     SYNAPTEL SYNCARD 96 running Windows 95 !


          SYNAPTEL SYNCARD 96 User Guide

 INTRODUCTION

 PRODUCT CONTENT

 PRE-REQUISITE

 INSTALLATION

Hardware installation Syncard 96 ISA

Hardware installation Syncard 96 PCMCIA

Software installation for Windows 95

Architecture

Procedure

Removing Syncard Driver for Windows 95

 ADVANCED ISDN PARAMETERS

 SAFETY INSTRUCTIONS

 ISDN COMPATIBILITY

 SYNCARD 96 TECHNICAL CHARACTERISTICS

 FCC NOTES

 TROUBLESHOOTINGS


Introduction

This manual describes how to install the Syncard 96 into your machine running Windows 95.

The Syncard 96 range is composed of:

-	Syncard 96 PCMCIA (ISDN BRI 2B + D)

-	Syncard 96 ISA (ISDN BRI 2B + D) Plug & Play

enabling the connection of Pcs and notebooks to remote sites over ISDN networks.

At the end of this manual, you will find some important and usefull technical information.

When the product is installed, you can also read the software release notes through the Configuration notes icon in the Syncard 96 program group.


Product content

You will have one of the following elements in your package:

Syncard 96 ISA

-	one Syncard 96 ISA

-	one RJ45 cord for ISDN S0 interface,

-	one hardware and ISDN installation guide,

-	one disk Syncard 96 Drivers (std) Windows 95

Syncard 96 PCMCIA

-	one Syncard 96 ISDN PCMCIA

-	one Line block interface,

-	one RJ45 cord for ISDN S0 interface,

-	one hardware and ISDN installation guide,

-	one disk Syncard 96 Drivers (std) Windows 95


Pre-requisites

To use the Syncard 96 cards, the following elements are required.

-	an IBM PC compatible 486

-	Windows 95

-	a minimum of 16 Mb for Windows 95

-	a hard disk

-	a 3,5 inch disk drive,

-	a functional ISDN access (S0, NT1...).

-	one PCMCIA slot (type II, III) in case of using Syncard 96 PCMCIA


Hardware installation Syncard 96 PCMCIA

The SYNCARD 96 PCMCIA may be inserted into any PCMCIA slot (A or B) of your notebook.

Services compatibility

Syncard 96 PCMCIA is compatible with Card and Socket services provided by manufacturers for Windows 3.x environment and with Windows 95 Plug & Play mechanism. These services allow to automatically setup the harware parameters of the cards. Hot swap support is also provided.

If you need further information about card installation or supported platforms, use the configuration notes available in the Syncard 96 program group and the troubleshooting section of this manual. README.TXT file also contain released technical information.

1	Turn Off Your micro-computer and open the access to the PCMCIA slot(s) described in manual.

2	Insert the Syncard 96 PCMCIA into a free slot. The card should enter without any physical effort. If necessary, remove the card and retry the procedure until the operation is successful.

3	Once the card is correctly inserted, turn your machine on. If socket or card services are loaded, the card configuration is done automatically.

4	Connect the Line block interface to the Syncard 96 PCMCIA.

5	Connect the Line block interface to the ISDN RJ45 Cable

6	Connect the RJ45 ISDN cord to a S0 interface of  the ISDN Network (a Network Terminal -NT1- or a digital PABX). The external link to the ISDN Network is a TBTS type (very low service voltage), according to standard EN41003.

LED information for Syncard PCMCIA

The light emitting diode on the top of the ISDN block interface indicates the status of your card.

Red	power supply is correct.

Green	card is initialized and the ISDN network is detected if the machine has been turned on with the whole physical connection. If you connect the cord after the machine is turned on, the ISDN network will be detected but the LED will remain red.

Orange/green 	data transmission.


Hardware Installation Syncard 96 ISA

The Syncard 96 ISA supports the Plug and Play standard included in the BIOS of most PCs and also with standard Windows 95 Plug & Play mechanism. It simplifies the installation procedure (no jumper on the card). It insures the coherence between the hardware parameters on your machine, mother board parameters, or other peripherals.

If you need further information or experienced problems, use the configuration notes available in the Syncard 96 program group in Windows or in the troubleshooting section of this manual.

1	Power down the PC and unplug the power cord. Unscrew the casing and remove the latter, as described in the microcomputer manual.

