩文字符标准KSC码时， 在运行前您应选择该菜单项。

西文字符标准ASCII

西文字符标准ASCII即指平台原来的内码。

请参见：

多内码管理器


多内码管理器

在多内码管理器当前任务列表子窗口中， 用户除了可以在各个应用软件中切换之外， 还可以直观地看到并且切换该程序运行时的内码。 在每一个任务之前均有一个小图标：例如

表示该应用软件的内码为中文简体(GB2312)内码;

表示该应用软件的内码为中文繁体(BIG-5)内码。

表示该应用软件的内码为中日韩超大字符集(CJKGB)内码。

表示该应用软件的内码为中文繁体(TCA)内码。

表示该应用软件的内码为中文繁体(CNS)内码。

表示该应用软件的内码为中文繁体(IBM-5550)内码。

表示该应用软件的内码为中文繁体(ETEN)内码。

表示该应用软件的内码为日文(S-JIS)内码。

表示该应用软件的内码为日文(JIS)内码。

表示该应用软件的内码为韩文(KSC)内码。

表示该应用软件的内码为西文字符标准(ASCII)内码。

表示该应用软件的内码为中文简繁体(GBK)内码。

■识别

当您不能确定应用软件的内码时， 可以选择识别按钮。

■切换

当您想在任务间切换时， 可选择想要切换的应用软件， 选择切换按钮即可将其切换为活动窗口。

■结束

当您想要关闭某一任务时， 可在任务列表中选择该应用软件， 选择结束按钮即可关闭该任务。

■退出

当您想要退出多内码管理器时， 选择退出按钮， 则可关闭多内码管理器窗口。

■垂直平铺

可使当前正在运行的应用软件在窗口内作垂直方向的并排排列， 使得所有的窗口都可以见到。

■层叠

可使当前正在运行的应用软件在窗口内作层层相叠排列， 并保持每个标题栏都可见。

■水平平铺

可使当前正在运行的应用软件在窗口内作水平方向的并排排列， 使得所有的窗口都可以见到。

■整标

可使缩小后的应用软件图标整齐均匀地排列成行。

当您在运行应用软件之前错误地选择了程序的内码， 使屏幕上出现“乱字符” ， 或者在程序运行时临时想要改变程序运行的内码， 则可通过“多内码管理器” 进行内码切换。

请参见：

选择程序启动内码集


工具条垂直排列

当HansWare6.0在启动运行时， 工具条在屏幕的左上方作水平方向的排列。 但您也可以根据个人喜好以及屏幕的显示状况， 调整工具条的排列方向为垂直方向， 即排成一列。

在系统设置下拉菜单， 选择工具条垂直排列菜单项， 则工具条变为垂直排列。 要恢复工具条的水平排列， 再次选择该菜单项即可。


中文输入状态行

当您选择了某种输入法， 想要进行中文输入时， 屏幕上将弹出中文输入提示行。 您也可以根据个人的输入习惯， 在系统设置下拉菜单， 中文输入状态行中可选择中文输入提示行的状态。

单行固定

选择单行固定， 则中文输入提示行变为单行， 并固定在屏幕的最底部， 可减少对屏幕空间的占用。

双行浮动

选择双行浮动， 则中文输入提示行变为双行， 您可以灵活地将它移动到屏幕的任何位置。 双行浮动状态为系统缺省状态。

多行浮动

选择多行浮动， 则中文输入提示行变为13行的纵向排列， 您也可以灵活地将它移动到屏幕的任何位置。

屏幕键盘

选择屏幕键盘， 则屏幕的右下角将弹出一个模拟键盘。 您可以用鼠标器单击屏幕键盘按钮来进行中文输入。 当您想要关闭屏幕键盘时， 再次选择该菜单项即可。

请参见：

屏幕键盘的设置

输入选择

中文输入的设置与安装

中文输入方法


系统热键

为方便用户的快速操作，HansWare6.0提供了为数众多的系统热键（即快捷键）， 使您能通过键盘直接操作功能菜单。 您可以随时地查看系统提供的热键列表。

进入系统设置下拉菜单， 选择系统热键菜单项， 则屏幕上弹出系统热键列表窗口

对话窗口左边是系统提供了热键的功能名称， 右边为对应的热键设置。 热键是由ALT、 CTRL、 SHIFT、 字母、 数字以及功能键组合而成。 您可以直观地浏览系统热键的设置情况。


屏幕键盘的设置

当选择中文输入状态行的二级菜单项“屏幕键盘” 或系统工具条中的“屏幕键盘” 按钮时， 屏幕的右下角将弹出一个“模拟键盘” 。 该键盘的排列同真实的键盘一样， 您可通过鼠标器单击模拟键盘上的按钮进行输入。

“模拟键盘” “区位／内码表” 为系统给定不可修改的屏幕键盘， 系统还允许您进行屏幕键盘的设置， 以定制您自己的屏幕键盘。

在系统设置下拉菜单中， 选择屏幕键盘菜单项， 则屏幕上弹出屏幕键盘设置对话窗口。

■自定义屏幕键盘输入区

自定义屏幕键盘输入区由五行二十列的表格组成， 每个表格单元即为一个屏幕键盘的按钮。 您可在每一个表格单元内输入一个以及多个文字及字符， 每个表格单元允许输入的最多字符数为256个。

因此将常用的文字串及字符串放入自定义屏幕键盘中， 您就可以用单键进行快速地输入。

■页名

在页名的文本输入区内， 您可以输入自定义的屏幕键盘的名称。 该名称允许的最大字节数为8个， 即8个英文字符或4个汉字。

■宽度

宽度即指对话窗口左上部分屏幕键盘输入区当前正在接受输入的表格单元的显示宽度（指汉字的宽度）。 在宽度数值的输入区内， 您可以输入从1到20的数值。

当您选择使用屏幕键盘进行输入时， 在屏幕键盘的任意位置， 单击鼠标的右键， 也可选择弹出屏幕键盘设置的对话窗口。

请参见：

自定义屏幕键盘的增加

自定义屏幕键盘的删除


自定义屏幕键盘的增加

自定义屏幕键盘的增加的步骤如下：

■在页名的文本输入区内输入想要增加的自定义屏幕键盘的名称;

