Copyright: Copyright � 1994 Symantec Corp.


我该怎样做...?


系统卫士帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

鼠标和键盘命令

与技术支持和用户服务部门联系

步骤

系统卫士的操作

配置传感器


系统卫士帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

鼠标和键盘命令

与技术支持和用户服务部门联系

步骤

系统卫士的操作

配置传感器


系统卫士帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

鼠标和键盘命令

与技术支持和用户服务部门联系

步骤

系统卫士的操作

用户定制系统卫士

查看传感器历史

配置传感器


系统卫士帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

鼠标和键盘命令

与技术支持和用户服务部门联系

步骤

系统卫士的操作

配置传感器

Windows内存传感器

物理内存传感器

虚拟内存传感器

DOS内存传感器

GDI资源传感器

USER资源传感器

CPU利用传感器

系统运用传感器

打开文件传感器

高速缓存命中率传感器

磁盘使用传感器


系统卫士帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

鼠标和键盘命令

与技术支持和用户服务部门联系

步骤

系统卫士的操作

用户定制系统卫士

查看传感器历史

配置传感器

Windows内存传感器

物理内存传感器

虚拟内存传感器

DOS内存传感器

GDI资源传感器

USER资源传感器

CPU利用传感器

System 运用传感器

打开文件传感器

高速缓存命中率传感器

磁盘使用传感器


鼠标与键盘命令
鼠标和键盘命令

参阅

为了帮助你浏览，系统卫士支持许多鼠标和键盘操作。一些最有用的帮助包括：

连按鼠标

  在 	关闭对话框或窗口、或退出系统卫士。

选择可用的设置。

选择可用的设置。

将光标向右移动一个字符。

将光标向左移动一个字符。

空格	在能与不能之间转换选项、或按一命令按钮。

Alt+	激活提示按钮以打开一个下落列表框或组合框。

Tab	在对话框中或配置面板中向前移动。

Shift+Tab	在对话框中或配置面板中向前移动。

Ctrl+F6	激活下一个驱动器窗口、组窗口或文档窗口。

Alt+Tab	在要运行的应用程序中循环通过，在想要的应用程序上释放Alt键。

Alt+Tab,...	当按Tab键期间循环通过应用程序。当到达想要的应用程序上时释 放Alt键。

Alt+Spacebar	激活控制菜单。

Alt+F4	退出系统卫士。


系统卫士菜单命令


定制系统卫士
定制系统卫士窗口

参见    �面板设置    �对话框设置

使用系统卫士，用户能够定制系统卫士窗口中自己所需的和优先 选择的传感器显示。 不仅传感器的显示颜色可调，甚至已启动的传感器的显示字模也可改变。用户也能调整  传感器在系统卫士窗口中的顺序，或者当一个传感器低于特定限制时，用户可选择自己  想要的如何警报动作类型。

改变传感器的出现:

1	从文件菜单中选择选项... 。

2	按 [image] 按钮调整到用户想要的颜色。

3	选取或创建用户想使用的颜色。

4	在颜色选择对话框中按确定按钮。

5	在总的选项配置面板上按确定按钮。

调整传感器在系统卫士窗口中的顺序:

1	从文件菜单中选择选项...。

2	选取用户想要移动的传感器。

3	用鼠标按向上或向下按钮直到选中的传感器在希望的位置。

4	按确定按钮。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中按下鼠标的右按钮激活弹出式菜单，并从弹出式 菜单中选总选项来选择总的选项配置面板。


配置Windows内存传感器

配置系统句柄传感器

配置磁盘使用传感器


配置Windows 内存传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的Windows内存传感器作为你的优先选择。用 户也能够选择自己想使用的测量方法，在Windows内存使用量和剩余量之间，根据需要 进行 选择察看。如果Windows内存低于特定的限制时，系统卫士还允许用户选择你想使 用的警 报动作类型。

用户可以选择警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内存传 感器，或用户启动系统卫士窗口显示一条陈述信息帮助提示用户释放 Windows 内存。

配置Windows 内存传感器:

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择Windows内存项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按钮 来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3    选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息 。

4	按确定按钮。


定制系统卫士窗口

配置高速缓存 命中传感器


配置物理内存传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的物理内存传感器作为你的优先选择。当物理 内存低于特定的限制，系统卫士窗口允许用户选择你想使用的警报动作类型。

用户可以选择警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内存传感 器，或用户可以启动系统卫士来演奏一个音乐文件(WAV)，以警告物理内存低于特定限 制。此外，用户也能够选择自己想使用的测量方法，在物理内存使用量和剩余量之间， 根据需要进行选择察看。

配置物理内存传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择物理内存项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3    选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信 息。

4	按确定按钮。


 配置打开文件数传感器

配置GDI 资源传感器

配置用户资源传感器


 配置实际内存传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的实际内存传感器作为你的优先选择。用户也 能够选择自己想使用的测量方法，在实际内存使用量和剩余量之间，根据需要进行选择 察看。

当物理内存低于特定的限制时，系统卫士允许用户选择你想使用的警报动作类型。用户 可以设定警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内存传感器 ，或者用户可以启动系统卫士窗口显示一条陈述信息帮助提示用户增加实际内存。

配置实际内存传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择实际内存项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3 选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息。

4	按确定按钮。


配置物理内存传感器

配置系统句柄传感器

配置磁盘使用传感器


配置DOS内存传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的DOS内存传感器作为你的优先选择。用户也 能够选择自己想使用的测量方法，在DOS内存使用量和剩余量之间，根据需要进行选择 察看。

当物DOS内存低于特定的限制时，系统卫士允许用户选择你想使用的警报动作类型。当 DOS内存不够时，用户可以设定警报动作类型为演奏一个音乐文件(WAV)，或启动系统 卫士窗口显示一条陈述信息，帮助提示用户释放常规内存。

配置DOS内存传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择DOS内存项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3     选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息。

4	按确定按钮。


定制系统卫士窗口

配置物理内存传感器

配置实际内存传感器


配置GDI 资源传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的GDI资源传感器作为你的优先选择。当GDI资 源低于特定的限制时，系统卫士窗口允许用户选择你想使用的警报动作类型。

