新建程序对象

要创建新程序组，请单击“程序组”。创建完后可以添加程序。

要在程序组中创建新程序项，请单击“程序项”。


程序组的属性

在“说明”框中，输入程序组名。

“组文件”框将由 Windows 自动填写，Windows 将在此处填入 .grp 文件，并用它来存储关于本程序组的信息。您不需要在此框中输入任何信息。


程序项的属性

指定程序项的属性。

单击下列按钮之一可以获取关于此对话框的信息：

  说明

  命令行

  工作目录

  快捷键

  运行时最小化

  “浏览”按钮

  更改图标


复制程序项

将程序项复制到另一程序组。可以在这个列表中单击目标程序组。

复制程序项后，该程序项实际上仍在源程序组中，而只是在目标程序组中创建了一个副本。

技巧  也可以将程序项直接拖动到目标程序组的图标或窗口中。


移动程序项

在“到程序组”框中，单击目标程序组。

技巧  也可以按住 Shift 键将程序项拖动到程序组的图标或窗口中。


更改图标

由您选择一种能代表本程序项的图标。

在“当前图标”框中，单击准备选用的图标。您可以输入其它程序的文件名以选用它的图标。要查看多个 MS-DOS 程序的图标。请在“文件名”框中输入 moricons.dll 。


浏览

使用此对话框可以查找和选择文件。

关于“浏览”对话框中某一项的帮助，请单击对话框右上角的 [image] ，然后单击该项。


运行

启动程序，打开文档或文件夹。

请在“命令行”框中，输入程序的文件名，必要时加上路径。如果要打开文档，请输入程序文件名、空格及文档名。

如果不知道程序及文档的名称或位置，请单击“浏览”。

如果希望程序运行时缩为图标，请复选“运行时最小化”。


输入程序组或程序项的名称，该名称位于图标的下方。

此说明为可选项。如果不填入信息，“程序管理器”将自动为图标命名。


输入该程序的文件名，必要时请加上扩展名和路径。

如果不知道上述信息，请单击“浏览”找到此文件。


输入程序或文档所处的位置。

工作目录是可选项。在初次创建程序项时，程序所在的文件夹为工作目录。更改程序项属性时，如果此框为空，工作目录则为 Windows 文件夹。


指定一个特定的组合键，按下这个组合键时后将激活运行中的程序，快捷键也是可选的。

有效的击键序列为 Ctrl+Alt+字符、Ctrl+Shift+字符和 Ctrl+Alt+Shift+字符。这里字符可以是任意字母、数字或特殊符号。如果只在快捷键区域内输入一个字符，程序管理器将在它前面添加 Ctrl+Alt 。要指定其它击键序列，请键入一个组合键。


指定程序运行时是否缩为任务栏上的按钮。


单击该按钮可以在“程序管理器”中更改程序项或程序组图标。


单击该按钮可以搜索文件夹和文件。


创建程序组

1	在“文件”菜单上，请单击“新建”。

2	单击“程序组”，然后单击“确定”。

3	在“说明”框中，输入程序组的说明文字。

该说明将出现在“程序组”窗口的标题栏和图标下方。

提示

“程序管理器”为新建的程序创建一个 .grp 文件，因此您可以保留“组文件”框为空。


删除程序组

1	确认要删除的程序组窗口已缩为一个图标。

2	单击程序组的图标。

3	在“文件”菜单上，请单击“删除”。


创建程序项

1	打开待添加程序项的程序组。

2	在“文件”菜单上，请单击“新文件”。

3	单击“程序项”。

提示

要查看更多的信息，请单击本对话框中的“帮助”按钮。


删除程序项

1	单击待删除程序项的图标。

2	在“文件”菜单上，请单击“删除”。

提示

从组中删除一项后，实际上只是将其从程序组窗口中删掉，并没有将它从硬盘上删除。


更改属性

1	单击程序项或程序组的图标。

2	在“文件”菜单上，请单击“属性”。

提示

要查看更多的信息，请单击本对话框中的“帮助”按钮。


将程序项复制到另一程序组

1	单击要复制的程序项。

2	按住 CTRL 键，将程序项图标拖动到目标程序组的窗口或图标上。

技巧

单击“文件”菜单，然后单击“复制”也可以复制程序项。


将程序项复制到另一程序组
将程序项移动到另一程序组

1	打开包含待移程序项的程序组窗口。

2	将程序项图标拖动到目标程序组的窗口或图标上。

技巧

单击“文件”菜单，然后单击“移动”也可以移动程序项。


重排程序组窗口

在“窗口”菜单上，单击“层叠”或“平铺”。


重排程序项图标

要重新排列图标的位置，请单“窗口”菜单，然后单击“排列图标”。

如果希望在调整窗口大小、添加或移动程序项目时，Windows 能自动重排组窗口中的程序项图标，请单击“选项”菜单，然后单击“自动排列”。


更改程序项的图标

1	单击要替换的图标。

2	在“文件”菜单上，请单击“属性”。

3	单击“更改图标”。

提示

要查看更多的信息，请单击该对话框中的“帮助”。


 从程序组中启动程序

1	打开包含该程序图标的组窗口。

2	双击此图标。


使用“运行”命令启动程序

1	在“文件”菜单上，请单击“运行”。

2	在“命令行”框中，输入程序文件的路径与名字，包括扩展名。

您也可以指定要打开的文档名，例如，要运行 Microsoft Word 并打开 Status.doc 文档，在“命令行”框中应该输入 c:\winword\winword.exe status.doc。

提示

如果希望在每次启动程序后程序缩为任务栏上的一个按钮，请确认已复选“运行时最小化”。


 启动或退出 MS-DOS 方式

要启动 MS-DOS 方式，请双击其图标。

要退出 MS-DOS 方式，请键入 exit 并按下 Enter 键，或单击右上角的 [image] （关闭按钮）。


与 Windows 3.x 和 Windows for Workgroups 的差别

在“主群组”中，当您单击“控制面板”时，将显示新的“控制面板”。

在“主群组”中，当您单击“打印机”时，将出现“打印机”文件夹，它取代了过去的“打印管理器”。

程序组窗口将按照新的方式显示。

在 Windows 中启动“程序管理器”

关闭“程序管理器”后不会关闭 Windows 。

按下 Ctrl+ESC，或在“控制”菜单上，单击“切换到”，打开的是“开始”菜单而不是任务列表。

最小化的程序组在“程序管理器”中以按钮的形式出现在任务栏上，而不是显示为图标。

 相关主题


单击“帮助主题”返回到主题列表。