
                      网络版CXDOS补充说明

    一、网络版CXDOS安装说明

    注意! 必须使用网络版CXDOS系统, 且安装网络版软件前,必须先进行以下操作:
    1.所有需要中文环境的工作站要先登陆(LOGIN) ;
    2.做安装的工作站必须是以 SUPERVISOR 登陆 ;
    3.必须存在 Z:\PUBLIC\USERLIST.EXE 或 NLIST.EXE 命令.

    然后, 将CXDOS系统安装盘插入软盘驱动器,执行安装命令：

    INSTNET 源盘名 Y: 显示器类型
    —————————————————

    其中：源盘为A:或B:盘
          显示器类型有：VGA、MDA、EGA、VGB、 EGB 五种选择
                        VGA对应1M的TVGA、VGB对应256K的VGA）
          （若在VGA上显示混乱，也可用EGA方式）
    例如：
    A>INSTNET A: Y: VGA    或：    B>INSTALL B: Y: MDA
    即把软件安装在 Y:\CXHZ 目录下.


    二、网络版CXDOS及自然码启动

    1. 修改 Y:\CXHZ\ZRM\ZR.SYS。把其中的自定义词库存盘路径
以及智能库存盘路径修改到个人目录下（私有盘，不要共享）。
    且：个人目录盘标统一定义为：H:
    则, ZR.SYS应修改为：
……
H:ZR.CZ   ( 自定义词库自动存盘文件名 )
H:ZR.VN   ( 智能处理库自动存盘文件名 )
……
    对于每个用户来说，H:盘是私有盘，且路径应该是固定的，不要
改变（即不要用CD修改）。

    2. 超想CXDOS的启动命令为:

    在 Y:\CXHZ 目录下运行(批处理):
    VGA (VGA显示器)
    EGA (EGA显示器)
    MDA (MDA显示器)
    VGB (VGA显示器)
    EGB (EGA显示器)

    其中可在命令之后加参数：
    /0  一、二级字库全部放在磁盘上；（在有些环境下可能会死机)
    /1  一级字库读入实存，二级字库在磁盘上；
    /2  一、二级全部读入实存；（在8088或没有扩充内存的电脑上用）
    如：VGA 或 EGA     或     VGA /0 或 EGA /2

    3. 如有自造字时，还应修改 Y:\CXHZ\VGA.BAT 等文件，使其运行ZK3命令。
    @ECHO OFF
    Y:
    CD \CXHZ\CXDOS
    CXVZK %1
    CXVGA
    ZK3
    CD ..

    4. 需要自然码输入法时,在 Y:\CXHZ 目录下执行
    ZRM 3  或  ZRM-S 3  (扩充内存冲突时用)

    四、如果希望在网络引导时自动进入中文，则应将CXDOS.BAT命令
放在SYSCON的MAP命令表的最后。
    即在MAP表最后放入命令：
    MAP ROOT Y:=SYS:CXHZ
    EXIT "Y:VGA.BAT"  或 EXIT "Y:EGA.BAT"

    五、如果系统安装中有问题或需要重新安装，不必执行 INSTNET.BAT
仅须执行安装命令 CXINST-N.EXE 即可(必须将安装盘插在A:驱下)。
    Z:\>            CD \CXHZ\CXDOS
    Z:\CXHZ\CXDOS>  CXINST-N CXVGA.EXE
    Z:\CXHZ\CXDOS>  CD ..\ZRM
    Z:\CXHZ\ZRM>    CXINST-N ZR.EXE

    六、如果用户数超过30而需要选择安装的话，可以按如下方式做。

    1、建立安装表：
    Z:\> USERLIST/A > \USERLIST.DAT 或 NLIST/A > \USERLIST.DAT
    Z:\> ZRM\ZRED \USERLIST.DAT
           用 ^Y 删掉不需要的用户，然后按<F1>存盘，按<F2>退出。

    2、执行安装命令：
    Z:\>           CD \CXHZ\CXDOS
    Z:\CXHZ\CXDOS> CXINST-N CXVGA.EXE
    Z:\CXHZ\CXDOS> CD ..\ZRM
    Z:\CXHZ\ZRM>   CXINST-N ZR.EXE