■选择对话窗口右边的“增加” 按钮， 即可增加一张自定义屏幕键盘卡片;

■将鼠标的指示光标点在想要输入的屏幕键盘输入区任意表格单元内， 即可进行输入;

■输入完毕后， 选择“确认” 按钮。

完成以上步骤， 当您选择使用屏幕键盘进行输入时， 可以发现自定义的屏幕键盘卡片已经自动添加在“模拟键盘” 以及“区位／内码表” 卡片之后。

请参见：

自定义屏幕键盘的删除


自定义屏幕键盘的删除

自定义屏幕键盘的删除的步骤如下：

■在自定义屏幕键盘卡片中， 选择您想要删除的自定义屏幕键盘;

■选择对话窗口右边的“删除” 按钮， 即可将当前自定义屏幕键盘卡片删除;

■选择“确认” 按钮。

完成以上步骤， 当您选择使用屏幕键盘进行输入时， 可以发现该自定义屏幕键盘卡片已经被删除。

请参见：

自定义屏幕键盘的增加


字库管理

汉神网际视窗HansWare6.0目前只可使用汉神平台提供的两种 （宋、 黑）CJKGB超大字符集字库 （约两万八千汉字字符） 和五至十二种GB字符集 （约七千汉字） 字库； 另外可以外挂其他TrueType字库。


高级设置简介

前面介绍的“系统热键” “屏幕键盘的设置” “字库管理” 均为系统的最常用设置， 此外汉神网际视窗HansWare6.0还提供了功能更强大的高级设置， 以供较为熟练的用户使用。

在系统设置下拉菜单中， 选择高级设置菜单项， 则屏幕上弹出设置对话窗口。

有关详细设置， 请参见：

高级设置目录


退出

当您想要退出汉神网际视窗HansWare6.0而不想退出Windows环境时， 则要选择系统退出的操作。

在系统设置下拉菜单中， 选择退出菜单项， 即可使您的Windows环境恢复到启动汉神网际视窗HansWare6.0之前的状态。


运行程序

由于HansWare6.0的工具条将一直位于屏幕的顶部， 因此当您在运行一个应用软件的过程中， 想要启动另一个程序时， 如果该程序已经安装在HansWare6.0的“快速运行” 中， 则您可以不必切换到程序管理器， 寻找该程序的启动图标， 而直接在HansWare6.0的工具条的下拉菜单中选择对应菜单项即可。

当系统在初始运行时， 它仅包括“快速执行安装” 菜单， 选择该菜单项， 则屏幕上弹出对话窗口。

快速执行程序列表中各项含义如下：

菜单名：指定快速执行的软件名称

路径目录：给出快速执行软件所在的路径

文件名：给出快速执行软件的文件名称

参数：给出快速执行软件运行所需的参数/可选

请参见：

安装或删除快速执行程序


安装或删除快速执行程序

安装快速执行程序的步骤如下：

■在右边的选项按钮中选择“增加“按钮， 则屏幕上弹出对话窗口;

■这时， 可直接移动鼠标在对话窗口的文件列表区中， 选择要挂接在系统下拉菜单中的可执行文件;

■选择“确认” 按钮， 返回快速执行安装的对话窗口。

您可发现该程序已经添加到快速执行程序的列表中。 在“软件名称” 一栏， 您可以给程序任意命名。

当您想要将某一程序从快速运行列表中删除时， 在右边的选项按钮中选择“删除“按钮即可。

完成以上步骤， 当您再次选择工具条中“运行程序” 按钮时可以发现， 该程序的名称已经在下拉菜单中自动添加或删除了。

请参见：

运行程序


屏幕键盘简介

单击系统工具条中此按钮， 屏幕的右下角将弹出一个模拟键盘。

您可以用鼠标器单击屏幕键盘按钮来进行中文输入。 当您想要关闭屏幕键盘时， 可再次单击此按钮。

请参见：

屏幕键盘的设置


集成系统

如果您购买的是汉神中文集成系统豪华版， 则您除了通过在HansVision程序组窗口中的图标运行集成系统的各个应用软件外， 还能通过汉神网际视窗HansWare6.0工具条来运行。

汉神中文集成系统豪华版除了汉神网际视窗以外， 还包括如下七个功能强大的应用软件：

     汉神文字处理HansWord

     汉神电子辞典HansBrowse

      汉神网际快译HanSight

      汉神英汉翻译HansBridge

      汉神商业信件HansLetter

      汉神文字识别HansReader

     汉神名片管理HansName

这些应用软件的使用， 请参看相应的用户手册。

★如果您安装的不是豪华版， 则该下拉菜单中的选项将打灰无效。


实用工具简介

汉神网际视窗HansWare6.0 除了提供给用户丰富的平台设置功能， 还提供了非常实用的各种工具软件。 它包括当前时间的显示、 中英文两种界面的日历、 实用工具以及其他功能的菜单选项。

请参见：

当前时间

中文日历

英文日历

实用工具


当前时间

当前时间， 即指您目前的机器的时钟时间。 当您选择“实用工具” 按钮时， 该菜单项将显示弹出下拉菜单的时间。

请参见：

中文日历

英文日历

实用工具


中文日历

在实用工具下拉菜单， 选择中文日历菜单项， 则屏幕上弹出中文界面的日历。

窗口上面部分为当前年月的显示， 中间部分为所选月份的日期、 星期显示， 并且还沿用了中国人民习惯使用的阴历月份以及中国阴历的二十四个节气， 很有民族气氛。 下面部分为年月的选择按钮。

当选择了某年某月时， 中间部分的日期、 星期显示将立即切换， 其中“今天” 的日期将被明显地标注起来。

请参见：

当前时间

英文日历

实用工具


英文日历

在实用工具下拉菜单， 选择英文日历菜单项， 则屏幕上弹出英文界面的日历。

窗口上面部分为当前年月的显示， 中间部分为所选月份的日期、 星期显示， 下面部分为年月的选择按钮。

当选择了某年某月时， 中间部分的日期、 星期显示将立即切换， 其中“今天” 的日期将被明显地标注起来。

请参见：

当前时间

中文日历

实用工具


输入选择

在汉神网际视窗HansWare6.0中， 我们给用户提供了具有丰富的智能功能的汉神系列输入法。 该输入法以独特的设计构想集合了拼音、 双拼、 拼形、 英汉、 区位、 查字以及西文输入等多种输入方式， 非常容易学习及掌握， 可谓“一学就会” ！

