ViaVoice口音适应

口音适应可以提高ViaVoice对您的声音的识别率。

•	为什么要进行口音适应?

•	进行口音适应需要多长时间?

•	口音适应程序主窗口

•	关于口音适应选项

•	关于口音适应区段

•	关于口音适应训练

•	备份您的语音文件

•	语音文件的转移或恢复

•	为什么要另增一个口音适应?

•	口音适应中的问题


为什么要进行口音适应?

完成安装之后,您就可以立即进行听写并使用ViaVoice中各种功能强大的特性。

完成口音适应过程以后，将大大改善语音识别效果。口音适应给ViaVoice提供机会来熟悉您的个人语音模式。

重要！

在进行口音适应之前，进行一次听写以测试您的语音识别率。如果识别不够准确，请确定您的麦克风已经连接到计算机上，并且已经调整正确。请参阅麦克风随带的说明。

如果发生以下情况，您需要进行口音适应：

•	如果您认为您的语音模式难以被ViaVoice识别
或

•	如果您发现ViaVoice不能正确识别您说的话。

口音适应分为两部分:

1	对一组语句进行录音。

2	口音适应训练分析录下的声音信息。


进行口音适应录音
口音适应录音

首先， 对口音适应程序显示出的一组语句进行录音，这将给ViaVoice提供关于您的语音模式的很多例子。

您能在约15分钟内完成一组最小数量的口音适应语句录音。


进行口音适应训练
口音适应训练

录音过程完成之后， 训练过程将指导ViaVoice分析您录好的语句。训练过程完成之后， ViaVoice就会熟悉您的个人语音模式和您录音时所处的环境。

训练过程将进行半个小时到一个小时，具体时间将取决于您录下的语句数，也取决于您的计算机的运行速度。可以在一天的最后时间训练您的录音，以便让计算机在夜间完成口音适应过程。

计算机训练完您的口音适应以后， ViaVoice就可以以更高的正确率对您的语音进行识别。


进行口音适应需要多长时间?

完成口音适应的录音过程最多需要一个小时。但是， 只要不是正在对一条语句录音，您就可以随时中断这一过程，并且，在开始训练之前，并不需要您对口音适应脚本中的所有语句进行录音。

ViaVoice使用录好的语句为您建立个人语音模型。 口音适应过程中的这一步称为训练。 训练过程将进行半个小时到一个小时，具体时间将取决于您录下的语句数，也取决于您的计算机的运行速度。 计算机处理完您的口音适应以后， ViaVoice就可以以更高的正确率对您的语音进行识别。

您不需要一次就完成口音适应中的全部录音过程。这些语句可以逐次录入。如果一次口音适应的录音过程中您已录入至少50条语句后，您随时都可以停止录音，并进行训练。 下次录音时您可以接着上次未完成的语句继续进行。 您也可以稍后再进行训练。

建议您计划一下您的口音适应过程以便您可以在一天的最后时间完成录音。那样，您就可以让计算机在夜间训练您的语音信息。


口音适应程序主窗口

口音适应程序主窗口有许多特性来支持您控制口音适应过程。

•	语句计数器

•	音量显示

•	语句区域

•	开始按钮

•	停止按钮

•	回放按钮

•	下一个按钮

•	信息面板

•	选项按钮

•	播放样例按钮

•	暂停按钮

•	帮助按钮


语句计数器

口音适应程序主窗口的这个区域显示语句序列中的哪一条正在录音。您可以单击这个下拉式菜单以:

•	前进到脚本中的后面（未录音）句子进行查看(而不能录音)
或者

•	返回到前面（已录音）语句进行查看或重录。


音量显示

口音适应程序主窗口的这个区域指示通过麦克风的音频信号的强度。音量显示中出现的三种颜色作用为:

•	黄色 表示信号微弱。

•	绿色 表示信号适当。

•	红色 表示信号过强。

如果指示器没有在绿色区域中，请:

•	确定您发音的音量正常。

•	调整麦克风的位置。

•	调整音频设置。

•	查阅麦克风随带的说明书，参考其中的麦克风设置信息。


语句区域

口音适应程序主窗口的这个区域显示要录音的语句。 未被识别的语句将由黑变红。如果当前语句变红，则指示您需要更仔细更清楚地重录这一条语句。

如果当前语句变红（未被识别），系统将显示一条消息。如果您不想这条消息显示出来，请单击选项并清除显示拒识信息复选框。

如果某一条语句在您每一次念的时候都变红，即使在发音清楚的情况下依然如此，就可以让它保持红色，单击下一个以切换到下一句。比如， 您对某些词的发音有口音，语音识别器就有可能按您的口音去识别那些词从而造成误识情况。


