监视计算机网络或磁盘访问情况

1	在“编辑”菜单上，单击“添加项目”。

2	在“类别”列表中，单击要监视的类别。

3	在“项目”列表中，单击要监视的项目。

提示

要查看“项目”列表中某一项的定义，请单击该项，然后单击“解释”。


更改系统状态图表的外观

1	在“编辑”菜单上，单击“编辑项目”。

2	单击要更改图表的项目，然后单击“确定”。

3	修改所需的选项。

注意

只能编辑当前图表。

关于某一项的帮助，请单击对话框右上角的 [image] ，然后单击此项。


单击“帮助主题”返回到主题列表。


列出可监视信息的类别。


列出可监视的项目。请单击“类别”，然后单击某一项。关于某项的详细信息，请单击“解释”。


提供所选项的解释。如果选定的是分类而不是项，则解释第一个条目。


指定图表更新频率。


显示图表颜色。


单击此处可以选择图表颜色。


更改图表刻度以适应数据的范围。


固定刻度，不考虑图表中数据的最大和最小级别。要更改刻度，请在框中键入最大刻度值。


列出当前监测项目。要删除项目，请单击其名称。


列出当前监测项目。要更改项目，请单击其名称。


键入待监视计算机的名称。


 设置固定刻度图标的最大值。