2	Remove the back strip of a free extension connector on the bottom of the CPU.

3	Insert the Syncard 96 card into a free extension slot of the machine. The card should enter without any physical effort. If necessary, remove the card and retry the procedure, until the operation is successfull.

4	Fix the metal strip of the card to the chassis of the CPU, using the screws which previously held the strip

5	Replace the casing and the fixing screws, as described in the computer manual.

6	Connect the card to the ISDN network, as indicated below.

It is strongly advised not to connect or disconnect the cord when the micro-computer is powered up. This may cause an important damage to the equipment.

This external link is a TBTS (very low service voltage), according to standard EN41003.

7	Reconnect the CPU, and power up the computer


Architecture (Windows 95)
Software Installation for Windows 95

Architecture (Windows 95)

Syncard 96 Drivers (std) for Windows 95 offer a standard NDIS-WAN miniport interface to support the built-in Remote Network Access module of Windows 95 over ISDN.


Procedure (Windows 95)

Several installation scenarios are possible to install Syncard 96 Drivers (Std) for Windows 95 corresponding to the way you wish to proceed. All these different scenarios will install the product in the same way.

It is possible to use Automatic installation :

-	the automatic driver installation following the automatic new hardware detection (usual scenario).

or Manual installation:

-	the Device manager within the system manager of the Control panel.

Do not use the other possible options for manual installation.

-	the Add New Hardware icon in the control pannel.

-	the Add New adapter option in the network setup of Windows 95

(see troubleshooting section)

Scenario 1: Automatic installation

1	After the hardware installation, run Windows 95 on your PC.

2	The new board is automatically detected by Plug and Play,

3	Choose the option ”Driver from disk provided by hardware manufacturer” to start the installation procedure.

4	You will be asked to insert the manufacturer disk. So insert the Syncard 96 Drivers (Std) Windows 95 disk into the drive

5	If Windows 95 ISDN Accelerator pack is not installed, the system will ask you for the corresponding files. So insert the Microsoft ISDN Support disk into the drive each time it is required.

6	Select "SYNCARD 96 (ISA)" or "SYNCARD 96 (PCMCIA)" but never "SYNCARD 96 NDISWAN Support".

7	Select the ISDN network that you will use (eg:EUROISDN). Insert the "Microsoft Support for ISDN" disk when required.

8	The Remote Network Access module must be installed for Windows 95. It is included in the standard Windows 95 disk but not always installed. It will be installed automatically. If you wish to install it separatly, use "Add/Remove Software" from the configuration panel and select RNA in the "Communication or Accessories" item.

9	Once the installation procedure is finished, the Syncard 96 NDIS-WAN driver is available in the Windows 95 network configuration with the following protocols.

- Microsoft TCP/IP

- Microsoft NetBeui

- Microsfot IPX/SPX Compatible Protocol

You can install or remove protocols or client according to the network you will connect to. For example:

to connect to Internet or TCP/IP networks, you will install

-	Microsoft TCP/IP

to connect to Novell networks and NetWare filr servers, you will install

-	Microsoft Client for NetWare Networks

Please refer to Windows 95 documentation. and reference guide.

10	Reboot your system. Then, to connect to a remote site, click on the remote network access icon, choose New connection. Select one of the two B channels as the used modem. Specify the ISDN numbers.

Scenario 2: Manual installation through Device Manager

The following scenarios suppose that the Syncard 96 adapter has been detected and registered in Windows 95 registry system but that the drivers are not installed yet.

1	Click on My Computer icon and open the Control panel.

2	Click on the System icon and select the Device Manager option. The ”Other Device” item is displaid with a yellow question mark in front of it.

Click on this line and then on the SYNAPTEL-Syncard 96 ISDN line.

3	Click on the ”Driver” option and then on the ”Change Driver” button.

4	Select ”Network adapter” and then ”Have disk”. Insert the Syncard 96 Drivers (Std)” / Windows 95 into the drive.

5	Go back to step 4 of scenario 1 and follow the instructions.

In any case, once the installation procedure is finished, in the Device Manager of your system, you will have

and in the Network Setup, you will find

In your Windows 95 Program files / Syncard 96, you will find the usual Synaptel applications: ISDNTEST to test your ISDN line, SYNWATCH the graphic line analyzer, and SYNEYE to have your adapter s physical status.