开始按钮

单击开始按钮，开始或重新开始口音适应的录音过程。 这将打开麦克风并开始录音。 如果这是一次新的口音适应，将显示需要录音的第一条语句；如果是继续一次暂停的口音适应，将显示下一条语句。

录音时除非单击停止按钮，开始按钮将无效。

如果您在进行口音适应录音过程中犯了某种错误，或念错了什么，您可以很容易地纠正它:只要重录该句即可。单击开始，重录您念错的那一句。 为节省内存，计算机将只保存最后一句的录音数据。

在单击开始录下第一条口音适应语句之后， 您可以继续使用鼠标，空格键或回车键以开始或停止录音。


结束按钮
停止按钮

关掉麦克风并停止录音。

如果文本窗口中当前语句变红，表明您录入的某词未被语音识别器识别出。单击停止，然后在您做好重录该句的准备后，单击开始。


回放按钮

这个按钮将在当前语句变红时有效。完成当前语句以后，单击回放按钮，听取当前语句的录音。


下一个按钮

手工切换到下一条未录音的语句。如果没有改变您的口音适应选项，就不需要使用下一个按钮。缺省设置是自动切换到下一语句。


信息面板

显示口音适应时需要知道的信息。 它可以告诉您下一步如何做或显示错误消息。


选项按钮

列出口音适应过程中用于设置特定特性有效或无效的选项。


播放样例按钮

显示一个窗口，通过它您可以听取口音适应时正确发音的样例。


中止按钮
暂停按钮

停止口音适应过程，并保存最后录入的一条语句的信息。只有想退出口音适应程序以运行其它程序或关机时，才选择此按钮。


帮助按钮

给出关于口音适应的信息和口音适应过程的步骤。


关于口音适应选项

除非在进行口音适应中遇到问题，您不需要改变缺省属性。口音适应选项窗口包含一些口音适应属性，您可以单击这些设置的复选框来使其有效或无效。

•	自动切换到下一句

•	显示拒识信息

•	自动开始下一句的录音

•	词/音匹配

您也可能需要在ViaVoice属性窗口中改变音频设置。


自动切换到下一句

复选此框后，录完当前语句且该句子没有变红(未被识别)时，口音适应窗口将会显示出一条新语句。


显示拒识信息

打开或关闭一个报告窗口。当完成一条语句的录音且该句子变红（未被识别）时，会出现一个窗口报告拒识信息。但是，如果没有复选此框，则不会出现此窗口。


自动开始下一句的录音

复选此框可以自动对脚本中的下一语句进行录音。完成一条口音适应语句的录音以后，下一句的录音将自动进行，或者在您单击开始以后再进行。如果这个复选框没被选中，您必须单击开始以切换到下一句。


