Copyright: Copyright � 1993-94 Symantec Corp.


INI 跟踪器帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

INI 跟踪器工具条

鼠标和键盘操作

联系技术支持和售后服务

步骤

抽点操作

排除操作

配置 INI 跟踪器


INI 跟踪器帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

INI 跟踪器工具条

鼠标和键盘操作

联系技术支持和售后服务

步骤

抽点操作

排除操作

配置 INI 跟踪器


INI 跟踪器帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

INI 跟踪器工具条

鼠标和键盘操作

联系技术支持和售后服务

步骤

抽点操作

浏览抽点记录

进行手动抽点

用快速修复工具恢复抽点记录

用还原工具恢复抽点记录

用文件比较工具比较抽点记录

打印抽点记录

排除操作

配置 INI 跟踪器


INI 跟踪器帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

INI 跟踪器工具条

鼠标和键盘操作

联系技术支持和售后服务

步骤

抽点操作

排除操作

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

编辑 EXCLUDE.INI 文件

配置 INI 跟踪器


INI 跟踪器帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

INI 跟踪器工具条

鼠标和键盘操作

联系技术支持和售后服务

步骤

抽点操作

排除操作

配置 INI 跟踪器

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


INI 跟踪器帮助内容

入门

快速帮助

菜单命令

INI 跟踪器工具条

鼠标和键盘操作

联系技术支持和售后服务

步骤

抽点操作

浏览抽点记录

进行手动抽点

用快速修复工具恢复抽点记录

用还原工具恢复抽点记录

用文件比较工具比较抽点记录

打印抽点记录

排除操作

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

编辑 EXCLUDE.INI 文件

配置 INI 跟踪器

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


INI 跟踪器鼠标和键盘操作
鼠标和键盘操作

参见

INI 跟踪器支持许多鼠标和键盘操作以便于浏览。其中最有用的有:

连按鼠标

  于 {bmcitcexpnd.bmp}, {bmcitfexpnd.bmp}, {bmcitdexpnd.bmp} 展开该项目，阅读更详细的信息。

连按鼠标

  于 [image], [image], [image] 紧缩该项目，隐藏详细信息。

连按鼠标

  于 	关闭对话框或窗口，或退出 INI 跟踪器。

选择可用的设定值。

选择可用的设定值。

右移光标。

左移光标。

空格键	切换选项有效或无效，或按下命令按钮。

Alt+	激活提示按钮以打开下拉式列表框或组合式列表框。

Tab	在对话框中向前移动光标。

Shift+Tab	在对话框中向后移动光标。

Ctrl+F6	激活下一驱动器窗口、群组窗口或文件窗口。

Alt+Tab,...	按 Tab 键将循环显示应用软件名称。在显示所需软件名称时释放 Alt 键可调出 该软件。

Alt+空格键	激活控制菜单。

Alt+F4	最小化 INI 跟踪器。


菜单命令

INI 跟踪器工具条


INI 跟踪器工具条

参见

INI 跟踪器的 工具条 用于快速改变抽点记录的显示方式，用以前的抽点记录恢复文件的 变化，还可以 用文件比较工具来比较目录或文件的不同版本。要使用工具条，可在  INI 跟踪器窗口顶部 按下 相应的 按钮。在工具条中按下某按钮后，屏幕下方将显 示该按钮 的简要帮助信息。


定制工具条

菜单命令

鼠标和键盘操作

浏览抽点记录


改变显示
该工具按钮可切换抽点记录的显示方式。默认显示方式为抽点记录按抽点顺序显示，不 展示变化的详细内容。若要观察变化的详细内容，应将选项设置面板的抽点记录选框设 为显示详细内容。


比较...
该工具按钮调用文件比较器将某目录或文件的某一版本和其他目录或文件的另一版本相 比较。一旦文件比较器在某一抽点记录上开始运行，其他目录或文件的另一版本将通过 DDE 自动调入文件比较器的另 一侧。欲知详情，请参见 "用文件比较器比较抽点记录."


