欢迎使用IBM语音板
欢迎使用
IBM语音板!

现在您可以用口述文本来代替键盘输入！ 语音识别已经成为现实！

─只需花一点时间─

─学习一点基础─

您可以得到更高的识别率！

１·请使用ＩＢＭ推荐的麦克风。麦克风的位置应靠近嘴角。进一步?

２·请在“ＶｉａＶｏｉｃｅ属性”的“用户”选项里，确认您是当前用户。如果您还没有用户名，请建立新用户。进一步?

３·请使用“麦克风设置”，它将自动将声音输入信号调节到最佳幅度。进一步?

４·说话尽可能清晰，流畅。进一步?

５·建议您进行“口音适应”，以得到更高的识别率。口音适应的２５０句话需要５０分钟读入。进一步?

６·请尽可能使用系统提供的纠错机制改错：双击识别错的词，看看正确的词是否在列出的候选词表中。进一步?

７·若您有一些特别而又经常使用的词，建议您将这些词加入到个人词汇表中。进一步?

语音板是如何工作的？

您怎样使用？

如何处理错误？

将您的听写结果传送到其它应用程序

为提高识别率而进行口音适应

如何处理多个用户

  如果需要关于语音板的更详细资料，请在语音板菜单栏上选择帮助或参考联机参考手册。

─提示─

第一次使用 IBM 语音板时，建议您保持本帮助窗口打开（或最小化），而不是将它关闭。这样一来，您就可以很容易地回到这里来查看这些资料。


IBM 语音板是如何工作的?

语音板使用 IBM ViaVoice 来进行语音识别。 ViaVoice将在一个词汇表中检测您念的词，该词汇表包含30，000多个经常使用的词汇。您进行听写时，最后几个词是高亮显示的，当您口述新的词后，它们会发生变化。ViaVoice的这个特性被称为语言模型，它是基于上下文词语的，将有助于更加准确地识别您所念的词。


怎样使用IBM语音板进行听写？

当您准备好开始时，请确定您的麦克风连接和设置正确。

重要!

只有ViaVoice能够接收和处理您的声音，才可以正确听写。正确地设置好您的麦克风是使用ViaVoice进行正确听写的首要条件。在您开始听写之前，使麦克风正常工作是非常重要的。麦克风设置向导帮助您调整麦克风以使其正常工作。

1	从听写菜单上选择开始听写 [image] 。

2	听写句子时，发音要清楚、语速要正常，且念出所有标点和编排符号。 (不要急着修改识别错误，听写完再统一处理。)

3	听写完毕，在工具栏上单击停止听写 [image] 图标或念停止听写。

4	听一听听写时正确的发音方式。

─提示─

•	语音板打开后，您随时都可以查看这个简介。只需在语音板帮助菜单中单击语音板简介即可。

•	第一次用语音板听写时，您会习惯地看着屏幕上出现的词。当您看到错误发生时，您可能会急于停下来更正它们。请试着不要这样做。一旦适应了听写，您将不需要盯着屏幕从而可以专心构思。


如何纠正错误?

尽管语音板使用的是 IBM ViaVoice（目前最准确的语言识别产品），但是仍可能存在识别错的词。令人高兴的是，当您纠错后，语音识别效果也将得到改善。这是因为语音板会学习您造句的特有方式，并将您所用的新词加入ViaVoice中。

─口述一段语句之后─

1	在工具栏上,单击停止听写 [image] 图标或念停止听写，停止听写。

2	校对您的工作。

3	当您找到一个误识词，双击它。语音板将回放该词的录音，同时出现纠错弹出菜单。

4	如果候选词列表中存在您念的词，用鼠标选中它。否则，在弹出菜单的顶部输入它并按回车键。下次您念该词时，ViaVoice很可能会识别正确──因为您刚刚训练过它！

─注意─

当然，您能重新输入误识词。但这既不会向您的词汇表中加入新词，也不会调整您的语言模型。最好只在发生口述错误或您想换用其它词（比如用大代替小）的时候才进行重新输入。


将您的听写结果传送到其它程序

除了标准的拷贝，剪切和粘贴功能以外，IBM语音板还提供了一个捷径，您可以将语音板中的文本传送到桌面上打开的任何应用程序。如果语音板中没有任何文本被选中，传送程序将把文档窗口中的所有文本都送到目标应用程序中去。将光标置到目标应用程序中放置文本的位置，然后将传送按钮拖到目标应用程序，语音板文档窗口中的文本就会出现在目标应用程序中。