当然， 我们也允许用户外挂其他的输入法， 请参见中文输入的设置与安装的详细介绍。

当系统在初始运行时， 它包括“禁止中文输入” 以及“汉神系列输入法”的菜单项。 当您安装了其他的输入法时， 其菜单选项也将添加到该下拉菜单的末尾。

此外， 汉神网际视窗还提供了别具一格的“二级输入法” 。

请参见：

禁止中文输入

中文输入法

二级输入法


禁止中文输入

禁止中文输入， 即指关闭中文输入提示行， 完全恢复英文的输入方式。

请参见：

中文输入方法

二级输入法


二级输入法

所谓二级输入法， 是针对用户自行安装在系统中的其他输入法而言， 即指您可以一种输入法为“主输入法” ， 将另一种输入法作为“辅助输入法” （即二级输入法）， 同时使用这两种输入法进行输入。 这也是汉神中文视窗平台的特色之一。

在使用单一输入法时， 您可能会忘记有些字词的代码， 此时您就可以使用二级输入法进行辅助输入。

例如：

您以“五笔字型” 为“主输入法” ， 以“拼音输入法” 为“辅助输入法” 进行输入时， 当您忘记了“丁” 字的代码时， 您就可以在不切换输入法的情况下， 直接输入代码“ding” ， 系统即会按照“拼音输入法” 的代码去查找字词， 以此进行“丁” 字的输入。

当“主输入法” 与“辅助输入法” 的代码相同时， 系统将把“主输入法” 的结果放在结果显示区的前面， 而将“辅助输入法” 的结果放在后面。

※但只有当您在系统中自行安装的其他输入法超过两种时， 才能使用二级输入法。

当您在系统中自行安装的其他输入法超过两种时， 在“输入选择” 的下拉菜单末尾将增加一个菜单项：二级输入法。 此时， 您可以将您自行安装的其他输入法定义为一级和二级。

选择该菜单项， 下面即弹出二级下拉菜单， 该菜单项包括“禁止二级输入法” 菜单项以及用户自行安装的其他输入法的列表。

选择“禁止二级输入法” ， 则系统将只会使用单一输入法进行输入; 当您将菜单列表中的一种输入法定义为二级输入法， 即可用它与“主输入法” 进行混合输入！

请参见：

禁止中文输入

中文输入方法


隐含工具条

我们曾讲到， 工具条既可以在屏幕上依照顺序排列成行或列， 也可以自动伸缩。 当您希望工具条不干扰您的屏幕显示时， 您还可以将它“隐含” 起来。

在工具条中， 单击“隐含工具条” 按钮， 则工具条将缩小为一个图标。 您可以将它移动到屏幕的任意位置， 它将一直位于屏幕前端。


用户界面

在系统设置下拉菜单中，选择高级设置菜单项，则屏幕上弹出高级设置对话窗口。

当屏幕上弹出该对话窗口时，即是指向“用户界面” 条目。 通过用户对用户界面的设定，用户可以随意设置界面的风格。

用户界面包括两方面的设定：用户界面的设定以及色彩设置。

请参见：

用户界面的设定

色彩设置

中文输入的设置与安装

字库管理

系统热键

快速执行

多种内码


用户界面的设定

■工具条垂直排列

该选项也即是“系统设置” 下拉菜单中“工具条垂直排列” 菜单项。

■工具条自动伸拉

选中该选项后，工具条缩小到仅显示“系统设置” 的图标按钮。 当将鼠标的指示光标移动到缩小了的工具条上时，其余的7个按钮将会自动“弹” 出来; 当将鼠标的指示光标从工具条上移走后，工具条又缩小为一个图标按钮。

■显示气球式帮助

当鼠标的指示光标在系统工具条或弹出的屏幕键盘上停顿少许时，鼠标指示光标的尾部将会出现该图标按钮或屏幕键盘的信息帮助框，即“气球式帮助” 。

■显示英文界面

系统中提供了中文和英文两种界面：中文显示菜单和英文显示菜单。 系统默认为中文界面。

■"钮上添花"风格

选择该选项，则系统所有对话窗口中的选项按钮上均会添加上一个小图标。

■使用系统任务管理器

当汉神网际视窗运行后，将以“多内码管理器” 来替代原Windows的任务管理器。 如果仍想使用Windows原来的任务管理器，选择该选项可恢复使用。

■窗口覆盖式设置风格

当您选择了“窗口覆盖式设置风格” 时，高级设置窗口将由“树型” 改变为覆盖式界面风格。 条目的索引框为“感应” 式的，即当鼠标器的指示光标移动到索引框上时，索引框由被覆盖跳到最前面，当鼠标指示光标移走后，又自动回到后面位置。

■附加驱动安装

系统还提供给用户灵活的扩充能力，可给系统添加语音、 笔式等附加功能。 选择用户界面对话窗口下方的“驱动” 按钮，则可在屏幕弹出的对话窗口中，输入想要添加的驱动程序的动态连接库 (*.DLL) 的路径及文件名。 确认后，该驱动程序即被装载系统中，在“系统设置” 下拉菜单将增加该菜单项。

请参见：

色彩设置


色彩设置

在高级设置对话窗口，选择“色彩设置” 条目，则右边动态窗口切换出颜色设定选项。

将鼠标指向色彩设置的下拉列表框的指示箭头，则会“弹出” 全部色彩设置对象的列表，从中您可以对“工具条字体” “气球式帮助底色” 等对象进行任意的设置。

设定的效果将立即在预览窗口中显示，供您参考。

当您想取消自行定制的界面颜色，恢复系统缺省颜色，只要选择下面的“缺省” 按钮即可！

请参见：

用户界面的设定


中文输入

在高级设置对话窗口，选择“中文输入” 条目，则右边动态窗口切换出输入法通用选项。 双击该条目，则下面弹出四层分支：汉神输入法、 用户码安装、 用户码设置以及屏幕键盘。