用户可以设定警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示GDI资源传感器。 或者用户可简单地选择启动系统卫士来刷新GDI资源传感器。此外，用户也可以选择自 己想使用的测量方法，在GDI资源使用量和可用量之间，根据你的优先选择进行察看。

配置GDI资源传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择GDI资源项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3    选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信 息。

4	按确定按钮。


配置Windows内存传感器

配置高速缓存命中率传感器

配置磁盘使用传感器


配置用户资源传感器

参见�	面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的用户资源传感器作为你的优先选择。用户也 能够选择自己想使用的测量方法，在用户资源使用量和剩余量之间，根据需要进行选择  察看。

当物用户资源低于特定的限制时，系统卫士窗口允许用户选择你想使用的警报动作类型 。用户可以选择警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内存 传感器，或用户启动系统卫士窗口显示一条陈述信息，帮助提示用户释放 Windows内存。

配置用户资源传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择用户资源项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3     选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息。

4	按确定按钮。


定制系统卫士窗口

配置打开文件数传感器

配置GDI资源传感器

配置磁盘使用传感器


配置 CPU 利用传感器

参见�	面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的Windows内存传感器作为你的优先选择。用 户也能够选择自己想使用的测量方法，在Windows内存使用量和剩余量之间，根据需要 进行选择察看。

当Windows内存低于特定的限制时，系统卫士窗口允许用户选择你想使用的警报动作类 型 。用户可以选择警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内 存传感器，或用户启动系统卫士窗口显示一条陈述信息，帮助提示用户释放 Windows内 存。

配置CPU利用传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择CPU利用项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3     选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息。

4	按确定按钮。


定制系统卫士

配置 Windows 内存传感器

察看传感器历史


配置系统句柄传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的Windows内存传感器作为你的优先选择。用 户 也能够选择自己想使用的测量方法，在Windows内存使用量和剩余量之间，根据需要 进行  选择察看。

当Windows内存低于特定的限制时，系统卫士窗口允许用户选择你想使用的警报动作类型 。用户可以选择警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内存传 感器，或用户启动系统卫士窗口显示一条陈述信息，帮助提示用户释放 Windows 内存。

配置CPU利用传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择系统句柄项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3     选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息。

4	按确定按钮。


配置 Windows 内存传感器

配置打开文件数传感器

配置GDI 资源传感器

配置高速缓存命中率传感器


配置打开文件数传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的Windows内存传感器作为你的优先选择。用 户 也能够选择自己想使用的测量方法，在Windows内存使用量和剩余量之间，根据需要 进行 选择察看。

当Windows内存低于特定的限制时，系统卫士窗口允许用户选择你想使用的警报动作类 型。用户可以选择警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内 存传感器，或者用户启动系统卫士窗口显示一条陈述信息，帮助提示用户释放 Windows 内存。

配置打开文件数传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择打开文件数项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3     选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息。

4	按确定按钮。


定制系统卫士

配置GDI 资源传感器

配置高速缓存命中率传感器

配置磁盘使用传感器


配置高速缓存命中率传感器
配置高速缓存命中传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的Windows内存传感器作为你的优先选择。用 户 也能够选择自己想使用的测量方法，在Windows内存使用量和剩余量之间，根据需要 进行  选择察看。

当Windows内存低于特定的限制时，系统卫士窗口允许用户选择你想使用的警报动作类 型。用户可以选择警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内 存传感器，或者用户启动系统卫士窗口显示一条陈述信息，帮助提示用户释放 Windows 内 存。

配置高速缓存命中率传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择高速缓存命中率项。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3     选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息。

4	按确定按钮。


配置 Windows 内存传感器

配置物理内存传感器

配置用户资源传感器


配置磁盘传感器
配置磁盘使用传感器

参见    �面板设置

使用系统卫士，用户能够配置系统卫士中的Windows内存传感器作为你的优先选择。用 户 也能够选择自己想使用的测量方法，在Windows内存使用量和剩余量之间，根据需要 进行选择察看。

当Windows内存低于特定的限制时，系统卫士窗口允许用户选择你想使 用的警报动作类 型。用户可以选择警报动作类型为什么也不作，仅用选中的警告条颜色显示Windows内 存传感器，或者用户启动系统卫士窗口显示一条陈述信息，帮助提示用户释放 Windows 内存。

配置磁盘使用传感器：

1	选择选项... 从文件菜单。

2	从传感器列表框中选择驱动器N，N是你想要配置的驱动器字母。

提示:用户也可以通过在系统卫士窗口中要进行配置的传感器上，按下鼠标的右按 钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器选项来选择传感器配置面板。

3     选择用户希望的传感器设置。在窗口顶部用鼠标按面板设置得到各设置的附加信息。

4	按确定按钮。


配置 Windows 内存传感器

配置打开文件数传感器

配置选择开关/句柄传感器

配置高速缓存命中率传感器


 察看传感器历史

参见	面板设置

通过察看已启动的传感器历史项，获到一个表示用户系统资源的图形。该图形可方便你 使用由系统卫士监视的资源时间信息。

增加以直方图的方式来察看传感器的级别，使系统卫士历史窗口提供用户更有价值的信 息，如资源的当前水平，自传感器启动以来所测试到的最低值和最高值以及当前的警报 动作设置类型。系统卫士还给用户提供了灵活地察看多个微型的传感器历史。所有重要 信息都显示在微型的历史图标中，如缩影图形和当前的测试值。

注:要察看一个传感器历史，该传感器必须已启动。快速确定那些传感 器已启动， 可选 择传感器菜单，已启动的传感器名旁有一个标记。

察看一个传感器的历史：

�	从历史菜单中选择用户想要察看的传感器。
所选中的传感器历史将以直方图的方式给出用户系统资源报告。

察看一个微型了的传感器：

1	从历史菜单中选择用户想要察看的传感器。

2	在传感器历史窗口中按微型按钮，传感器将被微型显示。

提示:用户也可通过在系统卫士窗口中，移动鼠标指示器到要进行察看的 显示传感器上， 按下鼠标的右按钮来激活弹出式菜单，从弹出式菜单中选传感器历史项。


定制系统卫士

配置选择开关/句柄传感器

配置高速缓存命中率传感器


菜单命令

控制菜单

文件菜单

传感器菜单

历史菜单


菜单命令控制
菜单命令

控制菜单

总在顶部

重设最高和最低

文件菜单

传感器菜单

历史菜单


菜单命令文件
 菜单命令

控制菜单

文件菜单

选项...