Removing Syncard 96 Drivers for Windows 95

To remove the Syncard 96 Drivers from your Windows 95 environment, you have the following possibilities:

From Control Panel / Device Manager

-	Removing one of the three elements.

From Control Panel / Network

-	Removing one of the three elements.


Advanced ISDN parameters

It is possible to modify advanced ISDN parameters of your adapter. You will be allowed to specify TEIs if you use fixed TEI management and NDS if your equipment is connected to a PABX.

1	In the control panel, click on Network Setup.

2	Select SYNCARD 96 NDISWAN Support and double click.

3	Select ISDN Settings.

4	Modify the parameters and click OK.

Fixed TEI management (Terminal Equipement Identifier).

For some specific ISDN connections (using D channel), it is possible to choose static TEI specification. Two values may be entered: First TEI and Second TEI.

NDS

In case of connecting your Syncard 96 to a ISDN PABX equipement (not to a direct line), you may have to specify this parameter to be allowed to emit an outgoig call.

The value for this parameters (one for each B channel) will be specified by your administrator: First NDS and Second NDS.


Safety instructions

Never install ISDN wiring during a lightning storm.

Never install ISDN jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.

Never touch uninsolated wires or terminals unless the thelephone line has been disconnected at the network interface.

Any intervention on the card or its proximity should be made with the ISDN connector unplugged.


ISDN Compatibility

Syncard 96 ISA and PCMCIA offer full ISDN compatibility

-	EuroISDN (CE, French, Swiss and German complementary approvals)

-	National ISDN-1

-	ATT 5ESS custom

-	Pre NI-1 NT DMS100

-	and approvals for Japan; South Africa, Hong-Kong, Singapore and Australia.


Syncard 96 technical characteristics

Syncard 96 PCMCIA

-	BRI interface (2B+D)

-	Card and Socket Services compatibility

-	Direct PCIC access

-	79C32 ISDN controler and HSCX82525

-	Z86017 PCMCIA controler

Syncard 96 ISA

-	BRI interface (2B+D)

-	Plug & Play (MB86701)

-	79C32 ISDN controler and HSCX82525

-	daughter boards


FCC Notes

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following  two conditions: (1) This device may not cause harmfull interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipement generates, uses and can radiate radio frequencies energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfull interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipement does cause harmfull interference to the radio or television reception, which can be determined by turning the equipement off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

-	Reorient or relocate the receiving antenna

-	Increase the separation between the equipment and receiver

-	Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

-	Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Troubleshootings

Using Syncard 96 PCMCIA or ISA with Windows 95

If some troubles happen during the installation procedure or if you use unrecommended senarios, you may have some startup problem.

If you have such troubles, go to the Control Panel and then to Device Manager. You probably are in one of the following situation:

Situation N°1

This happen when no protocol is bound on the Syncard 96 adapter. Go to Network Setup and install at least one protocol.

Situation N°2

This is a conflict beetween an automatic hardware detection and a manual driver installation. In this case, remove all the references to Syncard 96 in the Network adapter item and restart.

Then go to Software Installation for Windows 95 / Manual Installation in this manual and follow instructions


         Guide utilisateur  SYNAPTEL SYNCARD 96

 INTRODUCTION

 CONTENU DU PRODUIT

 PRE-REQUIS

 INSTALLATION

Installation materielle Syncard 96 ISA

Installation materielle Syncard 96 PCMCIA

Installation logicielle pour Windows 95

Architecture

Procedure

Desinstallation de Syncard Driver pour Windows 95

 PARAMETRES RNIS AVANCES

 CONSIGNES DE SECURITE

 RESEAUX RNIS

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SYNCARD 96

 INCIDENTS


(fr) Introduction

Ce manuel decrit l installation des cartes RNIS Syncard 96 dans votre poste de travail ou portable, fonctionnant sous Windows 95.

La gamme de cartes Syncard 96 est composee de:

-	Syncard 96 PCMCIA (RNIS S0 2B + D)

-	Syncard 96 ISA (RNIS S0 2B + D) Plug & Play

vous permettant de connecter votre PC ou portable au reseau RNIS.

A la fin de ce manuel, vous trouverez des informations techniques importantes et utiles.

Une fois le produit installe, vous pouvez consulter les notes de mise à jour et de configuration. Elles sont accessibles par un icône dans le groupe de programme Syncard.