请参见：

输入法通用选项

汉神输入法设置

用户码安装

用户码设置

屏幕键盘


输入法通用选项

在高级设置对话窗口，选择“中文输入” 条目，则右边动态窗口切换出输入法通用选项。 无论您使用的是我们提供的汉神系列输入法，还是自行添加的输入法，只要您使用的是汉神网际视窗提供的输入提示行，这些选项均会生效。

■自动空格

自动空格是指在输入每个汉字后加一个空格，以便在使用西文版Windows下的应用软件处理中文时，在行尾转折处，不会出现一个汉字被“切开” 为左右两半而带来屏幕的显示混乱。

■中文标点

是指输入的标点为全角的符号。

■全角西文

是指输入西文字母为双字节的西文符号。

■输入过程信息提示窗驻留时间

当使用汉神网际视窗平台提供的输入窗口进行输入时，如您输入错误或进行非法操作，在中间结果显示区的地方会弹出一个小的提示信息窗口。 “输入过程信息提示窗驻留时间” 即指该窗口从弹出到自动消失时，在屏幕上停留的时间。

请参见：

汉神输入法设置

用户码安装

用户码设置

屏幕键盘


汉神输入法设置

我们输入法通用选项，对所有使用汉神网际视窗输入提示条的输入法都有效。 汉神输入法设置则仅对汉神系列输入法生效。

■高频先见

被选择过的字在接下来将为首选

■即打即显

一边输入拼音串，一边给出汉字结果

■字词联想

对刚输入的汉字给出下一个字的联想

■自动记忆

系统自动记忆用户输入的词组或短语

■模糊查找

按照用户定义的模糊音节进行匹配

■汉字注音

用0,1,2,3,4输入四声，但按照单字以注音显示

■逐词注音

用0,1,2,3,4输入四声，但按照词语以注音显示

■数字注调

用0,1,2,3,4表示汉字的四声

■删除恢复

允许用户恢复删除已经记忆的词组

■允许删除系统词

允许用户删除系统词库中的词组

■英汉输入大小写敏感

在神通英汉输入法中区分字母的大小写

双击“汉神输入法” 将弹出其下级设置条目－－模糊拼音和双拼定制。

有关汉神输入法设置的详细介绍，请参见：

汉神输入的选项设置


用户码安装

汉神网际视窗不仅提供了智能的汉神输入法，同时还允许用户自行添加其他的输入法。

在高级设置对话窗口中，选择“用户码安装” ，则右边动态窗口切换出用户码的安装列表。

用户码安装窗口中各项含义如下：

我们所允许用户安装在汉神网际视窗下的用户码的码表文件为文本文件(.txt)。

该码表文本文件的格式应为：

<代码><空格><汉字或词组><空格><汉字或词组><空格>　…

例如：wenjian 文件 稳健

又例如：yi 以 一 义 意 已 衣 议 艺 易 医 益 依 移 异 疑 亿 遗 …

但每行的长度不能大于256个字节。

当在系统中自行安装的其他输入法超过两种时，您就可以定义“二级输入法” 进行混合输入。

请参见：

用户码的安装与删除

二级输入法


用户码的安装与删除

用户码安装的步骤如下：

■在下面的选项按钮中选择“增加“按钮，则屏幕上弹出对话窗口;

■这时，可直接移动鼠标在对话窗口的文件列表区中，选择要安装在汉神网际视窗下的输入法码表文件;

■选择“确认” 按钮，返回用户码安装的列表窗口。

您可发现该输入法已经添加到列表中。 在“输入法名称” 一栏，您可以给程序任意命名。

当您想要将某一输入法从用户码安装列表中删除时，在下面的选项按钮中选择“删除“按钮即可。

完成以上步骤，当您再次选择工具条中“输入选择” 按钮时可以发现，该输入法的名称已经在下拉菜单末尾自动添加或删除了。

当在系统中自行安装的其他输入法超过两种时，您就可以定义“二级输入法” 进行混合输入。

请参见：

用户码安装

用户码设置

输入法通用选项

二级输入法


用户码设置

我们在进行了用户码安装后，即可进行用户码的设置。 当在系统中自行安装的其他输入法超过两种时，您就可以定义“二级输入法” 进行混合输入。

在高级设置对话窗口中，选择“用户码设置” ，则右边动态窗口即切换出对应选项。

■自动排序

将用户定义的码表进行排序

■模糊查找

按照用户定义的模糊音节进行匹配

■快速查找

采用快速算法进行输入码表的查找

■二级模糊查找

对用户定义的二级输入法进行模糊匹配

■二级快速查找

对用户定义的二级输入法采用快速查找

请参见：

用户码安装

输入法通用选项

二级输入法


屏幕键盘

在高级设置对话窗口中，选择“屏幕键盘” ，右边动态窗口即切换出屏幕键盘设置窗口。

有关该窗口的详细设置，请参见：

屏幕键盘的设置


字库管理简介

在高级设置对话窗口中，选择“字库管理” ，右边即切换出对应动态窗口。

有关该窗口的详细设置，请参见：

字库管理


系统热键简介

在高级设置对话窗口中，选择“系统热键” ，右边即切换出对应动态窗口。

有关该窗口的详细介绍，请参见：

系统热键


快速执行

在高级设置对话窗口中，选择“快速执行” ，右边即切换出对应动态窗口。

有关该窗口的详细介绍，请参见：

运行程序


多种内码

汉神网际视窗首创的“同屏多内码” 功能，即可以在同一个屏幕上支持多种内码－－中日韩超大字符集(CJKGB)、 中文简体(GB2312)、 中文简繁体(GBK)、 中文繁体(BIG-5)、 中文繁体(TCA)、 中文繁体(CNS)、 中文繁体(IBM-5550)、 中文繁体(倚天ETEN)、 日文(S-JIS)、 日文(JIS)、 韩文(KSC)、 西文字符标准(ASCII)等十二种内码等多达十二种字符的处理，并且在显示上有条不紊; 您可以自由地运行多种内码的应用程序，如同“无缝” 一样，您将丝毫不会感觉到不同内码字符之间的界线。