快速修复...
该工具按钮用于快速恢复被跟踪文件的最新变动。


还原...
该工具按钮用于从抽点记录中的任一抽点恢复出文件或目录的一个或多个选中版本。


调节器...
该工具按钮用于 运行 INI 调节器。使用 INI 调节器可以仔细调整 Windows 的 .INI 文件。


浏览抽点记录

参见

INI 跟踪器可使你利用改变显示按钮或查看菜单中的查看选项来浏览抽点记录。抽点记录显 示了被跟踪 项目及其该项目的变化信息。

利用改变显示按钮:

♦	按下改变显示按钮可切换按抽点或按文件显示的方式。

利用查看菜单:

按文件	此查看选项用于独立观察被跟踪项目。连按 [image] 和 [image] 可显示被跟踪项目的各个抽点。连按 [image] 可显示变化的细节。
在按文件显示方式下，你还可以选择是否自动显示抽点名称以及变化的细节。

按抽点	此查看选项用于按抽点日期和时间分组来观察被跟踪的诸项目。连按 [image] 图标可显示指定文件和目录在该抽点的变化。连按 [image] 和 [image] 可展示指定项目的变化细节。
在按抽点显示方式下，你还可以选择是否自动显示文件名以及变化的细节。

注意: 默认值为在抽点记录中不显示变化的细节。要想在抽点记录中显示变化的细节， 应在 选项设置面板 中选定在抽点记录中显示细节选项。

关于变化的细节:

变化的细节中用指定的符号描述了被跟踪的项目与上一抽点在哪些地方不同。

变化的行:
已变化或修正的行将显示两次。第一行代表的是当前抽点的行 -- 该行呈蓝色 且 行首带 有加号(+) ，表示的是该行变化后的情况。第二行代表的是上一抽 点的 行 -- 该行呈红色 且行首带有减号(-) ，表示的是该行变化前的情况。例如:
+   2 [windows] spooler=yes
-   2 [windows] spooler=no

增加的行:
已增加的行将显示一次。这些行呈蓝色且行首带有加号(+) ，表示该行是比上 一抽点增 加的行。例如:
+   6 [windows] nullport=none

删除的行:
已删除的行将显示一次。这些行呈红色且行首带有减号(-) ，表示该行是自上 一抽点删 除的行。例如:
-   6 [windows] nullport=none

移动的行:
已移动的行将显示两次，但不一定是按顺序的。每行的行首带有小于号(<) 或 大于号(>) . 大于号(>) 表示该行已移至某行，小于号(<) 表示该行是自某行移来 。例如:
<   2 [windows] spooler=yes
>  19 [windows] spooler=yes


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


进行手动抽点

参见    �对话框设置

INI 跟踪器可使你随时用新抽点对话框进行手动抽点。对被跟踪文件或目录的新抽点将存入 抽点数据文件，同时显示在抽点记录中。

进行手动抽点:

1	从文件菜单中选择新抽点... 。

2	按下 确认 按钮以使用默认的描述，手动抽点.

或,

输入一个新的名称然后按 确认 按钮。

注意: 如果自上一抽点以来 没有  被跟踪的文件或目录发生变化，则抽点记录中最近一 次抽点的描述将 假设为抽点描述输入栏的初始值。


用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


用快速修复工具恢复抽点

参见    �对话框设置

快速修复工具用于恢复被跟踪文件的最近变化。例如，在抽点记录中记有 WIN.INI 文件 在上午10:30 的变化记录，使得 Windows  运行 不正常。快速修复工具可以用上午 10:00 对 WIN.INI 文件的抽点 恢复 WIN.INI 文件，还原最近的变化至 WIN.INI 文件。

恢复最近的变化:

1	在 INI 工具条中按快速修复...按钮。
在快速修复列表框中列出了在最后的抽点以前已发生变化的文件。

2	按 确认 按钮。
文件被恢复后新的抽点将生成。在抽点记录中将新的抽点命名为还原后抽点...

注意: 在恢复文件后，INI 跟踪器将询问如何继续。由于文件已被恢复，对那些文件的改 变不会马上起 作用，直 至它们被重新执行。你应根据文件的名称决定是否重新启动计   算机或重新进入Windows. 然而，如果不需要重新启动计算机或重新进入Windows , 你也 可以选择继续返回 Windows.


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的 .INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


用还原工具恢复抽点

参见    �对话框设置

还原工具利用抽点记录中的 任意  抽点恢复被跟踪的文件。

注意: 记住，INI 跟踪器每次从DOS 或Windows 中 运行 时，都要对所有被跟踪文件或目 录做一次抽 点。因此，你想还原的文件的最近抽点就是当前文件，其中包含了你不想 要的变化。你应选择最近抽 点以前的抽点来恢复文件。

还原文件:

1	选中要还原的文件。

2	按还原...按钮。
所有被跟踪的文件已经列出。如果需要的话，你可以从该抽点选择其他文件来恢复。

3	按确认按钮。
INI 跟踪器恢复选中的文件后将生成一个新的抽点。在抽点记录中将新的抽点命名 为还原后 抽点...