  传送按钮位于语音板的工具栏上
      如右图：

─注意─

您可以选择剪切或复制作为传送听写文本的方式（在编辑菜单上单击传送选项）。

   剪切 [image] 传送时文本将从语音板窗口中删除。

   复制 [image] 文本将保留在语音板窗口中，传送的是文本的拷贝。


为提高识别率而进行口音适应

IBM语音板一经安装就可以用来进行听写，但先花费一段短的时间（约15分钟）进行口音适应，将很有可能提高您的语音识别率。高的识别率将减少您需要纠正的错误，这意味着您可以用更少的时间完成工作。

记住，ViaVoice在您使用它时会学习您的语音模式。即使您没有进行口音适应，当您纠正误识词后，语音识别率也会得到提高。

若要得到更多关于口音适应的信息，请参阅联机参考手册。

  如果要进行口音适应，请退出语音板，然后启动口音适应程序。


如何处理多个用户？

当您进行听写时，IBM ViaVoice将按照您的发音方式向个人词汇表中添加新词。同样的，语音板将按照您造句的方式调整您的语言模型。

如果其他人在这台计算机上进行听写，ViaVoice将区分每一个用户。运行语音板之前，请在ViaVoice属性中检查用户设置，确认您是一个ViaVoice用户，且被选中。

─增加或选择用户─

1	在 Windows 95桌面上单击开始。

2	选择设置。

3	然后选择控制面板。

4	双击 IBM ViaVoice属性。

5	单击用户页签。

6	选择现有用户或单击增加用户。

─注意─

在IBM ViaVoice的安装过程中，会要求安装者输入一个用户名。该名称是系统的第一个用户。如果您没有安装该软件，您应将自己的用户名加进去，然后选中它。如果您决定进行口音适应，一定要使用这个用户名。


您可以得到更高的识别率！

ＩＢＭ推荐的麦克风有：

         Andrea Electronics;

           ANC-100

           ANC-200

           ANC-500

           NC-12

           NC-50

           NC-50u

           NC-80u

         Knowles Electronics;

           VR-3310

           VR-3185

           VR-3264

         Telex;

           Nomad - 300270

  Ageis;

           HR-102v3

  请将麦克风放在靠近嘴角的位置，但不要放在嘴的正前方，以免有呼吸噪声。


您可以得到更高的识别率！

打开“ＶｉａＶｏｉｃｅ属性”，进入“用户”选项，选中您的用户名，若您还未建用户，单击“增加用户”，输入您的名字。


您可以得到更高的识别率！

打开“麦克风设置”，用正常的音量读入窗口列出的几个词，系统将根据您的音量，自动调节麦克风的输入幅值到最佳效果。


您可以得到更高的识别率！

说话尽可能清晰，流畅。　这一点十分重要！！

录入时请尽量清晰地发出每一个音节，避免因读得太快而漏掉一些音节，但也不要刻意念得很慢。象人一样，系统更容易听懂正常而清晰的发音！


您可以得到更高的识别率！

打开“口音适应”，选择您的用户名（若您还没有用户，单击“创建”，输入您的用户名）。单击“口音适应”，系统显示您有２５０多句话需要读入。单击“开始”，屏幕上会显示需要您念入的句子。准备好后，按“开始”录入。念完５０句话后，系统提示您可以开始训练。建议您最好念完所有的２５４句话，这将会大大提高您的识别率。


您可以得到更高的识别率！

用鼠标双击识别错的词，若正确的词在列出的候选词表中，选中该词，它就会自动替代识别错的词。若这是一个多余的词，请用“删除”删掉它。您也可以用任何一种中文Windows提供的中文输入法输入正确的词。


您可以得到更高的识别率！

纠错时，若您改正的词不在系统词典（系统基本词汇表+个人词汇表）中，系统会提醒您是否愿意将该词加入到个人词汇表。若您会常用到这个词，建议您将其加入到个人词汇表中。加入时，请确认系统自动给出的该词的拼音正确，若不正确，修改该拼音，对多音字可从“多音字”窗口中选择正确的拼音，最后单击“确定”，将这个词加入个人词汇表中。


麦克风设置向导

在您开始使用ViaVoice之前，使麦克风正常工作是非常重要的。只有ViaVoice能够接收和处理您的声音，才可以正确听写。

麦克风设置向导程序将引导您设置麦克风，它提示您如何连接头戴式麦克风和配置您的音频设置。

•	在连接头戴式麦克风之前，检测当前的音频设置是否正常工作。

•	演示如何将头戴式麦克风与计算机连接。

•	演示如何戴上头戴式麦克风。

•	测试您的头戴式麦克风以使其正常工作。

•	调节麦克风的音量

•	进行语音识别测试

 快捷地关闭帮助并启动麦克风设置向导程序。