在高级设置对话窗口中，选择“多种内码” ，右边动态窗口即切换出相应选项。

  ■自动翻译裁剪板内容

  ■自动识别程序内码

■日文韩文程序菜单特显

■输入法特混


光标变换

通常, 我们在Windows环境下所使用的光标的形状是系统给定的。 当您想要根据个人喜好改变系统给定光标的形状时, 可以使用汉神网际视窗的“光标变换”  （注：如果您的系统上安装了 MS-Plus! 那么请直接使用MS-Plus! 的光标变换功能）。

在系统工具条实用工具下拉菜单中, 选择光标变换菜单项, 则屏幕上弹出对话窗口。

在转换光标的指示区内, 选择您想要转换的项目（选中后, 该项目将以黄色标注）, 在右边的列表区内选择您喜欢的光标形状后, 双击鼠标的左键即可完成转换！

使用您自己指定的光标将给您增添无穷的乐趣, 使您的Windows变得生动活泼。

请参见：

文件浏览

字符浏览

文本照相机

多内码浏览器


文件浏览

汉神网际视窗HansWare6.0 还给用户提供了方便的多功能文件浏览。 可帮助您进行文件的查找、 删除、 复制、 文件的压缩及解压等常用的文件操作。

请参见：

文件浏览服务器的构成

用浏览服务器进行文件操作

光标变换

字符浏览

文本照相机

多内码浏览器


文件浏览服务器的构成

在系统工具条的实用工具下拉菜单中, 选择文件浏览菜单项, 则屏幕上弹出对话窗口。

对话窗口的右下部分为“路径” “文件” 以及“搜索” 卡片, 左边大窗口为文件的浏览窗口, 右侧为文件操作的五个选项按钮。 当您要浏览的文件为多媒体文件时, 窗口的下方, 将动态地显示出多媒体文件的播放按钮。

■当您选择“路径” 卡片时, 您可以选择相应驱动器、 路径以及文件的类型, 左边的浏览窗口随即列出当前路径下的所有文件。

■当您选择“文件” 卡片, 左边的浏览窗口随即显示出文件的信息。

如文件为文本文件格式, 则浏览窗口将显示该文件内容的开头部分;

如文件为BMP, WMF, ICO格式的图像文件, 则浏览窗口将显示该图像;

如文件为TTF字形文件, 则浏览窗口将显示该字库的字名等;

如文件为HTM文件, 则浏览窗口将正确显示该文件的内容;

如文件为执行文件、 动态连接库或图标文件, 则浏览窗口将显示其运行图标;

如文件为WAV, MID, AVI等多媒体文件, 则浏览窗口将进行多媒体文件的播放。

■当选择“搜索” 卡片时, 可输入要查找的文件的路径及文件名。 该文件名可以是全名, 也可以带有通配符?及*。 选择下方的“搜索” 按钮或键入“回车键” , 系统即开始查找, 并将查找到的文件显示在列表区中。 当想要将查找到的文件全部删除时, 可以使用下方的“全删” 按钮。

请参见：

用浏览服务器进行文件操作


用浏览服务器进行文件操作

■文件的删除与复制

当在列表区中选择某一个待删除的文件后, 只要单击“删除” 按钮, 或直接将该文件“拖拽” 到“删除” 按钮上即可。

当在列表区中选择某一待复制的文件后, 单击“复制” 按钮, 或将其“拖拽” 到“复制” 按钮上, 屏幕上将弹出对话窗口, 在对话窗口输入文件名的文本区中, 输入复制后的路径以及文件名即可。

■文件的压缩与解压

当想要缩小文件长度时, 您可以将文件进行“压缩” 。 但经过压缩的文件在应用软件中不能如普通文件一样的读取, 因此, 当您想要在应用软件中使用该文件时, 就需要将此文件“解压” 。

文件压缩

在列表区中选择某个待压缩的文件后, 单击“压缩” 按钮, 或将该文件“拖拽” 到此按钮上, 屏幕上将弹出对话窗口, 对话窗口中系统自动将该文件的后缀名更换为.LZD, 也可以输入压缩后的新文件的路径以及文件名。

文件解压

在列表区中选择某一个待解压的后缀名为.LZD的文件后, 单击“解压” 按钮, 或将该文件“拖拽” 到此按钮上, 屏幕上将弹出对话窗口, 对话窗口中系统自动将该文件的后缀名更换为原来压缩前的文件的后缀名, 也可以输入解压后的文件的路径以及文件名。

请参见：

文件浏览服务器的构成


字符浏览

使用字符浏览可将一些键盘上没有的扩展字符插入到文档中。

在系统工具条的实用工具下拉菜单中, 选择字符浏览菜单项, 则屏幕上弹出对话窗口。 对话窗口左上部分为系统中已安装字体的下拉列表区, 右上部分为读入字库文件的进度显示以及选定待复制的字符显示区, 中间部分为字库的内码显示区, 底部为状态行。

将字符插入到文档中的步骤如下：

■打开“字体” 列表, 然后选定一种字体。 在字库的内码显示区将显示该字库的全部字体。

■将光标指向某字符, 单击鼠标器左键可观察该字符放大后的模样, 或使用箭头键选定该字符。

■双击该字符, 或选择右边的“选择” 按钮。 则选定的字符被放入“待复制的字符” 显示区中。

■选择“复制” 按钮, 把“待复制的字符” 显示区中的字符放入裁剪板。

■切换到要插入这些字符的应用软件中, 选择同一字体, 把光标置于要插入字符的位置, 从应用程序的“编辑” 菜单中选择“粘贴” 命令即可将裁剪板上的字符插入当前位置。

当您打开某个字库, 并在显示区内浏览字符时, 状态行将显示当前字符的区位、 内码等信息。

请参见：

光标变换

文件浏览

文本照相机

多内码浏览器


文本照相机

在系统工具条的实用工具下拉菜单中, 选择文本照相机菜单项, 则屏幕上弹出对话窗口。 这时用户可根据需要把当前窗口中的各种文字字符及各种符号一并抓取到文本照相机的编辑窗口中。 对话窗口显示如下图：

具体操作方法如下：

用户打工文本照相机对话窗后, 用鼠标左键按住对话窗口的抓字按钮, 不要抬开左键,然后把光标移到想要抓取的文字上, 然后抬开左键, 这样就可以把文字抓取到文本照相机的编辑窗中, 用户就可以对文字进行编辑 (用工具条中的剪取复制、 删除全速整理工具按钮或自行手工添加或删除) , 然后用对话窗中的存盘按钮, 把收集的文字存成TXT文件保留起来.