总在顶部

无标题

退出

传感器菜单

历史菜单


菜单命令传感器
菜单命令

 控制菜单

 文件菜单

传感器菜单

窗口内存

物理内存

虚拟内存

DOS 内存

GDI 资源

用户资源

CPU利用

系统操作

打开文件

高速缓存命中率

光盘驱动器...

激活所有

历史菜单


菜单命令历史
菜单命令

控制菜单

文件菜单

传感器菜单

历史菜单

窗口内存

物理内存

虚拟内存

DOS内存

GDI 资源

用户资源

CPU利用

操作

打开文件

高速缓存命中率

光盘驱动器...

关闭所有


菜单命令展开
命令菜单

控制菜单

总在顶部

重设最高和最低

文件菜单

选项...

总在顶部

无题目

退出

`

传感器菜单

窗口内存

物理内存

虚拟内存

DOS内存

GDI 资源

用户资源

CPU利用

系统操作

打开文件

高速缓存命中率

光盘驱动器...

激活所有

历史菜单

窗口内存

物理内存

虚拟内存

DOS内存

GDI 资源

用户资源

CPU利用

操作

打开文件

高速缓存命中率

光盘驱动器...

关闭所有


总在顶部(控制菜单)
总在顶部命令 (控制菜单)

参阅

当你查看传感器历史时要用到这个命令。要进入这个命令，在任一个传感器历史窗口中

敲击控制菜单 [image] ，然后选择总在顶部。当选中了这个命令，打开的传感 器历史窗口就会出现在其它所有打开的窗口之上。当你在运行其它应用程序， 同时又想 监视一个传感器历史，而又不愿意把这个传感器历史窗口设成 激活窗口 来观察它的内容 时，使用这个命令是很有用的。

注意: 该命令选项设置给每一个你想从上观察的传感器历史。


查阅传感器历史


重设最高和最低 (控制菜单)
重设最高和最低命令 (控制菜单)

参阅

当你观察一个传感器历史时，可以使用这个命令。  在任一个传感器历史窗口敲击控制菜 单 {bmcctrlmnu.bmp} ，然后选择重设最高和最低项，就可进入这个命令。当你选择了这 个命令，最高和最低传感器尺寸就会设置为当前的传感器值。

注意: 该命令选项必须设置给每一个你想重设的传感器历史。


查阅传感器历史


选项命令 (文件菜单)
选项... 命令 (文件菜单)

参阅

使用这个命令来设置你所需要和偏爱的系统外观。你可以通过选择背景、文本、标准条 和警告条的颜色来改变传感器的外观。除了可在现有颜色中选择,，你还可以设置你自己喜爱的颜色应用于系统外观传感器的外形显示。你可以在总选项配置面板上预先查看一

下你所选择的样品传感器显示的颜色。你还可以在系统外观窗口改变已显示出的传感器

的次序或选择其它选项，如选择每次运行窗口程序时 都要 触发系统外观， 或把传感器的外形显示固化到多重序列中。


用户设定系统外观

查阅传感器历史


总在顶部命令
总在顶部命令 (文件菜单)

参阅

当选择这个命令时，系统外观传感器显示窗口出现在所有打开的窗口之上.。当你在运行其它应用程序时，想监视系统外观传感器的显示，而又不愿意把系统外观设定为 激活窗口 来观察其内容时，可以使用这个命令。


设定系统外观


无标题命令
无标题命令 (文件菜单)

参阅

选择这个命令在没有标题或菜单条的情况下显示系统外观。只要简单地在系统外观窗口

内任意位置连按鼠标就可使标题和菜单返回系统外观显示。

注意: 你也可以通过在系统外观窗口内连按鼠标来移走标题和菜单。


设定系统外观


退出命令
退出命令 (文件菜单)

使用这个命令退出系统外观.


Windows内存命令 (传感器菜单)

参阅

这个命令允许你在系统外观窗口显示Windows内存传感器。Windows内存传感器监视着物 理内存中空余量(或已占用量)，它们包含了正在被占用的虚拟内存的量。空余的窗口内存量也可以通过从帮助菜单中选取关于...项来获得。如果发现从 关于...项命令和系统外观 窗口内存传感器中获得的值不完全相同，不要惊慌。系统外观 每秒更改一次它的授权传 感器，当关于... 命令被选中时，关于... 命令要从窗口内存的快照中显示出值，所有可能 会 有微量的差别。

注意: 有可能出现物理和虚拟内存传感器显示的量加起来并不等于系统外观中显示的你 的全部窗口内存量。这是因为有可能产生一个大于窗口所能使用的交换文件。当你使用 控制面板建立起你的窗口交换文件时，窗口会给你选择一个 "最大的" 或 "推荐的" 尺寸 的交换文件的机会。如果你输入一个大于推荐量的尺寸，窗口就会警告说它将不能使用 额外的交换文件空间，并且会导致虚拟内存和物理内存相加不等于你的窗口内存。如果  发生了这种情况，直接的表现是你正在把磁盘空间浪费在一个超大尺寸的交换文件上。 在你的 SYSTEM.INI 文件的INI咨询中可找到翻页调配设置，它决定了窗口可以使用多大 的交换文件空间。


设定系统外观

设置窗口内存传感器

设置 GDI 资源传感器

设置用户资源传感器


物理内存命令 (传感器菜单)