注意: 在恢复文件后，INI 跟踪器将询问是否继续。由于文件已被恢复，对那些文件的改 变不会马上起 作用，直至它们被重新执行。你应根据文件的名称决定是否重新启动计 算机或重新进入Windows. 然而，如果不需要重新启动计算机或重新进入Windows , 你也 可以选择继续返回 Windows.


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


用文件比较工具比较抽点

参见    �对话框设置

借助于文件比较器，INI 跟踪器可以使你分两边查看文件和目录的抽点。一旦文件比较工具从 INI 跟踪器中 运行 , 另一个抽点将通过 DDE 自动调入文件比较工具的窗口。

比较抽点:

1	从抽点记录中选择一个文件或目录的抽点。
当一个抽点可比较时，比较... 按钮将变为有效。

2	按比较... 按钮。

注意: 如果 比较对话框 出现，文件或目录的最近抽点将不会被选中。INI 跟踪器可以提 供一个选项， 用以将选中的抽点和 以前的  版本或 当前的  版本相比较。


在备跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

进行手动抽点

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


打印抽点记录

参见    �对话框设置

INI 跟踪器提供打印整个抽点记录内容的功能。

打印抽点记录:

♦	从文件菜单中选择打印。
抽点记录的打印结果将输出到当前的打印设备。

注意: 欲改变当前的打印设备，可从文件菜单中选择 打印机设置... 。


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


在被跟踪的.INI 文件中排除语句

参见

INI 跟踪器或许常常监视含有经常发生变化语句的 .INI 文件。如果你并不想监视某些 语句 或整个一个 段落的变化，INI 跟踪器及文件比较工具可以使你指定哪些段落或语句将被 INI 跟踪器忽略。

注意: 此项功能仅适用于.INI 文件和目录。一般的文本文件将不能利用此项功能。

排除语句:

1	选择含有需要忽略语句的.INI 文件的最近抽点。

2	按比较...按钮。

3	在左边的窗口中，选择那些你不希望 INI 跟踪器监视的语句。
你还可以通过选中段落的标识符来选择整个段落。

4	从选项菜单中选择排除。
被选中的语句将不再由于变化而受到监视。


在被跟踪的目录中排除文件

进行手动抽点

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


在被跟踪的目录中排除文件

参见

INI 跟踪器或许常常监视这样一些目录，此类目录中含有经常在大小、日期和时间上发生变 化的文件。如果你并不希望在被跟踪的目录中监视这些文件的变化，INI 跟踪器及文件比 较工具可以使你指定哪些文件 将被 INI 跟踪器忽略。

注意: 此项功能仅适用于.INI 文件和目录。一般的文本文件将不能利用此项功能。

排除文件:

1	选择含有需要 INI 跟踪器忽略文件的目录的最近抽点。

2	按比较...按钮。

3	在左边的窗口中，选择那些你不希望 INI 跟踪器监视的文件。

4	从选项菜单中选择排除。
被选中的文件将不再由于变化而受到监视。


在被跟踪的目录中排除文件

进行手动抽点

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


编辑 EXCLUDE.INI 文件

参见

INI 跟踪器利用文件比较工具建立 EXCLUDE.INI 文件。该文件含有不被 INI 跟踪器监视其 变化的 .INI 文件的 关键字 和目录中的文件名。此文件像其它 .INI 文件一样被分成许多 段落 。每一段落均表示的是 一个被跟踪的.INI 文件或被跟踪的目录，例如 WIN.INI 或 C:\WIN. 在段落标识符下面的每条 语句 确定 了一个关键字或文件名和一个 数值 ，该值 表示关键字或文件是否将由于变化而受到监视。数值 (1) 表 示 INI 跟踪器不监视某关键 字的值或目录中的某文件。要想重新监视某关键字的值或目录中的某文件，可将该语句 从 EXCLUDE.INI 文件中删除或将 (1) 替换成 (0).