请参见：

光标变换

文件浏览

字符浏览

多内码浏览器


多内码浏览器

在系统工具条的实用工具下拉菜单中, 选择多内码浏览菜单项, 则屏幕上弹出对话窗口。 这时用户可根据需要浏览不同内码的文件。 对话窗口显示如下图：

具体操作方法如下：

 如用户想快速浏览不同内码的文本文件, 即可开启多内码浏览对话窗, 用对话窗中的打开文件按钮打开一文本文件, 如发现是乱码, 即可用对话窗上方一排的转换内码按钮对文件进行转码直到内码支持文字显示正确为止, 这样就可浏览, 转码速度之快, 支持内码显示之多, 以及方便的操作都是同类平台产品所不及的.

请参见：

光标变换

文件浏览

字符浏览

文本照相机


输入系统功能介绍

与一般中文输入系统比较, 汉神中文输入系统的主要特点有：

■集合一体的多种输入方式

在汉神输入系统中, 以独特的设计构想集合了拼音和拼形两种主要输入方式, 同时辅以英汉和查字方式。 熟悉汉语拼音的用户可以直接使用拼音输入方式, 无需任何学习过程; 不懂得汉语拼音或发音不准的用户, 有特别直观易学的拼形输入方式供您选择; 对于具有英文基础的用户来说, 可借助英汉方式输入中文; 如遇到不认识的字、 发音不准的字或不会“编码” 的字, 还可利用查字系统。

■灵活丰富的智能功能

汉神输入系统表现出灵活丰富的智能功能。 如果输入的代码串有错, 系统既有实时的拼法检查能力, 也提供了灵活的重新修改错误代码串的功能; 如果不会某个字的拼音或拼形代码, 更不用担心, 系统内有一部电脑字典, 随时查询它, 就可获知有关的信息。

■词语输入的自动记忆

汉神输入系统包含有七万条现代词语。 用户可以按照自己的意愿确定输入词语的长短。 当用户输入的短语不是系统内已有的词语时, 系统将会自动分词检索, 找出用户想要的结果; 当系统给出的结果不符合用户的意愿时, 用户还可以调整分词方法。 电脑将记忆住这条新词语, 供用户再次使用。

■模糊拼音查找与双拼定义

对于各地方言和发音不同带来的的差异, 系统给用户提供了相当友好的拼音模糊定义功能。 对于发音不准或拼音基础薄弱的用户, 使用模糊拼音, 将有助于使用拼音输入。

除以上之外, 汉神中文输入系统中提供的高频先见、 即打即显、 字词联想以及字词的结果注音等功能, 无不为此系统的使用提供了更丰富的功能和灵活性。

请参见：

中文输入提示行

输入行的隐藏关闭

中文英文输入的切换

各种输入方法选择

汉神输入的选项设置

模糊拼音和双拼定义


中文输入提示行

中文输入状态行, 又称中文输入提示行, 或简称“输入提示行” , 有如下几种方式供用户选择：

单行固定

双行浮动

多行浮动

屏幕键盘

当您选择了某种习惯使用的输入提示行, 系统将会“记住” 这种选择, 无论您在何时选择进入中文输入方法, 输入提示行将以您此前选定的方式显示。

在汉神中文视窗安装之后, 系统内部默认的输入行状态行为双行浮动。 顾名思义, 双行浮动输入行, 即输入行变为双行, 并可以灵活地将它移动到屏幕的任何位置。

请参见：

输入提示行的构成

输入区的编辑功能

输入区的功能用键

输入行的位置移动

鼠标右键的功能


输入提示行的构成

当您选择了任意中文输入法之后, 屏幕上将弹出如下的输入提示行。

在如上的图示中, 输入提示行中包括了四个小窗口, 分别定义为：

■输入法选择区

在系统初始进入时, 输入方式设定在“汉神全拼” 输入方式, 如果您欲更换选择其他汉神输入系统提供的输入法, 则可以随时方便地切换到相应的输入方式。

■字符输入区

在字符输入区中, 显示所输入汉字或符号的代码。 在选定输入方式下, 此字符输入区输入的字符将被转换为相应的汉字或符号。

■输入结果区

在字符输入区中输入的汉字或符号的代码, 被转换的汉字或符号的结果, 将显示在输入结果区中。

■重码提示区

如果在字符输入区中输入的字词拼音或字词编码, 对应的结果有多个同音字词或重码字词, 将被显示在重码提示区, 以便用户挑选使用。

请参见：

输入区的编辑功能

输入区的功能用键

输入行的位置移动

鼠标右键的功能


输入区的编辑功能

在字符输入区中所输入汉字或符号的拼音或编码, 是可以灵活编辑的。 只要在左右移动箭头, 将光标移动到待编辑的位置, 就可以增加或删除字符串中的字符, 并在输入结果区中得到新的字词结果。

在字符输入区常用到的编辑用键如下：

请参见：

输入提示行的构成

输入区的功能用键

输入行的位置移动

鼠标右键的功能


输入区的功能用键

在字符输入区输入的字词字符串时, 灵活掌握和使用汉神输入法提供的丰富而强大的功能操作, 将能使您感到输入中文是多么地轻松自如。

在字符输入区常用到的功能用键如下：

请参见：

输入提示行的构成

输入区的编辑功能

输入行的位置移动

鼠标右键的功能


输入行的位置移动

在选择“双行浮动” 或“多行浮动” 的中文输入行时, 是可以比较灵活地将输入行移动到屏幕上的任意位置。 移动的方法如下：

■移动鼠标光标, 指向“字符输入区” 或“输入结果区” 的任意位置;

■按下鼠标左键不放, 拖动鼠标, 输入行就随着鼠标的拖动而移动;

