麦克风音量调节

调节麦克风的音量:

1	单击开始。

2	随着指示框（蓝框）的移动读出当前高亮显示的词。 用正常语音，请勿高声、低语、或逐词变换语调。每读一个词不能多于3秒钟。

3	读完一个词后，请保持安静，直到指示框移到下一词。

注意:如果要听取念词的正确方式，请单击播放样例。

单击 [image] ，返回到测试程序。


语音识别测试

 录制您的语音样本以查看ViaVoice对它的识别效果:

1	单击开始。

2	随着指示框（蓝框）的移动读出每一个词。 如果某词未被识别，这个词将变为红色。 此时，请单击开始，重新录音。  重复这一过程直至不再出现红词。

ViaVoice识别出所有的词(没有红色词)，这就表明您的麦克风设置并调整就绪。

单击 [image] ，返回到测试程序。


Windows 95音量控制的安装

按照以下步骤安装Windows 95的音量控制:

1	 插入Windows 95 CD-ROM或第一张安装盘至正确驱动器。

2	 单击Windows 95的开始按钮。

3	 单击设置，然后单击控制面板。

4	 双击增加/删除程序。

5	 单击安装Windows。

6	 单击多媒体。

7	 单击详细资料，确使录音机和音量控制被选中。

8	 单击确定。

9	 单击安装/卸载。

10	 单击安装。 请按照窗口中出现的指示操作。

安装完成以后，重启计算机并运行麦克风设置向导，设置头戴式麦克风。

单击 [image] ，返回到测试程序。

Microsoft和Windows 95是Microsoft公司的商标。


加入信号适配器

    如果当前您的麦克风设置如左所示，单击这里。

    如果当前您的麦克风设置如左所示(带电源适配器)，单击这里。

    如果当前您的麦克风设置如左所示(带电池适配器)， 单击这里。

单击 [image] ，返回到测试程序。


卸载信号适配器

    如果当前您的麦克风设置如此所示，单击这里。

    如果当前您的麦克风设置如此所示，单击这里。

    如果当前您的麦克风设置如此所示，单击这里。

单击 [image] ，返回到测试程序。


不带适配器

没有任何适配器时，安装信号适配器：

1	从声卡的麦克风插孔中拔出麦克风插头。

2	将麦克风插头插入白色信号适配器，如图所示。

3	将白色信号适配器插入声卡的麦克风插孔。

单击 [image] ，返回到前一帮助窗口。


带有电源适配器

带有电源适配器时，安装信号适配器：

1	从接到声卡的电源适配器中拔出麦克风插头。

2	将麦克风插头插入白色信号适配器，如图所示。

3	将白色信号适配器插入仍然接在声卡上的黑色电源适配器。

单击 [image] ，返回到前一帮助窗口。


带有电池适配器

带有电池适配器时，安装信号适配器：

1	从声卡上拔出电池适配器的麦克风插头。

2	将电池适配器的麦克风插头插入白色信号适配器，如图所示。

3	将白色信号适配器插到声卡的麦克风插孔中。

单击 [image] ，返回到上一帮助窗口。


不带其它适配器

不带有其它适配器时，卸下信号适配器：

1	从声卡上拔出麦克风插头和白色信号适配器。

2	卸下白色信号适配器， 如图所示。

3	将麦克风插头插到声卡的麦克风插孔中。

单击 [image] 以返回到前一帮助窗口。


同时带有电源适配器

同时带有电源适配器时，卸下信号适配器：

1	从接到声卡的黑色电源适配器中拔出麦克风插头和白色信号适配器。

2	卸下白色信号适配器，如图所示。

3	将麦克风插头插入仍然接在声卡上黑色电源适配器。

单击 [image] ，返回到前一帮助窗口。


同时带有电池适配器

同时带有电池适配器时，卸下信号适配器：

1	从您的计算机上拔出电池适配器的麦克风插头和信号适配器。

2	卸下白色信号适配器，如图所示。

3	将电池适配器的麦克风插头插到声卡上的麦克风插孔中。

单击 [image] ，返回到前一帮助窗口。


没有检测到声音输入

测试过程中没有检测到声音输入。 您必须在继续调节音量之前解决这一问题。请参照如下给出的可能解决方法。

•	如果您的麦克风有on/off（打开/关闭）或on/mute（打开/静音）开关，确定其置于on（开）。

•	确定您是对着麦克风念所指示的词。

•	如果您的麦克风使用电池适配器，检查电池是否有电。

•	确定头戴式麦克风设置正确。如果不能确定，请运行麦克风设置向导程序。

•	确定上次运行麦克风设置向导程序后，声卡、麦克风、或麦克风的连接没有改变过。如果已经改变，请运行麦克风设置向导程序，重新设置头戴式麦克风。

单击 [image] ，返回到测试程序。


这是麦克风测试图标。 在调节麦克风音量时，该图标显示音量滑动条。在语音识别测试时，它显示语音符号。


在您读词的时候显示音量大小。当音量条显示为黄或绿的时候，ViaVoice的语音识别效果最佳。


在进行麦克风音量调节和语音识别测试时，朗读此框中的词


准备读词时，单击“开始”按钮或按“S”键。


如果您想在读完全部的词之前停止测试，单击“停止”按钮或按“T”键。如果您已经读完全部的词，测试会自动停止。


单击“播放样例”按钮或按“L”键，听取一段样例，它将演示在进行麦克风音量调节和语音识别测试时如何读词。


单击“退出”按钮或按“X”键，结束本程序。


单击“帮助”按钮或按“H”键，获得关于使用这个窗口的信息。


在此框中显示这个窗口的简介。若要得到进一步信息，单击“帮助”按钮。