(fr) Contenu du Produit

Quel que soit le produit dont vous venez de faire l acquisition, un des deux  sous-ensembles suivants est systematiquement fourni.

Syncard 96 ISA

-	Syncard 96 ISA

-	cable RNIS RJ45 pour interface S0,

-	guide d installation materielle et RNIS,

-	une disquette Syncard 96 Drivers (std) Windows 95

Syncard 96 PCMCIA

-	Syncard 96 PCMCIA

-	cable RNIS RJ45 pour interface S0,

-	guide d installation materielle et RNIS,

-	une disquette Syncard 96 Drivers (std) Windows 95


(fr) Pre-requis

Pour utiliser les cartes Syncard 96, les elements suivants sont requis:

-	IBM PC compatible 486

-	Windows 3.x ou Windows 95 (avec option ISDN Accelerator  pack)

-	un minimum de 4Mo de RAM pour Windows et 16 Mo pour Windows 95

-	un disque dur

-	un lecteur de disquette  3,5 pouces

-	un acces RNIS S0 operationnel

-	un slot PCMCIA (type II, III) dans le cas où vous utilisez Syncard 96 PCMCIA


(fr) Installation materielle Syncard 96 PCMCIA

La carte Syncard 96 PCMCIA peut être inseree dans toute machine portable possedant un slot PCMCIA (A ou B).

Services compatibles

Syncard 96 PCMCIA est  compatible avec les services de type Card Services ou Socket services fournis par les constructeurs pour l environnement Windows 3.x ainsi que qu avec le standard plug & play de Windows 95 . Ces services vous permettent d installer automatiquement votre carte dans votre machine, de la retirer à chaud (Hot swap). Plus generalement ils assurent une coherence materielle avec votre machine portable et une eventuelle autre carte.

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations a propos de l installation materielle des cartes pour les differentes plate-formes supportees, consultez les notes de mise à jour et de configuration. Elles sont accessibles par un icône dans le groupe de programme Syncard 96. Le fichier LISEZMOI.TXT et la rubrique ”Incidents” situee à la fin de ce manuel sont egalement à votre disposition.

1	Eteignez votre micro-ordinateur et ouvrez la trappe d acces au(x) slot(s) PCMCIA.

2	Inserer la carte Syncard 96 PCMCIA dans un slot libre sans exercer d effort mecanique. Si une resistance quelconque se fait sentir, retirer la carte et recommencer l operation.

3	Une fois la carte introduite, allumer votre machine. Si les Card ou Socket services sont charges, la configuration sera realisee automatiquement.

4	Connectez l interface sonde à la carte Syncard 96 PCMCIA.

5	Connectez l interface sonde au cable RNIS RJ45

6	Connectez l autre extremite du cable RNIS RJ45 à l interface S0 du reseau. L acces au reseau est de type TBTS en accord avec le standard EN41003.

Informations fournies par la diode LED.

La diode LED situee sur le dessus de la sonde RNIS vous informe sur l etat de la carte.

Rouge	la carte est alimentee.

Vert	la carte est initialisee et le reseau est detecte. Attention, si la connexion au reseau est intervenue apres l initialisation de la carte la diode restera à l etat rouge.

Orange/vert 	transmission de donnees.


(fr) Installation materielle Syncard 96 ISA

La carte Syncard 96 ISA est compatible avec le standard Plug & Play contenu dans le Bios de nombreuses machines ou directement dans des environnements comme Windows 95. Ce standard permet de simplifier l installation materielle d un peripherique ou d une carte. Il permet d assurer la coherence entre les parametres de votre machine (carte mere) et ses peripheriques.

Si vous desirez obtenir de plus amples information sur ce sujet, vous pouvez consulter les notes de mise à jour et de configuration. Elles sont accessibles par un icône dans le groupe de programme Syncard 96. La section ”Incidents” de ce manuel est egalement à votre disposition.

1	Eteignez votre PC et retirez le cordon secteur. Oter le capot en vous reportant au manuel du constructeur.

2	Retirez une plaque de protection sur un des slots libres.

3	Inserer la carte dans la machine sans exercer d effort mecanique. Si une resistance quelconque se fait sentir, retirer la carte et recommencer l operation.