■当移动到您认为的适当位置后, 松开鼠标的左键, 输入行即停在相应的位置。

请参见：

输入提示行的构成

输入区的编辑功能

输入区的功能用键

鼠标右键的功能


鼠标器右键的功能

在中文输入提示行的窗口中, 单击鼠标的右键, 将可以快速的操作与中文输入有关的功能选项。

■在输入提示行中的“输入法选择区” 或“重码提示区” 上, 单击鼠标的右键, 可以快速弹出中文输入法选择菜单。

■在输入提示行中的“字符输入区” 或“输入结果区” 的任意处, 单击鼠标的右键, 可以快速弹出常用的输入法选项设定菜单。

★习惯于使用鼠标右键在输入行各个窗口区域的操作, 将使得功能的选择十分方便。

请参见：

输入提示行的构成

输入区的编辑功能

输入区的功能用键

输入行的位置移动


输入行的隐藏关闭

在输入中文的过程中, 中文输入提示行总是显示屏幕上, 因此可能会因覆盖屏幕上的其他窗口信息。 在不需要输入中文的时候, 是可以随时将输入行隐藏或彻底关闭的。

请参见：

隐藏输入行

关闭输入行

隐藏和关闭输入行的比较


隐藏输入行

输入行隐藏的含义是：在用户当前不需要输入中文时, 将输入行的提示窗口暂时隐藏起来; 当用户随时需要再次输入中文时, 随时再开启输入行。

快速隐藏输入行的操作是用快捷键来完成的：

[Ctrl]

此项功能键是双向的：

当输入行显示时, 操作此功能键是将输入行隐藏;

当输入行隐藏时, 操作此功能键是将输入行开启。

使用隐藏输入行的操作, 可以方便地实现中西文输入方式的快速切换。 也就是说：输入中文时, 开启输入行; 输入英文时, 隐藏输入行。

请参见：

关闭输入行

隐藏和关闭输入行的比较


关闭输入行（禁止中文输入）

关闭中文输入行, 也称为“禁止中文输入” 。 在用户当前不需要输入中文时, 也可将输入行彻底关闭, 也就是禁止中文输入。 当用户随时需要再次输入中文时, 也可以再次随时开启输入行。

禁止中文输入的选择有两种常用方式：

■使用鼠标

移动鼠标到系统工具条, 在系统工具条中单击“输入选择” 按钮, 选择“禁止中文输入” 的菜单项, 这时输入行即被关闭。

■使用键盘

使用键盘操作, 也可达到关闭输入行禁止中文输入的目的。 使用键盘关闭输入行的操作是用快捷键来完成的：

[Alt]+[0]

在输入行关闭的情况下, 选择如下的任何一种输入方式, 输入行就会被即刻打开, 同时以选中的输入方式输入中文或西文。

请参见：

隐藏输入行

隐藏和关闭输入行的比较


隐藏和关闭输入行的比较

隐藏和关闭中文输入行的操作, 有功能的相似之处, 也有实质的不同之处。 以下将其两者作一比较, 使用户有比较清楚的概念。

相同点：

隐藏输入行和关闭输入行的操作结果, 均可实现将在屏幕上显示的输入行窗口, 从屏幕上消失掉;

不同点：

隐藏输入行只是在屏幕显示表面上消失了输入行, 但中文输入方法仍在“激活” 状态, 即是并没有从系统内存中撤消出去; 当随时需要中文时, 再次将输入行显示在屏幕上;

关闭中文输入行, 不仅在屏幕显示的表面上看不见了输入行, 实际上之前使用的中文输入方法也从系统内存中撤消了出去; 当再次开启中文输入方式时, 事实上有经历了把输入法再次调到内存的过程。

所以我们可以看出：

隐藏输入行的操作, 实现输入行的隐藏和开启速度快;

关闭输入行的操作, 实现输入行的隐藏和开启速度稍慢。

请参见：

隐藏输入行

关闭输入行


中文英文输入的切换

实现中英文输入切换的操作有如下两种方式：

■使用鼠标

移动鼠标到系统工具条, 在系统工具条中单击“输入选择” 按钮, 选择“西文输入” 的菜单项, 这时再输入的字符串, 将不被转换为中文, 而是将英文字符或数字直接显示在屏幕上。

当再次需要输入中文时, 也同样是在系统工具条中单击“输入选择” 按钮, 选择各种中文输入方式, 就又可开始中文的输入。

■使用键盘

使用键盘操作, 也可实现中英文输入方式的切换。 使用键盘进行中英文切换的操作方法是：

[Alt]+[7]	西文输入

在西文输入的情况下, 选择如下的任何一种中文输入方式, 就可以切换的中文输入的操作。

使用隐藏输入行的操作, 可以方便地实现中西文输入方式的快速切换。 也就是说：输入中文时, 开启输入行; 输入英文时, 隐藏输入行。

请参见：

输入系统功能介绍

中文输入提示行

输入行的隐藏关闭

各种输入方法的选择

汉神输入的选项设置

模糊拼音和双拼定义


各种输入方法的选择

输入方法的选择有两种常用方式：

■使用鼠标

移动鼠标到系统工具条, 在系统工具条中单击“输入选择” 按钮, 在弹出的下拉菜单中, 选择所要的输入法。 当在系统高级设置中安装了其他的输入法时, 菜单选项最下方将会添加您安装的“用户码” 名称。 请参见：二级输入法、 用户码安装、 用户码设置

■使用键盘

使用键盘操作, 也可达到选择输入法的目的。 键盘选择按键如下：

在输入提示行中的“输入法选择区” 或“重码提示区” 上, 单击鼠标的右键, 也可弹出以上输入法选择菜单。

请参见：

输入系统功能介绍

中文输入提示行

输入行的隐藏关闭

中文英文输入的切换

汉神输入的选项设置

模糊拼音和双拼定义


汉神输入的选项设置

在高级设置对话窗口中, 选择“中文输入” 条目之下的“汉神输入法” 项目, 则右边动态窗口即切换出汉神输入法特有的设置选项。

在输入提示行中的“字符输入区” 或“输入结果区” 的任意处, 单击鼠标的右键, 也可弹出常用的输入法选项设定菜单。

■高频先见

在重码提示区中, 同音字或同音词是以实际使用频度来排列的, 页即是常用字或常用词总是排在重码提示区的前面, 以提高输入过程中的效率; 当用户选择了某个不在排列第一位置同音字或同义词之后, 系统将会把该字词放在重码提示区的第一位置, 下次再使用到这个字词时, 就能很快地输入了。