参阅

这个命令允许你在系统外观窗口中显示物理内存传感器.。这个物理内存传感器监视着 你的系统中的物理 RAM 总量。


设置窗口内存传感器

  设置物理内存传感器

  设置虚拟内存传感器

  查阅传感器历史


虚拟内存命令(传感器菜单)

参阅

这个命令允许你在系统外观窗口内显示虚拟内存传感器.。这个虚拟内存传感器命令监视 着包含在硬盘上的窗口交换文件中的空余(或被使用)内存的大小。


设置物理内存传感器

设置虚拟内存传感器

设置系统操作传感器

设置磁盘使用传感器


DOS 内存命令 (传感器菜单)

参阅

这个命令允许你在系统外观窗口内显示DOS内存传感器当选择了这个命令，一个确认标

记会显示在它的旁边DOS内存传感器监视着可使用(或已被使用)的常用内存量.这个传感

器在当你偶然因试图运行某个窗口应用程序而得到一个内存溢出错误时会起作用的。许多窗口应用程序都使用一部分DOS内存来运行某些函数，同时运行多个窗口应用程序就

会耗尽你的DOS内存的。如果你发现你自己经常出现这种情况，就要尽可能多地关闭那 些正在运行的不重要的应用程序来保存可供使用的DOS内存量。

NOTE: 不要把 DOS 内存和通过窗口为打开一个 DOS 对话而提供的内存混淆起来。DOS 对话是通过使用一部分窗口内存来复制一个 DOS 环境而产生的。


设定系统外观

设置物理内存传感器

设置虚拟内存传感器

设置DOS内存传感器


GDI 资源命令 (传感器菜单)

参阅

这个命令允许你在系统外观窗口内显示 GDI 资源传感器。GDI资源传感器监视着图形显 示接口(GDI)模块所使用(或空余)的资源的比例，该模块负责控制将诸如图画或位图这样 的图形输出到显示外设。

注意:帮助菜单中的关于...命令显示了可以提供给你的系统的"空余资源"量。无论是空余 的GDI资源的量，还是空余的用户资源的量，窗口均可以将二者中数量较小的那一个显示出来。记住，从关于...命令中得到的值与从系统外观用户和GDI资源传感器中得到的值有可能是不同的，这是由于关于... 中的空余资源的值的动态特性引起的。


设定系统外观

设置 GDI 资源传感器

设置磁盘使用传感器

查阅传感器历史


用户资源命令 (传感器菜单)

参阅

这个命令允许你在系统外观窗口内显示用户资源传感器。当选用了这个命令，在它的旁

边会显示出一个确认记号。

用户资源传感器显示用户模块中被使用的资源的百分比。用户资源管理窗口操作，如显

示确认的对话窗和保持 应用程序 菜单等，并且总是在 GDI 资源之前首先被消耗掉。

注意: 帮助菜单中的关于... 命令显示了提供给你的系统的"空余资源"量。无论是空余 GDI 资源量还是空余用户资源量，窗口均可将二者中数量较小的那一个显示出来。记住，从 关于...命令中得到的值和从系统外观用户和GDI资源传感器中得到的值有可能是不同的，这是由于关于... 命令中的空余资源的值的动态特性引起的。


设置窗口内存传感器

设置 DOS 内存传感器

设置用户资源传感器

设置打开文件传感器


CPU 利用命令 (传感器菜单)

参阅

这个命令允许你在系统外观窗口内显示 CPU 利用传感器。

CPU利用传感器显示CPU花费在执行指令上的时间和花费在等待(无操作)状态上的时间的比例。


设定系统外观

设置窗口内存传感器

设置CPU利用传感器

查阅传感器历史


系统句柄命令 (传感器菜单)

参阅

这个命令允许你在系统外观窗口内显示系统句柄传感器. 系统句柄传感器监视自由 (或 被 使用的) 全局内存句柄或选择器的数目。句柄被 Windows和 Windows 应用程序 用来管理 内存。


用户定制系统卫士

配置CPU利用传感器

配置系统句柄传感器

查阅传感器历史


打开文件命令(传感器菜单)

参阅

该命令允许你在系统卫士窗口中激活并显示打开文件传感器。

打开文件传感器显示由DOS和Windows使用的打开文件的总数（或百分比）。当运行Windows时你能打开的文件的最大数目是127。


用户定制系统卫士

配置打开文件传感器

配置高速缓存命中率传感器


高速缓存命中率命令(传感器菜单)

参阅

该命令允许你在系统卫士窗口中激活并显示高速缓存命中率传感器。

高速缓存命中率传感器显示你的软件驱动高速缓存已经发现内存中的信息的时间与它必

须从硬盘中取回该信息的时间量之比的百分数。对于Microsoft的SMARTDrive、Norton的高 速缓存和Norton的Speedrive，系统卫士可以获得高速缓存命中信息。


配置打开文件传感器

配置高速缓存命中率传感器

查看传感器历史


驱动器d: 命令(传感器菜单)

参阅

该命令允许你在系统卫士窗口中激活并显示驱动器d: 传感器，这里d 是你的局部硬驱动 器的驱动器字母。如果你的驱动器被划分成几个驱动器，系统卫士可以监视并显示在系 统卫士窗口中的每一个驱动器的状态。

驱动器d: 传感器显示你的局部硬驱动器上的自由（或使用的）空间的总数，并可以按百 分比显示使用的（或自由的）空间，或用兆字节（MB），千字节（KB）或字节来显示。


用户定制系统卫士

配置磁盘使用传感器


激活所有命令(传感器菜单)

使用该命令自动激活所有系统卫士传感器。当该命令被选择，所有的传感器将被显示在

系统卫士窗口中。

注意: 选择该命令，所有的传感器将被激活并显示。无论如何，对于每一个传感器激活 报警检查框将不能被自动激活。要确认校验你想激活报警的传感器。


Windows内存命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示Windows内存的可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示Windows内存的 矩形图。该图在每次间隔后被更新一次以提供与你的Windows内存有关的事件信息。

在Windows历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的Windows内存数量。另外，Windows内存历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得

的Windows内存的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 Windows内存历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个