词/音匹配

改变对所念的词的识别匹配度。如果录音时语句总是变红，请使用这个选项。

•	向近似移动滚动块，使语音识别器更易接受您念的词。如果您有口音，请使用这个选项。

•	向精确移动滚动块，使语音识别器对您念的词和列出的词进行更精确的匹配。

如果您需要做一些调整， 请轻微滑动滚动块直至满意为止。切勿直接将滚动块移到端点处。


音频属性设置

给出用于设置麦克风增益，声卡，声音资源的选项。

确定您安装的作为输入用的声卡在输入声卡区域中被选中。

通常情况下，您会用一个麦克风作为声音输入资源。

•	如果您使用ViaVoice随带的麦克风，请将滑动条设到高并且选择麦克风为输入插孔。

•	如果您的麦克风有内置放大器，请将滑动条滑动到区域的中间部位作为初始设置，然后选择线路输入为输入插孔。 如果识别率不能让人满意，请调节滑动条。

您也可以对输出声卡、口音适应和听写回放时的输出音量进行设置。

提示

•	为改善信号，首先请试着调整麦克风的位置，并且要求您以平常方式发音。

•	如果总是遇到语音识别错误，请参阅提高语音识别率 以得到进一步信息。

•	也可以参阅 音频设置 和麦克风随带的设置说明。


关于口音适应区段

ViaVoice口音适应程序已经知道待录音的语句，所以您对每个词的发音 将帮助系统学习您的个人发音方式。


发音

您的发音质量决定口音适应的成功率，更重要的是，决定口音适应以后您的听写识别率。


口音适应时的发音方式

在口音适应－<用户>窗口中单击播放样例，将会出现一个窗口，这个窗口建议您参照一个口音适应时正确发音的样例。您可以选择其中的连续语音按钮，听取语音样例。


首次进行口音适应

1	关闭所有语音应用程序。

2	单击Windows 95桌面上的开始按钮。选择程序， 然后是IBM ViaVoice。

3	双击ViaVoice组中的口音适应图标。

4	IBM ViaVoice口音适应程序窗口出现后，选择您的用户名。

注意
如果您和其他用户共用该系统，并且找不到您的用户名，请创建一个新的用户名:
单击创建
在用户信息窗口，在名称区域里键入一个用户名并单击确定。
在IBM ViaVoice口音适应程序窗口， 选择您的新用户名。

5	单击口音适应。 将出现<用户>的口音适应信息窗口。

6	您可以选择单击描述， 键入口音适应的一个描述，例如 "首次口音适应" 或"编辑部口音适应"， 然后单击确定。

7	单击开始。

8	出现一个提示窗口。单击确定按钮。

9	在口音适应程序主窗口中，单击开始按钮，开始录音。

提示

•	为取得最佳效果，请在一个与您的工作环境噪音背景相似的环境下进行口音适应。

注意

•	口音适应启动错误含有关于开始口音适应时可能碰到的问题的信息。


新建一个口音适应

如果您没有录完口音适应脚本中的所有语句，可以再录一些以提高语音识别率。

1	双击ViaVoice群组的口音适应图标。

2	IBM ViaVoice口音适应程序窗口出现后，从用户名称列表中选择您的用户名，然后单击口音适应。

3	<用户>口音适应窗口出现后，确使您的用户名和正确的口音适应被选中，然后单击新建继续。

4	您可以选择单击描述， 键入口音适应的一个描述，例如 "第二次口音适应" 或"安静办公室口音适应"， 然后单击确定。

5	口音适应程序主窗口出现后，单击开始按钮，开始录音。

提示

•	为取得最佳效果，请在一个与您的工作环境噪音背景相似的环境下进行口音适应。

注意

•	口音适应启动错误含有关于开始口音适应时可能碰到的问题的信息。


口音适应启动错误

注意

口音适应程序开始时请耐心些。程序初始化需要持续几秒钟。

口音适应程序需要检查:

•	您是否有足够的磁盘空间进行口音适应。如果没有，您必须在继续程序之前腾出必要的空间。进行口音适应时的磁盘空间问题有进一步信息。

•	是否有其它语音应用程序正在运行。如果有，请关闭其它程序，重启口音适应程序。


对口音适应语句进行录音

进行口音适应时，语句录音有一步骤模式。

1	文本窗口中显示一条语句。

2	单击开始按钮。

3	当前待录音的语句高亮显示出来，周围有一框环绕。

4	您对着麦克风念出语句。

5	录音将在当前语句正确念完之后自动结束。如果语句变红，则表示有一些词未能正确识别。

6	如果没有变红， 下一句将自动显示。这是缺省设置。 如果想改变此设置，可以单击选项并关掉自动切换到下一句特性；然后单击下一个，显示一条新语句。

7	每一条语句一旦显示出来以后，都将自动开始录音。这是缺省设置。如果想改变此设置，可以单击选项并关掉自动开始下一句的录音特性；然后单击开始，开始新句的录音。

8	除非您要暂停口音适应 或者准备开始口音适应训练，否则继续对语句进行录音。

提示

•	念句子时定期观察音量显示，检查您的音量是否合适。如果出现许多识别错误，请参阅关于如何改变音频设置的音频设置 信息和麦克风设置向导。


暂停口音适应

或许您想停止口音适应过程以运行其它程序或退出Windows。 要停止口音适应，首先必须确定最后一句已被正确录完，然后单击暂停。

若录入至少50条语句以后，单击暂停，将出现口音适应第一阶段完成窗口；这是开始训练的最小语句数。 单击确定，继续进行口音适应，或者单击取消，推迟训练。

如果您没有听写足够的语句来处理口音适应，您的录音信息将被保存起来，程序将返回到<用户>口音适应窗口。 单击取消，出现IBM ViaVoice口音适应窗口。 单击退出。


恢复口音适应

要恢复口音适应，双击口音适应图标。 口音适应开始后，在用户名称列表中选择您的用户名，然后单击口音适应。 <用户>口音适应窗口出现后，选择正确的口音适应并单击开始(如果训练失败则单击训练)。