■即打即显

选择这个功能的意义在于：一边输入汉字的拼音串, 一边在重码提示区给出当前拼音串的汉字结果。

在没有选择此项功能时, 输入的汉字拼音串, 是以[Space]空格键来为结束标志的, 然后在重码提示区才会给出汉字结果。

■字词联想

使用字词联想, 将对刚输入的汉字, 立刻给出可能的下一个字词的建议字或词, 即成为“联想” 。 与即打即显功能相类似：对于一个对拼音和键盘输入不是很熟练的用户, 选择“字词联想” , 将会帮助提高输入效率; 而对于一个熟练输入汉字的用户来说, 却不必选择此项功能, 反而会因为提示行不停地给出重码提示, 影响输入的效率。

■自动记忆

汉神输入系统中, 包含了数万条汉语词语, 但当用户输入某一个词语不是系统词语时, 系统将“自动记忆” 用户输入的词组或短语; 随着自动记忆词语的不断增加, 用户自己常用的短语也越来越多, 所以输入效率也会越来越快。

不论对于普通用户还是专业用户, 选择“自动记忆” 功能, 可提高输入中文的速度。

■模糊查找

汉神汉语拼音输入, 是采用标准的汉语拼音规范。 考虑到各地方言和发音的差异, 系统给用户提供了相当友好的拼音模糊定义功能, 例如把一些发音容易混淆的声母和韵母进行归类合并, 系统就可以适应用户个人的发音特点了。

对于模糊拼音的定义方法, 请参见：模糊拼音

■汉字注音

选择了“汉字注音” , 就是用0,1,2,3,4输入汉字的四声, 但可以将注音效果加在相应的元音字母之上。 这样在屏幕的显示上, 就是每个汉字之后都有其带拼音的注音效果。

■逐词注音

与汉字注音功能相同, 上述的“汉字注音” 是逐字注音, 也就是每个汉字之后都有其汉语拼音; 而“逐词注音” 是按照用户输入的词组或短语, 在每个词语之后加上汉语拼音。

汉字注音功能尤其适用于中小学学生和老师适用, 例如打印语文考卷等。

■数字注调

选择了“数字注调” , 就是在输入汉字的拼音时, 根据其四声音调, 用0,1,2,3,4输入汉字的四声和零声, 这种效果是使得在重码提示区的同音字或同音词减少, 这也在一定程度上提高输入的准确性和效率。

■删除恢复

在汉神输入系统中, 提供了特别灵活的自动记忆和用户组词功能。 由用户自动记忆和组词造码产生的新词, 如果用户不再需要, 可以随时删除; 当用户又希望把删除的词语恢复时, 可以选择使用“删除恢复” 的功能, 系统就会恢复删除词语。

■允许删除系统词

在汉神输入系统中, 提供数万条汉语词语, 我们把这些词语称为系统词语。 同上述删除用户词语的概念相近, 当选择了“允许删除系统词” 的功能项后, 用户也可对系统词库中的词语进行删除。

虽然“允许删除系统词” 功能给某些特别用户提供了方便, 但一般不建议普通用户选择此项。

■英汉输入大小写敏感

在使用“英汉输入” 方法时, 采用大小写敏感功能, 能比较快速准确地查找到所要的汉语结果。

请参见：

输入系统功能介绍

中文输入提示行

输入行的隐藏关闭

中文英文输入的切换

各种输入方法的选择

模糊拼音和双拼定义


模糊拼音和双拼定义

在高级设置对话窗口中, 双击“汉神输入法” 将弹出其下一级设置条目“模糊拼音” 和“双拼定义”。

请参见：

模糊拼音的定义方法

双拼声母韵母的定义


模糊拼音的定义方法

考虑到汉语拼音输入, 用户必须具有良好的拼音知识的要求, 对于各地方言和发音不同带来的的差异, 系统给用户提供了相当友好的拼音模糊定义功能。 对于发音不准或拼音基础薄弱的用户, 使用模糊拼音, 将有助于使用拼音输入。

模糊拼音设置窗口的左边为“声母韵母” , 是汉语拼音所有声母及韵母的列表; 右边为“用户定义的声母韵母” 的输入区, 您可以在这个区域中输入您本人在某些音节与系统音节的等同定义, 把容易混淆的声母和韵母进行归类合并。 这样, 系统就可以适应用户个人的发音特点了。

举例1：

如果用户对卷舌音zh,ch,sh和舌尖音z,c,s搞不清楚, 就可以把这些对应的声音进行合并：

声母韵母	用户定义的声母韵母

z	zh

c	ch

s	sh

举例2：

如果用户对an与ang、 en与eng以及in与ing搞不清楚, 就可以把这些对应的声音进行合并：

声母韵母	用户定义的声母韵母

an	ang

en	eng

in	ing

在输入了自己定义的音节之后, 要选择窗口中“修改” 的按钮关闭此窗口, 定义的结果才会有效。

进行了模糊拼音定义之后, 当您在使用时, 需要在“汉神输入的选项设置” 中选择“模糊查找” 之后, 模糊定义的拼音才可以使用。

请参见：

双拼声母韵母的定义


双拼声母韵母的定义

双拼定义, 即双拼键盘定义。 在“汉神双拼” 输入方法中, 提供了一套非常易于记忆使用的双拼键盘定义, 但也许您已经习惯了某种特别定义的双拼键盘方式, 那么这里谈到的“双拼定义” , 就可以让您根据自己的使用习惯定义双拼键盘。

双拼你定制设置窗口的左边为“键入音节” , 即为键盘上26个字母键的列表; 右边为“所代表的声母” 和“所代表的韵母” 的输入区。 您可以在右边窗口中的区域中输入您本人在声母和韵母与键盘字母的对应关系, 以建立自己定义的双拼键盘。

［举例］

如果用户希望定义：

键入音节	用户定义的声母	用户定义的韵母

u	zh	uang

i	ch	ing

o	sh	ong

在输入了自己定义的声母和韵母之后, 要选择窗口中“修改” 的按钮关闭此窗口, 双拼定义的键盘才会有效。

请参见：

模糊拼音的定义方法