传感器历史，或当你运行其他应用程序比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。

一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


用户定制系统卫士

配置Windows内存传感器

配置用户资源传感器

查看传感器历史


物理内存命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示物理内存可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示物理内存的矩形图。该 图在每次间隔后被更新一次以提供与你的物理内存有关的事件信息。

在物理内存历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的物

理内存数量。另外，物理内存历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的物理 内存的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 物理内存历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传 感器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。

一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


配置Windows内存传感器

配置物理内存传感器

配置磁盘使用传感器

查看传感器历史


虚拟内存命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示虚拟内存可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示虚拟内存的矩形图。该 图在每次间隔后被更新一次以提供与你的虚拟内存内存有关的事件信息。

在虚拟内存历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的虚

拟内存数量。另外，虚拟内存历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的虚拟 内存的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 虚拟内存历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传 感器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的 级别。

一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


配置Windows内存传感器

配置物理内存传感器

配置虚拟内存传感器

查看传感器历史


DOS内存命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示DOS内存可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示DOS内存的矩形图。该 图在每次间隔后被更新一次以提供与你的DOS内存内存有关的事件信息。

在DOS内存历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的D

OS内存数量。另外，DOS内存历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的DOS 内存的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你最小化DOS内存历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传感 器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。一 个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


配置虚拟内存传感器

配置DOS内存传感器

配置CPU利用传感器

配置系统句柄传感器

查看传感器历史


GDI资源命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示GDI资源可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示GDI资源的矩形图。该图

在每次间隔后被更新一次以提供与你的GDI资源有关的事件信息。

在GDI资源历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的GD

I资源数量。另外，GDI资源历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的GDI资源 的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 GDI资源历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传感 器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。一 个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


用户定制系统卫士

配置GDI资源传感器

配置高速缓存命中率传感器

查看传感器历史


用户资源命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示用户资源可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示用户资源的矩形图。该 图在每次间隔后被更新一次以提供与你的用户资源有关的事件信息。

在用户资源历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的用

户资源数量。另外，用户资源历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的用户 资源的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 用户资源历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传 感器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。

一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


配置物理内存传感器

配置GDI资源传感器

配置用户资源传感器

查看传感器历史


CPU利用命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示CPU利用可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示CPU利用的矩形图。该 图在每次间隔后被更新一次以提供与你的CPU利用有关的事件信息。

在CPU利用历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的CPU利用数量。另外，CPU利用历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的CPU利 用的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化  CPU利用历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传 感器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。

一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


用户定制系统卫士

配置虚拟内存传感器

配置CPU利用传感器

查看传感器历史


句柄命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示系统句柄可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示系统句柄的矩形图。该 图在每次间隔后被更新一次以提供与你的系统句柄有关的事件信息。

在系统句柄历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的系

统句柄数量。另外，系统句柄历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的系统 句柄的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 系统句柄历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传 感器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。

一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


配置Windows内存传感器

配置用户资源传感器

配置系统句柄传感器

查看传感器历史


打开文件命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示打开文件可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示打开文件的矩形图。该 图在每次间隔后被更新一次以提供与你的打开文件有关的事件信息。

在打开文件历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的打

开文件数量。另外，打开文件历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的打开 文件的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 打开文件历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传 感器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。

一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


用户定制系统卫士

配置CPU利用传感器

配置打开文件传感器

查看传感器历史


高速缓存命中率命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示高速缓存命中率可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示GDI资源的矩形图。该图在每次间隔后被更新一次以提供与你的高速缓存命中率有关的事件信息。

在高速缓存命中率历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最

低的高速缓存命中率数量。另外，高速缓存命中率历史窗口也显示当前的报警设置，和

理论上能测得的高速缓存命中率的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 高速缓存命中率历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几

个传感器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别

。一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


配置高速缓存命中率传感器

配置虚拟内存传感器

查看传感器历史


驱动器d:命令(历史菜单)

参阅

使用该命令显示磁盘空间可见的表现。系统卫士每隔30秒段显示磁盘空间的矩形图。该 图在每次间隔后被更新一次以提供与你的磁盘空间有关的事件信息。

在驱动器d:历史窗口中还显示自从该传感器被激活以来测得的当前的、最高和最低的磁

盘空间数量。另外，驱动器d:历史窗口也显示当前的报警设置，和理论上能测得的磁盘 空间的最底和最高的可能的值。

系统卫士也允许你 最小化 驱动器d:历史窗口。这个方便的功能使你能同时查看几个传 感器历史，或当你运行其他 应用程序 比较不同的结果时被动地查看该传感器的级别。

一个小矩形图显示在该图标中并带有每秒更新的当前的值。


用户定制系统卫士

配置DOS内存传感器

配置磁盘使用传感器

查看传感器历史


关闭所有命令(历史菜单)

使用该命令关闭你正在查看的所有传感器历史。


选项命令(文件菜单)
选项... 命令 (文件菜单)


总在顶部
总在顶部命令 (文件菜单)


无标题命令
无标题命令(文件菜单)


退出命令
退出命令 (文件菜单)


Windows 内存命令 (传感器菜单)


物理内存命令 (传感器菜单)


虚拟内存命令 (传感器菜单)


DOS 内存命令 (传感器菜单)


GDI 资源命令 (传感器菜单)


用户资源命令 (传感器菜单)


CPU 利用命令 (传感器菜单)


系统处理命令 (传感器菜单)


打开文件命令 (传感器菜单)


高速缓存 命中率 命令(传感器菜单)


驱动器 D: 命令 (传感器菜单)


允许所有命令 (传感器菜单)


Windows 内存命令 (历史菜单)


物理内存命令 (历史菜单)


虚拟内存命令 (历史菜单)


DOS 内存命令 (历史菜单)


GDI 资源命令 (历史菜单)


用户资源命令 (历史菜单)


CPU 利用命令 (历史菜单)


处理命令 (历史菜单)


打开文件命令 (历史菜单)


高速缓存命中率命令 (历史菜单)


驱动器 D: 命令 (历史菜单)


关闭所有命令 (历史菜单)


普通的选择项对话框
普通的选项面板(选项... 对话框)

在系统卫士窗口中使用这个对话框去改变传感器的外观，传感器显示顺序，或其它选项 ，如按栏观察有效的传感器).