编辑 EXCLUDE.INI 文件:

1	在选项菜单中选择编辑排除...
INI 编辑器将出现。

2	按你的要求修改文件。

3	在 INI 编辑器工具条中按保存按钮。


进行受到抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


跟踪文件

参见    �面板设置    �对话框设置

INI 跟踪器可以使你监视包括 二进制 文件在内的文件的变化。如果任何被监视的文件发 生了变化，你 可以用快速修复或还原工具来恢复这些文件。

追加文件到跟踪表:

1	从选项菜单中选择配置... 。

2	从项目列表框中选择跟踪文件。

3	按 追加... 按钮。

4	选择你希望 INI 跟踪器开始监视的文件。

5	按 确认 按钮。
你将返回至跟踪文件面板且选中的文件已加入文件列表框中。

6	重复第3步至第5步可追加其它的文件。

或，

按 确认 按钮返回 INI 跟踪器的主窗口。

提示: 你也可以利用 拖放 功能来追加文件。 只需从 Microsoft的文件管理器或从 Norton 桌面系统的 驱动器窗口拖出一个或多个文件放入 INI 跟踪器的文件列表框。被选中的文 件或文件组将被自动加入。

从跟踪表中删除文件:

1	从选项菜单中选择配置... 。

2	从项目列表框中选择跟踪文件。

3	选择你不再希望监视的文件。

4	按删除按钮。
被选中的文件将从文件列表框中删除。

5	重复第3步和第4步可删除其它的文件。
或，
按 确认 按钮返回 INI 跟踪器的主窗口。

提示: 如果你不小心从文件列表框中删除了一个文件，只需 按  取消按钮。该按钮将关 闭选项设置对话 框而不对文件列表框做任何改变。


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


跟踪目录

参见    �面板设置    �对话框设置

INI 跟踪器可使你监视目录的变化。虽然 INI 跟踪器可以跟踪目录的变化，但是 INI 跟踪器 不能快速修复或还原一个目录。

追加目录到跟踪表:

1	从选项菜单中选择配置... 。

2	从项目列表框中选择跟踪目录。

3	按 追加... 按钮。

4	选择你希望 INI 跟踪器开始监视的目录。

5	按 确认 按钮。
你将返回至跟踪目录面板且选中的目录已加入目录列表框中。

6	重复第3步至第5步可追加其它的目录。

或，

按 确认 按钮返回 INI 跟踪器的主窗口。

提示: 你也可以利用 拖放 功能来追加目录。 只需从 Microsoft的文件管理器或从 Norton 桌面系统的 驱动器窗口拖出一个或多个目录放入 INI 跟踪器的目录列表框。被选中的目 录或目录组将被自动加入。

从跟踪表中删除目录:

1	从选项菜单中选择配置... 。

2	从项目列表框中选择跟踪目录。
跟踪目录面板 将 出现。

3	选择你不再希望跟踪的目录。

4	按删除按钮。
选中的目录将从目录列表框中删除。

5	重复第3步和第4步可删除其它的目录。
或，
按 确认 按钮返回 INI 跟踪器的主窗口。

提示: 如果你不小心从目录列表框中删除了一个目录，只需 按  取消按钮。该按钮将关闭 选项设置对话 框而不对目录列表框做任何改变。


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


自动抽点

参见    �面板设置

你可以将 INI 跟踪器配置成在后台按指定的间隔时间自动对所有被跟踪的文件和目录进行抽点。

自动抽点:

1	从选项菜单中选择配置... 。

2	选中检测变化选择框。
分钟输入框将有效。

3	输入分钟的数值。

4	按 确认 按钮。
INI 跟踪器将在指定的间隔时间检测各种变化。

提示: 你可以通过在文件菜单中选择隐藏来隐藏 INI 跟踪器。关于进一步的信息，请参见 "隐藏 INI 跟踪器"。


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


退出选项设置
通常选项设置

参见    �面板设置

INI 跟踪器具有一些选项供配置以适应你的需要，包括自动抽点定时器、在抽点记录中保持 的最大抽点数量和显示方式设置。进入面板设置窗口可获得关于通常选项设置的详细信 息。

访问 INI 跟踪器的通常选项设置:

♦	从选项菜单中选择配置... 。


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

定制工具条

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


定制工具条

参见    �面板设置

INI 跟踪器可以让你控制工具条的式样和位置。工具条可置于窗口的上边、右边、左边或下 边。工具条 的式样可以是只显示图标(不显示文字)、只显示文字(不显示图标)或文字和 图标两者都显示。如果愿意 的话，你甚至可以关掉工具条。

定制工具条:

1	从选项菜单中选择定制... 。

2	从项目列表框中选择工具条。

3	按需要设置位置和式样选项。

4	按 确认 按钮存储上述变化。


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件这排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