4	Fixer la carte au chassis de votre micro-ordinateur à l aide de la vis prevue à cet effet.

5	Replacer le capot de votre micro-ordinateur.

6	Connectez votre carte au reseau RNIS à l aide du cable RNIS fourni (voir page suivante).

7	Reconnecter le cordon secteur de votre micro-ordinateur et mettez le sous tension.

Il est fortement deconseille de connecter ou deconnecter le cable RNIS alors que votre micro-ordinateur est sous tension. Cela peut provoquer une degradation materielle importante de votre equipement.

Cette interface est de type TBTS (Tres basse tension) en accord avec la norme EN41003.


(fr) Procedure (Windows 95)

Plusieurs scenarios d installation sont possibles. Ils aboutissent naturellement tous à l installation complete de Syncard 96 Drivers (Std) pour Windows 95 et des drivers associes.

Installation automatique:

-	elle consiste en l installation des drivers immediatement à la suite de la detection materielle de votre carte.

Installation manuelle:

-	mise à jour des drivers de la carte detectee dans le Gestionnaire de peripherique.

N utilisez pas les autres possibilites d installation manuelle.

-	ajout d un nouveau peripherique par le paneau de contrôle de votre poste.

-	ajout d un nouvel adaptateur dans le configuration reseau de Windows 95.

Scenario 1: Installation automatique

1	apres l installation materielle de la carte, lancer Windows 95 sur votre machine.

2	la carte est detectee automatiquement par le mecanisme Plug and Play.

3	chosissez l option ”Pilote fourni sur la disquette du constructeur”.

4	introduisez alors la disquette Syncard 96 Drivers (Std) Windows 95 dans le lecteur.

5	Si Microsoft ISDN Accelerator Pack n est pas installe, les systeme demandera les fichiers correspondants. Inserer alors ces disquettes demandees.

6	Selectionnez alors ”SYNCARD 96 (ISA)” ou ”SYNCARD 96 PCMCIA” mais pas ”SYNCARD 96 NDISWAN Support”.

7	Selectionnez le reseau RNIS correspondant (ex:EUROISDN) et continuez.

8	le module d acces aux reseaux distants de Windows 95 doit être installe. Il est toujours livre en standard mais sont installation est optionnelle. Si vous devez l installer manuellement, utilisez dans le panneau de configuration l option ”Ajout de nouveaux logiciels”. Ce module est normalement disponible dans la rubrique Communication.

9	une fois l installation achevee, le driver NDIS-WAN est egalement disponible et installe dans la configuration du reseau de Windows 95 avec les protocoles par defaut suivants.

- Microsoft TCP/IP

- Microsoft NetBeui

- Microsfot IPX/SPX Compatible Protocol

Vous pouvez installer ou desinstaller des protocles ou services suivant les connexions que vous allez utiliser. Par exemple:

pour vous connecter a Internet ou à des reseaux TCP/IP vous allez installer et configurer

-	Microsoft TCP/IP

pour vous connecter à des reseaux ou serveurs Netware, vous allez installer:

-	Microsoft Client for NetWare Networks

Reportez-vous egalement au manuel de reference de Windows 95.

10	Rebootez votre machine. Pour vous connecter à un site distant par le RNIS, clicker sur l icône correspondant. Selectionnez comme modem un des deux canaux B disponible et specifier le numero RNIS à appeler.

Scenario 2:	Installation manuelle par Gestionnaire de peripheriques

Ce scenario suppose que la carte Syncard 96 a ete detectee et enregistree dans le systeme Windows 95 (registry), mais que les drivers logiciels ne sont pas presents.

1	dans le panneau de configuration, cliquez sur systeme puis Gestionnaire de peripheriques.

2	l item ”Autres peripheriques” figure avec un point d exclamation de couleur jaune.

3	Cliquez sur la ligne SYNAPTEL puis choisissez l option ”Changer de pilote” puis introduire la disquette ”Syncard 96 Drivers (Std)” / Windows 95.

4	Pour la suite, reportez-vous au point 4 du scenario N°1.

scenario N°1.

A l issue de tous les scenarios d installation, vous trouverez dans le gestionnaire de peripheriques du panneau de configuration les elements suivants:

et dans la configuration reseau de Windows 95:

Dans le repertoire Programmes / Syncard 96; vous retrouverez les utilitaires habituels fournis par Synaptel: ISDNTEST pour tester votre ligne RNIS, l analyseur de ligne graphique SYNWATCH et l oeil magique SYNEYE pour connaitre l etat de votre ligne RNIS.