缺省命令按钮

传感器列表框

传感器外观组框

改变背景颜色按钮

改变文本颜色按钮

改变正常条形颜色按钮

改变警告条形颜色按钮

字体下落列表框

传感器顺序组框

传感器顺序列表框

向上按钮

向下按钮

其它选项组框

随Windows装入检查框

总在顶部检查框

无标题框

看告警指示器检查框

每隔N 分钟文本框重复报警

栏文本框


传感器列表框
这个列表框显示出除普通选项配置面板之外的那些系统卫士传感器。击一下你打算配置 的传感器..


改变背景颜色按钮
用这个按钮去改变每一个在系统卫士窗中显示的传感器的背景颜色。当你击 [image] 按钮时,颜色选择对话框 就会出现.在你选择了背景色后,所选择的 颜色的样 本将会在这个面板上显示。


改变文本颜色按钮

用这个按钮去改变在系统观察框中显示的每个传感器的文本颜色。当击 [image] 按钮时,颜色选择对话框 出现。在选择了传感器文本的颜色后,在面板上会出 现所选择的 颜色的传感器示例.


改变正常条形颜色按钮
当系统资源处于限制选择的状态时,用此按钮去选择传感器的颜色。当击 [image]  按钮时,颜色选择对话框 出现。当选择了正常条形的颜色后,在面 板上会出 现所选择的颜色的传感器示例.


改变告警条形颜色按钮
当系统资源未处于选择的传感器范围之内时,用此按钮去选择被显示的传感器的颜色。当击 [image] 按钮时,颜色选择对话框 出现。当选择了警告条形的颜色后, 在面板 上会出现所选择的颜色的传感器示例.


字体下落列表框
用此下落列表框去选择想在每一个系统观察传感器中显示的字体。在面板上会出现所选 择的字体的示例。


显示报警指示器检查框
标记此框显示所选定的每个传感器的限制。这个报警指示器以视觉方式,给出在警告信息发出之前的所剩资源数量.


每隔N 分钟文本框重复报警
这个文本框允许去选择显示报警信息的时间间隔。如果某资源进入指定的限制范围，系 统卫士将以指定的时间间隔,在这个文本框中对传感器执行选定的报警。


传感器顺序列表框
这个列表框显示系统卫士使用的每一个传感器,且以传感器出现的顺序显示。用这个列表框去改变显示在系统卫士中的传感器的顺序。要想改变传感器的显示顺序，在列表框中 选择传感器,并使用向上按钮或向下按钮.。


向上按钮
用此按钮把选定的传感器上移到系统卫士传感器的显示中.


向下按钮
用此按钮把在传感器列表框中选定的传感器,下移到系统卫士传感器的显示中.


随Windows装入检查框
如果每次运行Windows时都想启动 系统卫士,则标记此框.。


总在顶部检查框
如果想显示的系统卫士窗口处于任何其它活动窗口的顶部时,则标记此框.


无标题检查框
如果打算让显示的系统卫士窗口没有标题或菜单条,就标记此框.还可以从文件菜单中选 择无标题条去观察系统卫士。在系统卫士窗口的任意地方双击按钮 显示标题条(该标题 条曾是不起作用的).

注意: 可以用双击按钮的方法(有无标题条均可)，在显示的系统卫士框中的任意地方定 位。


栏文本框
用此框指定打算使用多少列去显示系统卫士传感器.在文本框中输入数字，或使用滑动按钮选择数字。


缺省命令按钮
用此命令按钮把面板重新设置成缺省值.


Windows内存传感器构成对话框
Windows内存面板(选项... 对话框)

用此面板配置系统卫士Windows内存传感器适应你自己需要。选择报警动作 ，如演奏 喜爱的WAV文件以便当Windows内存进入选择 的限制范围内时报警。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活Windows内存传感器检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏WAV文件选项按钮和文本框

(测试WAV文件)按钮

显示推荐信息的选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总数选项按钮

展示可用的总数选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省选项按钮


激活Windows内存传感器检查框
在系统卫士传感器的显示中,显示传感器并为之授权时,选择此框。如果不打算用传感器 ,就不必标记此框,而传感器也将不被显示。


激活报警检查框
如果打算为传感器的报警授权，用此框。在此框被标记后,系统卫士就跟踪所激活的传感器，并且当被跟踪的某个资源进入所选择的限制范围时，就报警。如果此框未被标记传 感器又被激活，则在系统卫士框中仅以不引起注意的普通颜色显示传感器的级别。


报警限制文本框
用此框输入打算让系统在监测时使用的特定的限制，以便确定所选定的传感器是否进入 了选定的限制参数中。这里输入的数字取决于在设备检测下落列表框中所选定的检测设 备。

注意: 还可以在下方样板传感器的显示上使用报警限制选择条,去选择限制。当把选择条 向左或向右移动时,在样板传感器显示中,相应的报警指示器的位置的值就会被显示。


测量单位下落列表框
用此下落列表框为所选定的传感器选择要测量的单位。根据所选的传感器的不同，可依 不同的传感器的级别(兆字节，千字节，字节，或百分比)选择性地观察。


什么都不做选项按钮
如果所选择的传感器进入了指定的限制范围，而又不打算显示告警信息时,指定此按钮。如果资源进入了指定的限制范围，相对应的传感器仅将改变其预先在系统卫士框中选定 的颜色。

注意: 要选择本按钮，必须标记激活报警检查框。


传感器闪烁选项按钮
如果选择的传感器发现它的资源超出了指定的限制范围，并且选择了本按钮，相应的传 感器就变成已选定的颜色，并在系统卫士框中闪亮。

注意: 要选择此按钮，必须标记激活报警检查框。


演奏WAV文件选项按钮和文本框
当选择的传感器超出指定的限制范围时，如果想演奏WAV文件，就选择此按钮。在文本框中输入打算演奏的WAV文件的路径名称。如果不能确定WAV文件装在何处，就击 [image] 按钮。