重置抽点记录

隐藏 INI 跟踪器


重置抽点记录

参见    �对话框设置

INI 跟踪器可以让你通过重置 INI 跟踪器数据文件来清除抽点记录。

重置 INI 跟踪器的数据文件:

1	从选项菜单中选择重置抽点记录... 。

2	在确认对话框中按 是 按钮。
INI 跟踪器的数据文件将被清除且抽点记录中显示所有被跟踪文件和目录的当前 抽点。

警告: 重置抽点记录将 清除所有被跟踪文件和目录的抽点的以前的版本。这将使你不能用快速修复和 还原工 具 将文件恢复成它们以前的状态。在重置抽点记录后，对所有被跟踪项目的新抽点将形成 并显 示在抽点记录中。该抽点反映的是被跟踪项目的当前版本。如果你不确认是否重置 抽点记录，可按 不 按钮。


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

隐藏 INI 跟踪器


隐藏 INI 跟踪器

参见    �对话框设置

由于 INI 跟踪器工作于后台，因此不需要将其窗口打开或变为图标。利用 INI 跟踪器的隐 藏功能可将其 从视线中删除。

隐藏 INI 跟踪器:

♦	从文件菜单中选择隐藏。

注意: 当 INI 跟踪器处于隐藏方式时，要想访问它可连按 INI 跟踪器的 程序组图标。一 般情况下，连按 某个程序组图标可运行该软件。由于 INI 跟踪器已经处于运行状态，因 此 INI 跟踪器的主窗口将重新出 现。

提示: 如果你想将 INI 跟踪器配置成随 Windows 一起 运行 ，并且希望 INI 跟踪器的图标  在Windows 运行时自动隐藏，可从文件菜单中选择隐藏然后退出Windows. 当下次运行 Windows时，INI 跟踪器将 随之运行且其图标是隐藏的。


进行手动抽点

用文件比较工具比较抽点

在被跟踪的.INI 文件中排除语句

在被跟踪的目录中排除文件

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

编辑 EXCLUDE.INI 文件

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录


新的抽点对话框

使用该框输入一个描述新抽点的标识。

抽点描述文本框


抽点描述文本框
对于手工抽点可输入用户习惯的描述标识，或按确定按钮使用缺省的描述标识。


使用快速修复对话框

使用该框确认恢复列表框中所列出的文件。

快速修复列表框


快速修复列表框

列表框中更改过的文件从当前抽点版本恢复到上一次抽点时的文件版本。


恢复对话框

使用该框确认恢复由选择抽点标识所列出的高亮度文件。

恢复列表框


恢复对话框
列表框中由选择抽点标识所列出的高亮度文件将被恢复。非高亮度文件则不能恢复。可 用鼠标或 空格键选中需要恢复或不需要恢复的文件。


比较对话框

使用该框选择一次抽点文件与以前或当前的抽点文件进行比较。

以前选项按钮

当前选项按钮


以前选项按钮

选择抽点文件与以前抽点文件版本比较。


当前选项按钮
选择抽点文件与当前抽点文件版本比较。


打印设置对话框

使用该框选择或配置当前的打印装置。

打印机列表框

设置... 命令按钮


打印机列表框
该框包含用户计算机当前的打印装置。


设置... 命令按钮
调整打印机特定选项，如打印方向、送纸方式、打印字模。


优先选择面板 (配置... 对话框)

使用该面板配置总的 INI 跟踪器选项和设置。

自动抽点组框

测试变更各检查框和输入时间（分钟）文本框

测试后清洗旧的抽点和输入日期（天）文本框

保持最大数字检查框和输入值文本框

栽入Windows 检查框

激活 INI 跟踪器窗口和退出 INI 跟踪器检查框时进行抽点

显示组框

显示微缩帮助检查框

只将变更了的文件显示在抽点察看检查框中

将详细信息显示在抽点记录检查框中


测试变更各检查框和输入时间（分钟）文本框

测试使INI跟踪器在特定的时间间隔后自动检查。缺省时INI跟踪器的时间文本框为30分钟，选用旋转按钮可增减分钟数。


测试后清洗旧的抽点和输入日期（天）文本框
测试使INI跟踪器自动取消旧的抽点。日期（天）文本框显示经过多少天后旧的抽点被从 抽点记录 中取消，选用旋转按钮可增减该天数。