暂停口音适应后，所有的选项属性和麦克风适噪信息都会保存起来。要改变这些设置的任何一个，请单击选项，打开口音适应选项窗口并选择需要的选项属性。

口音适应恢复以后，开始录音的几条语句可能会变红。 这种现象表示口音适应暂停时丢失了声音适噪信息。录下几条语句之后，ViaVoice就会重新适应。要得到进一步信息，请参阅口音适应时的问题。


关于口音适应训练

ViaVoice口音适应程序提取您在口音适应录音中提供的声音信息，建立一个基于您的个人声音模式的语音模型。 此过程最长要持续约一个小时，具体时间将取决于您的计算机运行速度和录下的语句条数。

重要!

口音适应训练将使用您的计算机的微处理器提供的所有资源。因此建议您进行口音适应训练时，不要运行任何其它应用程序。如果需要继续使用计算机，您可以在夜间进行训练。

当您完成50条语句的录音之后，将出现口音适应训练第一阶段完成窗口。它将提醒您：您已经录下足够的语句，可以开始进行口音适应训练。您可以继续，也可以停止录音。有三种选择，作出决定以后，单击确定，返回到口音适应程序主窗口。

 在您完成至少50条语句的录音之后单击暂停，将出现口音适应第一阶段完成窗口。 做如下操作之一:

•	单击确定，开始进行训练。

•	单击取消，推迟训练，比如在工作时间的最后再进行。

•	单击备份，备份前一训练结果。 (注意，您只能备份前一训练结果而无法备份前一录音结果。)

提示

您可能想恢复前面备份的训练结果以和当前结果进行比较。

单击恢复，恢复备份内容，并选用识别率高的那一个口音适应。

完成整个口音适应脚本的录音后，将出现口音适应全部完成窗口。单击确定开始进行口音适应训练，或单击取消推迟训练。

注意

如果您正在使用一台膝上型计算机进行口音适应，请考虑一下您的电池的寿命。如果您要训练50条语句而您的电池可以持续一到两个小时， 那就没有任何问题。如果您要训练大量您的语音样本，训练也许会持续几个小时。若有必要，请使用交流电源。

单击确定开始训练以后，程序将检查您的磁盘空间是否足够进行口音适应。如果没有足够的空闲磁盘空间，您必须打开 Windows资源管理器，释放必要磁盘空间，然后单击重试，继续进行口音适应。 口音适应时的磁盘空间问题含有更多信息。如果您准备开始处理，请参阅 启动被推迟的口音适应训练。


启动被推迟的口音适应训练

如果曾选择过推迟进行口音适应训练，而现在准备继续时，请按以下步骤操作。

1	双击口音适应。

2	出现IBM ViaVoice口音适应程序窗口后，在用户名称列表中选择正确的用户名，然后单击口音适应按钮。

3	<用户>口音适应窗口出现后，选择您要进行训练的口音适应，然后单击开始。

4	口音适应信息窗口出现后，单击训练。

口音适应过程将在一系列步骤之后结束。 状态指示器将报告口音适应过程完成的百分比。


口音适应训练完成

口音适应训练完成之后，将显示一条消息。

单击确定清除这条消息。 单击取消，然后单击退出，退出口音适应程序。

注意

当您完成训练之后且系统中已有一个口音适应过的用户时，将显示一条消息。做如下操作之一:

•	单击是，将您的口音适应设为缺省值。

•	单击否，保留另一用户的口音适应为缺省值。

训练完成后，也许您需要将您的语音文件移动或复制到另一计算机上，以在那台计算机上使用ViaVoice。要得到进一步信息，请参阅转移或恢复语音文件 。


备份您的语音文件

口音适应完成以后， 您必须备份训练过程存储到硬盘上的语音信息。 另外，您每天使用ViaVoice后，您的语音文件都会得到更新和扩充，因此，定期的备份有助于保存您日趋增多的语音词汇。

1	有两张或更多的空白磁盘以备份您的语音文件。

2	在IBM ViaVoice口音适应程序窗口中单击备份。

3	为您的备份内容键入一个描述。

4	选择您想保存备份内容的驱动器。

5	阅读信息框以检查您的磁盘空间状态。

6	单击备份。

7	当备份完成后或第一张磁盘已满， 会出现一条消息。移去第一张磁盘，定其卷标为 "语音文件1。"