注意: 要演奏WAV文件，必须安装声霸卡。同时，选择此项必须标记激活报警检查框。


 (测试WAV文件) 按钮
击此按钮去测试已选择的WAV文件。

注意: 必须安装声霸卡才能运行WAV文件。


显示推荐信息选项按钮
如果当选择的传感器超出指定的限制范围时，打算让系统卫士去显示推荐信息，就选择 此按钮。这个推荐信息给出一些可帮助的忠告，用它可把底层的资源提高到可接受的限 制范围内。


当前值选项按钮
如果打算让选择的传感器的当前值显示在系统卫士传感器中，就选择此按钮。系统卫士 则显示在 设备检测下落列表框.中选中的那些设备的值。


衰减平均值选项按钮
普通，系统卫士每秒钟一次从传感器中读出，从而获得一个新的传感器。当 选择此按钮 后,系统卫士把新读到的加到最后，并把总量除以２。其值就是被显示的值，同时这个 值被当做最后的值，以供下一次更新使用。


展示使用的总数选项按钮
如果打算让所使用的资源的总量在系统卫士传感器中显示，选择此按钮。


展示可用的总数选项按钮
如果打算在系统卫士窗中显示可用的资源，选择此按钮。


兆字节选项按钮
如果打算在选择的传感器中以兆字节为单位显示总量，选择此按钮。


千字节选项按钮
如果打算在选择的传感器中以千字节为单位显示总量，选择此按钮。


字节选项按钮
如果打算在选择的传感器中以字节为单位显示总量，选择此按钮。


百分比选项按钮
如果打算在选择的传感器中以百分率显示其值，选择此按钮。


数字选项按钮
本按钮对选择的传感器无效。


缺省选项按钮
如果打算使用系统卫士所缺省的检测设备，选择此按钮。


物理内存传感器构成对话框
物理内存面板 (选项... 对话框)

用此面板配置自己喜好和需要的物理内存传感器。在报警限制文本框中，用滑动传感器 等级可为监视器选择一个模糊的报警值，这个值也可用数字输入。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活物理内存传感器检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏WAV文件的选项按钮和文本框

(测试WAV文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总数选项按钮

展示可用的总数选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省选项按钮


激活物理内存传感器检查框
如果打算在系统卫士传感器中显示并激活一个传感器，选择此框。


虚拟内存传感器构造面板
虚拟内存面板(选项...对话框)

用此面板设置诸如报警动作、传感器等级的显示等需要的构造。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活虚拟内存传感器检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项钮

演奏WAV文件选项按钮和文本框

(测试WAV文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总量选项按钮

展示可用的总量选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省选项按钮


激活虚拟内存传感器检查框
如果想激活该传感器，并使之在系统卫士传感器中显示，就标记此框。


Dos 内存传感器构成面板
DOS 内存面板 (选项...对话框)

根据自己的喜好，用此配置面板为 DOS 内存传感器进行设置。可以激活警告以便当DOS 内存 进入设置的限制范围时进行报警；还可以简单地选择在系统卫士传感器显示窗中观 看当前的级别。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活DOS内存传感器检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏WAV文件的选项按钮和文本框

(测试WAV文件) 的按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

显示使用的总量选项按钮

显示可用的总量选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省选项按钮


激活DOS内存传感器检查框
如果打算激活该传感器，并使之在系统卫士传感器的显示窗中出现，就标记此框。


兆字节选项按钮
因为不存在超过 1 兆的DOS内存，所以本按钮无效。


CPU 利用率传感器的构成面板
CPU 利用率面板 (选项...对话框)

根据自己的喜好，用此配置面板对系统卫士 CPU 利用率传感器进行设置。CPU的利用 率仅可用百分比显示。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活CPU利用率检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏WAV文件选项按钮和文本框

(测试 WAV 文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总数选项按钮

展示可用的总数选项按钮

传感器级别组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省值选项按钮


CPU 利用率传感器检查框
如果打算激活该传感器，并使之在系统卫士传感器显示窗中出现，就选择此框。


测量单位下落列表框
用于检测传感器的单位仅为百分比。


兆字节选项按钮
此选项按钮无效，不能用于该传感器。


千字节选项按钮
此选项按钮无效，不能用于该传感器。


字节选项按钮
此选项按钮无效，不能用于该传感器。


缺省选项按钮
此选项按钮无效，不能用于该传感器。


打开文件传感器构成对话框
打开文件面板 (选项... 对话框)

用此面板配置自己喜好和需要的打开文件传感器。选择警告动作，如演奏你喜爱的WAV文件，以便当Windows内存进入选定的限制范 围时报警。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活打开文件传感器检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么也不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏 WAV 文件选项按钮和文本框

(测试 WAV 文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总数选项按钮

展示可用的总数选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

文件数选项按钮

缺省选项按钮


激活打开文件传感器检查框
如果打算激活该传感器并在系统卫士传感器中显示，就标记此框。


测量单位下落列表框
选择打算使用的测量单位。可以选择打开文件百分比，或打开文件数量。


文件数量选项按钮
如果想让传感器显示打开文件的数量，就选择此选项按钮。


GDI 资源的传感器构成对话框
GDI 资源面板 (选项... 对话框)

用此面板设置 GDI 资源传感器选择权，比如想使用的报警动作或测量方法。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活 GDI资源传感器检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏WAV 文件选项按钮和文本框

(测试 WAV 文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总数选项按钮

展示可用的总数选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省选项按钮


激活GDI资源传感器检查框
如果想激活该传感器并在系统卫士传感器窗口中显示，就标记此框。


用户资源传感器的构成对话框
用户资源面板 (选项... 对话框)

用此面板设置GDI资源传感器选择权，比如想使用的报警动作或测量方法。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活用户资源传感器检查框