保持最大数字检查框和输入值文本框
 测试使INI跟踪器监视抽点记录中的抽点数和数据文件数。值文本框中显示保持抽点的最 大个数。选用旋转按钮可增减该数。


栽入Windows 检查框
测试使INITRACK.EXE文件自动栽入Windows中，即在WIN.INI文件加上load=路径名\INITRACK.EXE。


激活 INI 跟踪器窗口和退出 INI 跟踪器检查框时进行抽点
测试使 INI 跟踪器在其INI 跟踪器主窗口被激活时和退出INI 跟踪器时进行抽点。


显示微缩帮助检查框
测试显示微缩帮助。微缩帮助将显示有关INI跟踪器的有用信息和可选项。使用微缩帮助 只需在该项目上按下鼠标，尤如选择一个按钮或菜单需按鼠标的左键。选中的信息显示 在窗口的底部。


只将变更了的文件显示在抽点察看检查框中
测试仅显示变更了的项目。如果未测试检查框，则所有跟踪项作为未变更项(Unchanged)显示在右边。


将详细信息显示在抽点记录检查框中
测试在抽点记录中显示变更了项目的详细信息。


文件跟踪面板 (配置... 对话框)

使用该面板察看由INI跟踪监视的当前文件。该面板也可用来增加或取消跟中的文件数。

文件列表框

增加... 命令按钮

取消命令按钮

文件类型组框

文本选项按钮

非文本选项按钮


文件列表框
所有当前跟踪的文件将显示在文件列表框中。选中一个文件后，使用取消命令按钮 可 将该文件从文件列表框中取消。


增加... 命令按钮
按鼠标显示选择文件跟踪对话框，使用该对话框可跟踪更多的文件。


取消命令按钮
按鼠标从文件列表框中取消选中的文件。


文本选项按钮
如果文件是一个文本文件选择此按钮。有些文挡，如有 Word  for  Windows创建的文档 是非文本文件。由DOS Edit 编辑的文件被认为是文本文件。


非文本选项按钮
如果文件是一个非文本文件选择此按钮。如有 Word for Windows 创建的文档是非 文本文件。


目录跟踪面板(调整... 对话框)

使用该面板察看由INI跟踪监视的当前目录。该面板也可用来增加或取消跟中的目录数。

目录列表框

增加... 命令按钮

取消命令按钮


目录列表框
所有当前跟踪的目录将显示在目录列表框中。选中一个目录后，使用取消命令按钮可 将该目录从目录列表框中取消。


增加... 命令按钮
按鼠标显示选择目录跟踪对话框，使用该对话框可跟踪更多的目录。


取消命令按钮
按鼠标从目录列表框中取消选中的目录。


工具条面板(调整... 对话框)

使用该面板定制INI 跟踪器工具条。

位置组框

顶端选项按钮

左边选项按钮

右边选项按钮

底部选项按钮

格式组框

仅文本选项按钮

仅图标选项按钮

文本和图标选项按钮

无工具条选项按钮


顶端选项按钮
选择该选项按钮在窗口的顶端横向显示工具条。


左边选项按钮

 选择该选项按钮在窗口的左边纵向显示工具条。


右边选项按钮
选择该选项按钮在窗口的右边纵向显示工具条。


底部选项按钮
选择该选项按钮在窗口的底部横向显示工具条。


仅文本选项按钮
选择该选项按钮工具条以文本方式显示在窗口中，而不带图标。


仅图标选项按钮
选择该选项按钮工具条以图标方式显示在窗口中，而不带文本。


文本和图标选项按钮
选择该选项按钮工具条以图标和文本方式显示在窗口中。


无工具条选项按钮
选择该选项按钮工具条将不显示在窗口中。


重新设置抽点记录对话框

使用该框确认完成 INI 跟踪器数据文件的重新设置。

是命令按钮

非命令按钮

警告:重新设置抽点记录会删除以前抽点记录中所有跟踪文件和目录的信息。进行重新设置抽点记 录后，用户不能使用快速修复框或恢复框将文件恢复到以前版本。重新设置抽 点记录后，所有跟 踪项进行另一次抽点，并将信息显示在抽点记录中，本次抽点作为跟 踪项的当前抽点版本。如果用户不能确信重新杳抽点记录，按非按钮。


