LIBRARY zip1640.DLL
EXETYPE WINDOWS
PROTMODE

DESCRIPTION '16-bit Zip DLL'

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 
DATA	PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    8192

EXPORTS

IMPORTS
    _malloc		= nspr21.2
    _realloc	= nspr21.3
    _calloc		= nspr21.4
    _free		= nspr21.5
    _getenv		= nspr21.9
    _printf		= nspr21.11
    _sscanf		= nspr21.33