激活报警检查框

报警限制检查框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏WAV文件选项按钮和文本框

(测试 WAV 文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总数选项按钮

展示可用的总数选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省选项按钮


激活用户资源传感器检查框
如果想激活该传感器并在系统卫士传感器窗口中显示，就标记此框。


传感器/调度传感器的构成对话框
系统句柄面板 (选项... 对话框)

用此面板为系统卫士系统句柄传感器设置配置选择权。可以依据已选的传感器等级选 项按钮， 显示有效的句柄数目或可用的句柄数目。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活选择器/句柄传感器检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏 WAV 文件选项按钮和文本框

(测试 WAV 文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总数选项按钮

展示可用的总数选项按钮

传感器等级组框

字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

句柄数目选项按钮

缺省选项按钮


激活系统句柄传感器检查框
如果想激活该传感器并在系统卫士传感器窗口中显示，就标记此框。


测量单位下落列表框
选择打算触发系统卫士报警的测量单位。可以根据显示选择的选项按钮的总量，你可以 选择使用的或可用的句柄的百分比或数量。


句柄数目选项按钮
用此按钮选择在系统卫士系统句柄传感器中显示的使用的或可用的句柄数目。


高速缓存命中传感器的构成对话框
高速缓存命中率面板 (选项... 对话框)

用此面板配置高速缓存命中率传感器。选择报警动作，如演奏你喜爱的WAV文件以便当 高速缓存命中率进入所选的限制范围时报警。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活高速缓存命中率检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏 WAV 文件选项按钮和文本框

(测试 WAV 文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总量选项按钮

展示可用的总量选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省选项按钮


激活高速缓存命中率传感器检查框
如果打算激活该传感器并在系统卫士传感器的显示窗中显示，就标记此框。


硬盘用法传感器的构成对话框
硬盘用法面板 (选项... 对话框)

用此面板为本地硬盘驱动器设置传感器选择权。可以用兆字节(MB)、千字节(KB)、字节 、或百分比的方式，选择显示硬盘有效空间的总量或已用空间的总量。

缺省命令按钮

传感器列表框

激活硬盘使用传感器检查框

激活报警检查框

报警限制文本框

测量单位下落列表框

报警动作组框

什么都不做选项按钮

传感器闪烁选项按钮

演奏WAV 文件选项按钮和文本框

(测试 WAV 文件) 按钮

显示推荐信息选项按钮

测量方法组框

当前值选项按钮

衰减平均值选项按钮

传感器显示组框

展示使用的总量选项按钮

展示可用的总量选项按钮

传感器等级组框

兆字节选项按钮

千字节选项按钮

字节选项按钮

百分比选项按钮

数字选项按钮

缺省选项按钮


激活硬盘使用传感器检查框
如果打算激活该传感器并在系统卫士传感器的窗口中显示，就标记此框。


色彩选择对话框
颜色选择对话框

用这个对话框选择传感器的显示颜色。可以从基本颜色集中选择，也可以建立自己的颜 色集。

基本颜色选择框

定义用户颜色命令按钮

增加用户颜色命令按钮


基本颜色选择框
在打算在系统卫士传感器显示中显示的颜色上点击一下。


定义用户颜色命令按钮
这个按钮允许用户建立自己的在系统卫士传感器中显示的颜色集。


增加用户颜色命令按钮
当用户定义了一个用于系统卫士传感器的颜色集后，就击此按钮。在击此按钮后，已建 立的 颜色集将会在用户 选择框中显示。


与技术支持和用户服务部门联系

为快速寻找技术支持或用户服务信息，请在下列某一选项上按鼠标：

用户服务, 中国

技术支持, 中国

Symantec BBS 和其他联机服务

Fax 检索系统

用户服务和技术支持，全球

用户服务 (仅中国)

CWS北京超伟计算 机系统有限公司. 车公庄西路甲21号	电话：(01) 8438616  传真：(01) 8438618  时间: 9:00 A.M. － 5:00 P.M. 北京时间 星期一 到 星期五 星期六 :9:00 A.M －11:30 A.M
技术支持 (仅中国)

CWS北京超伟计算 机系统有限公司. 车公庄西路甲21号	电话：(01) 8438616  传真：(01) 8438618  时间: 9:00 A.M. － 5:00 P.M. 北京时间 星期一 到 星期五 星期六 :9:00 A.M －11:30 A.M
Symantec BBS 和其他联机服务(仅美国和加拿大)

300-, 1200-, 和

2400-baud modems	(503) 484-6699 (24 小时)

9600-baud modems	(503) 484-6669 (24 小时)

Symantec BBS 设置要求:

♦	8 位数据位；一位停止位；无校验位

其他联机服务

Symantec 在 CompuServe 和 America Online上继续开办大众论坛,  在那里你可以与Symantec 的代表和其他Symantec产品的用户交换信息和看法。

参与设在CompuServe上的Norton Utilities 论坛:

♦	可在任何提示符下输入 GO SYMUTIL .

参与设在 America Online上的Norton Utilities论坛:

♦	选择 “关键字”... 从 转移菜单中, 输入 SYMANTEC 并在确定上按鼠标.

Fax 检索系统 (仅美国和加拿大)

Symantec的 Fax检索系统通过24小时的自动服务可使您直接获得全面的产品信息，技术 笔记和病毒定义文件。为了寻求这项服务，仅仅需要准备好你的传真号并在任何传真 机上或按键电话上拨通(800)554-4403.

全球技术支持和用户服务机构

英国	Symantec UK Limited Sygnus Court Market Street Maidenhead Berkshire SL6 4AD United Kingdom	电话：0628 592 222  传真：0628 592 393
欧洲 (除英国以外的所有国家)	Symantec Europe Kanaalpark 145 Postbus 1143 2321 JV Leiden The Netherlands	电话：31 71 353 111  传真：31 71 353 150
澳大利亚	Symantec Pty. Ltd. Upper Level 408 Victoria Road Gladesville, NSW 2111 Australia	电话：61 2 879 6577  传真：61 2 879 6805
所有其他国家	Symantec Corp. 10201 Torre Ave. Cupertino, CA 95014 U.S.A.	电话：(408) 252-3570  传真：(408) 253-4992