是命令按钮
选择是命令按钮清除INI 跟踪器的数据文件并重新抽点。


非命令按钮
选择非命令按钮中断清除INI 跟踪器的数据文件。


退出 INI 跟踪器对话框

退出INI跟踪器可使用隐藏、微缩、或退出选项。若用户构成的是自动INI跟踪器，当其抽点时显示该对话框。

退出INI跟踪器

微缩INI跟踪器

隐藏INI跟踪器窗口


退出 INI 跟踪器
选择退出INI 跟踪器。用户选择退出INI跟踪器选项，则INI 跟踪器将不能自动抽点。


微缩INI 跟踪器

选择微缩INI 跟踪器，将保持INI 跟踪器的运行，INI 跟踪器将自动地继续抽点。


隐藏INI 跟踪器窗口
选择隐藏INI 跟踪器，将保持INI 跟踪器的运行，INI 跟踪器将自动地继续抽点。


选择文件跟踪对话框

使用该对话框 可以增加一个新的监视文件。

文件名文本框

文件列表框

文件类型清单下落列表框

目录列表框

驱动器下落列表框


文件名文本框
使用文件名文本框可输入用户想要监视的文件名。如果需要，文件名前也可输入包含的 驱动器名和路径名 ，或使用驱动器下落列表框及与之相连的目录列表框选择。


文件列表框
使用文件列表框从当前驱动器和目录下选择一个文件。使用驱动器下落列表框及与之相 连的目录 列表框选择新的驱动器和目录。


文件类型清单下落列表框
使用文件类型清单下落列表框选择一个特定类型文件，包含*.INI。


目录列表框
目录列表框 显示当前驱动器下的目录。在一个目录上连按鼠标可在文件列表框察看该目录下的文件 。使用 驱动器下落列表框选择一个新的驱动器。


驱动器下落列表框
按鼠标{bmcprompt.bmp}显示从当前驱动器之前的所有可选驱动器。选择一个新的驱动器则自动修改目录列表框。


选择目录跟踪对话框

使用该对话框 可以增加一个新的监视目录。

目录文本框

目录列表框

驱动器下落列表框


目录文本框
使用该框，允许用户输入需要监视的目录名。使用驱动器下落列表框选择另一驱动器。


INI 跟踪器菜单命令

文件菜单

查看菜单

选项菜单


INI 跟踪器菜单命令

文件菜单

新抽点...

快速修复...

还原...

打印

打印机设置...

隐藏

退出

查看菜单

选项菜单


INI 跟踪器菜单命令

文件菜单

查看菜单

选项菜单

定制

编辑排除...

重置抽点记录...


INI 跟踪器菜单命令

文件菜单

新抽点...

快速修复...

还原...

打印

打印机设置...

隐藏

退出

查看菜单

选项菜单

定制

编辑排除...

重置抽点记录...


新抽点... (文件菜单)

参见

用此命令可对当前所有被跟踪项目进行一次手动抽点。通过 抽点描述文本框 可输入此抽 点的描述 标识符。


进行手动抽点

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

自动抽点


快速修复... (文件菜单)

参见

用此命令可恢复所有被跟踪文件的最近变化。

提示: 为了方便，在 INI 跟踪器工具条中提供了此命令。只需按此按钮即可执行此命令。


进行手动抽点

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

跟踪文件


还原... (文件菜单)

参见

用此命令可从选中的某一抽点恢复一个或多个文件。

提示: 为了方便，在 INI 跟踪器工具条中提供了此命令。只需按此按钮即可执行此命令。


进行手动抽点

用快速修复工具恢复抽点

用还原工具恢复抽点

跟踪文件


打印 (文件菜单)

参见

用此命令可以打印出抽点记录中 的所有抽点及其变化的完整列表。


打印抽点记录


打印机设置... (文件菜单)

参见

用此命令可以选择打印设备，并可访问打印机设置窗口。


隐藏 (文件菜单)

参见

用此命令可以隐藏 INI 跟踪器使其进入 后台 工作。


隐藏 INI 跟踪器


退出 (文件菜单)

参见

此命令用于关闭 INI 跟踪器。

注意: 如果你企图在 INI 跟踪器设置为自动进行抽点时关闭或退出 INI 跟踪器， 退出跟踪器对话框 将出现。退出 INI 跟踪器将阻止其自动跟踪你的文件和命令的变化。


隐藏 INI 跟踪器


查看菜单

参见

此菜单包括几个查看抽点记录的选项。此菜单的变化取决于在菜单中菜单项目的选择。 要看进一步的信息，请按 参见  再选择浏览抽点记录。


用文件比较工具比较抽点

打印抽点记录

浏览抽点记录

通常选项设置

定制工具条

重置抽点记录


定制... (选项菜单)