(fr) Desinstallation des drivers Syncard 96 Windows 95

Pour desinstaller les drivers Syncard 96 Windows 95, vous avez plusieurs possibilites:

Depuis le Panneau de Configuration / Gestionnaire de Peripheriques

-	Desinstaller un des elements suivants.

Depuis le configurateur reseau

-	Desinstaller un des elements suivants.


(fr) Parametres RNIS avances

Il est possible de modifier certains parametres RNIS relatif à votre carte Syncard 96.Par exemple, il est possible de fonctionner en mode ”Affectation de TEI fixe” et donc modifier ce parametre.

Il est egalement possible de specifier un ou deux numero de NDS dans le cas ou votre equipement est connecte derriere un PABX.

1	dans le panneau de controle, cliquez sur ”Reseau”.

2	selectionner ”SYNCARD 96 NDISWAN support” et double cliquez.

3	choisissez l option ”Configuration RNIS” et cliquez à nouveau sur le bouton ”suivant”.

4	choisissez la categorie ”Adaptateur reseau” puis disquette fournie. Reporte-vous ensuite à l etape 4 du scenario N°1.

Gestion de TEI fixe:

(TEI pour Terminal Equipement Identifier)

Pour certains types de connexions RNIS (notamment en canal D) il est possible d imposer ce parametres. Il est par ailleurs prevu deux valeurs possibles.

Gestion de NDS

(NDS pour Numero de Designation Supplementaire.)

Lorsque votre carte RNIS Syncard 96 est connectee non pas sur une ligne directe mais derriere un equipement de type PABX, il peut être necessaire pour pouvoir emettre un appel, de fournir ce parametre.

Il vous sera fourni par l administrateur de l equipement RNIS.

Il peut être specifie un NDS different pour chaque canal B.


(fr) Consignes de securite

- Ne manipulez jamais le cordon RNIS pendant une periode d orage

- N installez et ne manipulez jamais le cordon RNIS ou les equipement dans un endroit humide.

- Ne touchez jamais un cable non isole.

- Toute intervention sur la carte ou son environnement proche doit être effectuee une fois le cable
  deconnecte.


(fr) Reseaux RNIS

La gamme de cartes Syncard 96 ISA et PCMCIA est compatible avec les reseaux RNIS suivants:

-	EuroISDN et agrements CE et specifiques France, Allemagne et Suisse.

-	NATIONAL ISDN-1

-	ATT 5ESS custom

-	PRE NI-1 NT DMS100

-	agrement Japon, Afrique du Sud, Hong-Kong, Syngapoure et Australie.


(fr) Caracteristiques techniques Syncard 96

Syncard 96 PCMCIA

-	interface S0 (2B+D)

-	Compatibilite Card and Socket Services

-	Acces direct PCIC

-	Contrôleur RNIS 79C32 et HSCX82525

-	Contrôleur PCMCIA Z86017

Syncard 96 ISA

-	interface S0 (2B+D)

-	Contrôleur RNIS 79C32 et HSCX82525

-	Contrôleur PCMCIA Z86017

-	Plug & Play (MB86701)

-	cartes filles - extensions


(fr) Incidents

Utilisation de Syncard 96 ISA ou PCMCIA avec Windows 95

Si des problemes surviennent pendant l installation ou si vous utilisez par megarde un scenario inadapte; vous pouvez rencontrer des problemes à l initialisation de la machine.

Si vous vous trouvez dans cette situation, rendez-vous dans le panneau de contrôle puis cliquez sur Gestionnaire de peripheriques. Vous allez alors rencontrer un des cas suivants:

Situation N°1

Elle survient lorsque aucun protocole n est lie sur la carte. Dans ce cas, rendez-vous dans le configurateur reseau de Windows 95 et ajouter au moins un protocole sur la carte. Redemarrez.

Situation N°2

C est un conflit entre la detection manuelle de la carte et une tentative infructueuse d installation manuelle. Dans ce cas, supprimer toutes les references à la carte Syncard 96 dans la rubrique ”Adaptateurs reseau” puis redemarrez.

Rendez-vous ensuite dans la rubrique ”Installation logicielles pour Windows 95” de ce manuel et suivez les instructions.