8	若有必要，插入第二张磁盘并单击消息窗口中的确定按钮。

9	复制操作完成以后，取走第二张磁盘，定其卷标为 "语音文件2。"

10	找一个安全的地方放好备份盘。

注意

只有经过录音并训练的文本才能被备份。


语音文件的转移或恢复

有以下几个原因说明为什么您也许会想将语音文件从一台计算机转移至另一台。

•	您想将您的语音文件放到一台膝上型计算机或笔记本电脑里以便于您在旅行时进行听写。

•	您买了一台新计算机并想将语音文件转移到新系统中去。

•	您在一台功能强大的计算机上进行口音适应，训练完成以后要把语音文件转移到一台功能较弱的计算机上去。

若要以正确的目录结构将磁盘中的语音文件复制到目标计算机上的硬盘中，目标计算机上必须安装Windows 95和IBM ViaVoice。

•	您的个人语音文件遭到破坏。您可以从备份中 恢复语音文件 。

在开始之前，

•	确定按备份您的语音文件的步骤进行操作。

备份您的文件之后，就可以安全地开始转移语音文件 至另一计算机。


转移和恢复语音文件

1	在您的目标计算机上安装IBM ViaVoice。

2	启动ViaVoice口音适应过程。

3	在IBM ViaVoice口音适应程序窗口中单击恢复。

4	插入第一张卷标为 "语音文件1" 的3寸软盘至目标计算机的磁盘驱动器。

5	选择您的备份所在的驱动器。 通常是驱动器A。

6	从用户列表中选择备份。

7	选择您想要恢复备份所在的驱动器。

8	单击恢复。

9	若有必要，插入卷标为"语音文件2"的磁盘并按同样步骤操作。

10	确定您的语音数据已经正确转移到新的计算机后，您就可以将源计算机硬盘上的声音信息删除。


为什么要另增一个口音适应?

•	改用另外一个麦克风也许会降低识别率，因为它的信号和噪声处理性能也许并不与您在首次口音适应中使用的原有麦克风相匹配。用新的麦克风进行口音适应会降低语音识别错误的数量。

•	 如果您的原有口音适应是在一个安静的办公室完成的，而您同样需要在一个更为嘈杂的环境听写，您也许会发现，在一个有许多背景噪音的环境中使用安静环境下的口音适应进行听写会导致许多识别错误。为一个新的工作环境进行口音适应 含有进一步信息。

提示

•	请确定您使用口音适应的环境和您进行口音适应的环境噪音背景相似。

•	您可以在ViaVoice属性中为您的工作环境选择适当的口音适应。


为一个新的工作环境进行口音适应

如果您要在一个新的环境中工作，或许您会想另增一套声音数据。一个可能的例子是，一个医生要在安静的办公室里听写病人护理信息，同样也可能要在急诊室繁忙的环境噪声中口述记录。

如果您的原有口音适应是在一个安静的办公室完成的，但是您同样需要在一个更为嘈杂的环境听写，您也许会发现，在一个有许多背景噪音的环境中使用安静环境下的口音适应进行听写会导致许多识别错误。为嘈杂的环境创建一个新的口音适应会有助于减少在这种环境中的识别错误。

要得到进一步信息，请参阅 创建一个替用口音适应 。


创建一个替用口音适应

在噪声级别上与您准备使用本产品的环境相似的环境中进行口音适应。 例如，如果您的初始口音适应是在一个安静的办公室进行录音的并且您需要一个可以在急诊室工作的口音适应， 请在一个噪声级别与外科手术室相似的环境中进行口音适应。 为取得更高的精确度， 您可以在口音适应时通过播放磁带中录下的环境背景噪声来模拟替用环境。这将使背景噪声成为语音数据的因素之一。

1	双击口音适应。

2	 IBM ViaVoice口音适应窗口出现后，在用户名称列表中选择您的用户名，然后单击口音适应。

3	 <用户>口音适应窗口出现后，确认您的用户名和正确的口音适应被选中，然后单击新建继续。

4	<用户>口音适应窗口出现后， 为这个新的口音适应键入一个唯一描述以标志之，然后单击确定。

5	口音适应程序主窗口出现后， 单击开始按钮，开始录音。

请按照首次进行口音适应时的录音和训练过程同样操作。


激活另一口音适应

如果您想使用不同的口音适应进行听写， 请用ViaVoice属性改变语音参数。

1	单击ViaVoice菜单中的ViaVoice属性 。

2	单击用户页签。

3	选择您想使用的用户名和口音适应。

4	完成选择之后，单击应用，关闭ViaVoice属性。

如果您改变了任何语音参数，语音识别器将在您单击确定而关闭ViaVoice属性后自动重新初始化。 如果语音板是打开的，它将继续打开，但文本将丢失语音属性。这意味着您将不能为语音板的文本进行ViaVoice纠错或回放。先前的语音设置将被您的最近选择所替代，从而语音识别器会更好地识别您所说的话。


