当IBM VoiceCenter启动后，将麦克风设置到Off(关)。


当IBM VoiceCenter启动后，将麦克风设到暂停状态。当麦克风处于睡眠状态时，它会耗用更少的电量。若要完全激活麦克风，请说“唤醒”或单击图标。


当IBM VoiceCenter启动后，将麦克风设置到On(开)。当您使用语音命令或进行听写时，麦克风必须打开。


为打开麦克风设置热键，使您能够使用语音命令。当VoiceCenter打开后而麦克风处于关闭状态时，按指定的热键。当您说出一个语音命令后，麦克风将再次被关闭。 选中此框，热键缺省为Scroll Lock。 或按另一键来指定热键，然后再选中此框。


设置用鼠标打开麦克风的屏幕角区。当VoiceCenter打开后，但麦克风处于关闭状态时，请使用角区热点。设置好这一热点后，将鼠标移动到角区并保持在那里。当您将鼠标从热点移开后，麦克风将再次被关闭。单击您想设为热点的角区，然后再选中此框。


关闭窗口并保存更改结果。


不保存更改结果而直接关闭窗口。


保存更改结果，但不关闭窗口。


显示您能更改的设置，这些设置可以改变VoiceCenter的外观。


显示您对显示按钮和文本域进行更改后的结果。


打开或关闭VoiceCenter的按钮。


打开或关闭文本，这些文本显示出ViaVoice控制对您最近的语音命令的识别情况。


打开或关闭VoiceCenter按钮的浮动标签。当您将鼠标移到按钮上时就会出现这些标签。


打开或关闭IBM VoiceCenter总在桌面最上显示的属性。


 显示您能更改的设置，这些设置可以为ViaVocie控制程序改善声音质量。


将滑动块向高或低拖动以调整进入ViaVoice的音量。


显示计算机上可用声卡的名称以处理进入ViaVoice的声音。 如果系统中有多个声卡，您可以改变所作的选择。


如果有麦克风插到声卡的麦克风插孔中，请选择麦克风。如果另有录音设备连接到声卡的线路插孔，请选择线路输入。


将滑动块向高或低拖动以调整声音回放的音量。


显示计算机上可用声卡的名称以处理来自ViaVoice的声音。 如果系统中有多个声卡，您可以改变所作的选择。


显示ViaVoice用户的有关信息。


显示ViaVoice的用户名称。 选择当前用户名。


显示当前用户的口音适应。


显示当前用户的可用词汇表名称。


单击此按钮，增加一个用户名到用户列表中。


单击此按钮，开始进行口音适应。


显示您能更改的设置，这些设置可以用来提高您的语音识别率。


打开一个窗口。在此窗口中您可以录入并播放您的语音样本，以检测声音系统工作是否正常。


向近似匹配移动滑动块以提高在一个安静环境中的语音识别率。 向精确匹配移动滑动条以提高在一个嘈杂环境中的语音识别率。


如果您的微处理器速度较慢，请单击快速以提高速度。如果您的微处理器速度较快， 请单击精确以提高精确度。缺省值是平衡。


只有技术支持让您改变此设置，您才可以对它进行更改。


单击此按钮，此页的设置均设为系统缺省值。


输入新的用户名。


输入任何您所需的描述。 (不能为空)


显示选定用户的可用词汇表。


关闭窗口并保存更改结果。


不保存更改结果而直接关闭窗口。


显示计算机上的声音文件(.WAV)。如果您通过浏览窗口打开一个声音文件， 其波形图将在此窗口中显示出来。


直接输入一个声音文件名。或者单击浏览，打开一个声音文件， 其路径和文件名将在这个区域中自动显示。


当您打开一个声音文件时，其波形图将显示在此区域中。


当您准备录入您的语音样本时，请选择开始录音。


当录好您的语音样本后，请选择停止录音。


选择播放，听一听波形所示内容。


不保存更改结果而直接关闭窗口。


单击保存，将您录下的语音样本保存到一个文件里。


显示这个窗口的帮助。


单击，更改“当前词表”窗口中的类型。


显示麦克风和语音激活的启动设置。