参见

用此命令可访问 INI 跟踪器的配置面板以定制 INI 跟踪器，包括被监视的文件和目录、改 变工具条的 类型和位置以及通常选项设置。


跟踪文件

跟踪目录

自动抽点

通常选项设置

定制工具条


编辑排除... (选项菜单)

参见

此命令用于 运行 INI 编辑器以编辑 EXCLUDE.INI 文件。该 .INI 文件包含 .INI 文件中那些不 必监视 其变化的 语句 。


排除 .INI 文件的语句


重置抽点记录... (选项菜单)

参见

此命令用于清除 INI 跟踪器的抽点数据文件。

警告: 重置抽点记录将删除所有被跟踪文件的以前各版本的信息。这将导致你不能快速 修复或还原文件到它们以前的状态。在重置抽点记录后，INI 跟踪器将对所有被跟踪项 目生成一个新的抽点并在抽点记录中显 示。该抽点反映被跟踪项目的当前版本。 按 不 按钮如果你不确认重置抽点记录。


重置抽点记录


与技术支持和用户服务部门联系

为快速寻找技术支持或用户服务信息，请在下列某一选项上按鼠标：

用户服务, 中国

技术支持, 中国

Symantec BBS 和其他联机服务

Fax 检索系统

用户服务和技术支持，全球

用户服务 (仅中国)

CWS北京超伟计算 机系统有限公司. 车公庄西路甲21号	电话：(01) 8438616  传真：(01) 8438618  时间: 9:00 A.M. － 5:00 P.M. 北京时间 星期一 到 星期五 星期六 :9:00 A.M －11:30 A.M
技术支持 (仅中国)

CWS北京超伟计算 机系统有限公司. 车公庄西路甲21号	电话：(01) 8438616  传真：(01) 8438618  时间: 9:00 A.M. － 5:00 P.M. 北京时间 星期一 到 星期五 星期六 :9:00 A.M －11:30 A.M
Symantec BBS 和其他联机服务(仅美国和加拿大)

300-, 1200-, 和

2400-baud modems	(503) 484-6699 (24 小时)

9600-baud modems	(503) 484-6669 (24 小时)

Symantec BBS 设置要求:

♦	8 位数据位；一位停止位；无校验位

其他联机服务

Symantec 在 CompuServe 和 America Online上继续开办大众论坛,  在那里你可以与Symantec 的代表和其他Symantec产品的用户交换信息和看法。

参与设在CompuServe上的Norton Utilities 论坛:

♦	可在任何提示符下输入 GO SYMUTIL .

参与设在 America Online上的Norton Utilities论坛:

♦	选择 “关键字”... 从 转移菜单中, 输入 SYMANTEC 并在确定上按鼠标.

Fax 检索系统 (仅美国和加拿大)

Symantec的 Fax检索系统通过24小时的自动服务可使您直接获得全面的产品信息，技术 笔记和病毒定义文件。为了寻求这项服务，仅仅需要准备好你的传真号并在任何传真 机上或按键电话上拨通(800)554-4403.

全球技术支持和用户服务机构

英国	Symantec UK Limited Sygnus Court Market Street Maidenhead Berkshire SL6 4AD United Kingdom	电话：0628 592 222  传真：0628 592 393
欧洲 (除英国以外的所有国家)	Symantec Europe Kanaalpark 145 Postbus 1143 2321 JV Leiden The Netherlands	电话：31 71 353 111  传真：31 71 353 150
澳大利亚	Symantec Pty. Ltd. Upper Level 408 Victoria Road Gladesville, NSW 2111 Australia	电话：61 2 879 6577  传真：61 2 879 6805
所有其他国家	Symantec Corp. 10201 Torre Ave. Cupertino, CA 95014 U.S.A.	电话：(408) 252-3570  传真：(408) 253-4992


我该怎样做...?


新的抽点... (文件菜单)


快速修复... (文件菜单)


还原... (文件菜单)


打印 (文件菜单)


打印机设置... (文件菜单)


隐匿 (文件菜单)


退出 (文件菜单)


查看菜单


用户定制... (选项菜单)


编辑排除... (选项菜单)


重置抽点登记... (选项菜单)


  退出INI跟踪器对话框


  选择要跟踪的文件对话框


  选择要跟踪的目录对话框