进行口音适应时的问题
口音适应时的问题

进行新的口音适应或恢复被暂停的口音适应时，最开始录音的语句有可能会变红，这表示该句子没有被识别。这对于头一两条语句而言是正常的。系统会作出相应调整以适应背景噪声。

单击停止，关掉麦克风并结束当前语句的录音。如果该句变红，单击回放按钮，听一听您对该句的录音是否正确。 单击开始，重录该句。

管理口音适应录音中变红的语句含有当前语句变红时如何处理的信息。


管理口音适应录音中变红的语句

口音适应的目标是读每一条语句不让其变红。 语句变红有以下几个原因。

•	念错了词。

•	有噪音进入麦克风。

•	对某词的发音不符ViaVoice要求。

提示

•	务必单击停止，在您准备中断录音时。

•	最初录音的几条语句会变红。很可能是因为ViaVoice还在进行噪音调整。保持安静，重录语句。请确定您以平常方式发音；这样做会有助于加快麦克风的噪声调整。

•	如果语句在数次尝试后仍然变红，很可能是因为您对某些词的发音不符要求。

如果单击回放听取变红的语句时，发现您发音正确且没有环境噪声影响， 单击下一步，继续下一条语句的录音。

•	 如果语句仍然变红，或者回放时表明有其它噪声进入麦克风，可能是因为麦克风属性不正确。您可以对 音频属性设置做一些调整。

•	如果第二次念句子时仍然变红， 请调整口音适应选项中的词/音匹配。

单击选项按钮，打开口音适应选项窗口。 将词/音匹配滚动条中的滚动块朝近似移近一点。再读一遍这条语句。如果语句仍然变红，将滚动条朝近似再调近一点，直到您读出语句而不变红为止。


中止的口音适应训练

如果在完成之前训练被终止，将会显示一条消息。 如果硬盘已满，口音适应训练将会停止。 如果您的硬盘做过分区，或您有好几个硬盘，看看您能不能将其它应用程序或数据移到其它驱动器去以腾出空间继续进行口音适应训练。

口音适应最少需要40-50MB磁盘空间。口音适应空间需求量相差如此之大，是由于具体量取决于用户；有些说话者语速很快而有些就说得慢一些。

这些是录音和训练合起来的需求量。超过一半的磁盘空间用于进行口音适应脚本的录音。训练完成之后，将自动释放。

如果您释放磁盘空间后仍有问题，请参阅口音适应时的磁盘空间问题和口音适应训练错误 以得到进一步信息。


口音适应时的磁盘空间问题

Windows使用部分硬盘空间作为虚存交换文件。 此交换文件是您打开的应用程序窗口的临时存储空间。关闭所有其它应用程序以减小交换文件的信息存储量。

IBM ViaVoice要求高达80MB的空闲磁盘空间用于口音适应听写和口音适应训练。

如果您的个人讲话速度非常慢，也许要花很长时间来完成口音适应脚本的录音。听写所产生的口音适应文件会消耗比期望值更多的磁盘空间。

解决磁盘空间问题后，继续解决磁盘空间问题后重新开始训练。


解决磁盘空间问题后重新开始训练

如果口音适应训练要求的磁盘空间被其它文件或程序占用，口音适应程序将停止。解决问题之后，训练过程可以重新启动。将目录和数据文件（不是语音和Windows目录）转移到其它驱动器上，给口音适应过程腾出磁盘空间，直到其最终完成。

1	双击IBM ViaVoice口音适应程序，重新开始训练。

2	IBM ViaVoice口音适应窗口出现后，在用户名称列表中选择您的名称并单击口音适应。

3	<用户>口音适应窗口出现后， 从口音适应描述列表中选择失败的口音适应并单击训练。

4	出现一个消息窗口，其中显示有关如何解决错误情况的信息。

5	采取建议的问题解决措施后，单击确定以重新启动训练，然后单击取消。

6	如果训练在数次尝试之后仍然失败，录音信息可能被破坏。 单击删除，删除当前口音适应完成的所有录音和训练并重头开始。