Copyright: Hewlett-Packard, Inc.


显示红外线活动的当前状态。


描述红外线活动的当前状态。也可以显示红外监视器搜索有效区域内设备的时间间隔，以及当新的即插即用设备进入有效区域后系统是否自动为其安装软件。

要修改这些设置，请单击“选项”选项卡。


列出当前有效区域内的所有设备，并显示表示设备类型的图标。


显示红外监视器终止与当前设备通讯之前的剩余时间。


显示计算机与其它红外设备之间的通讯质量。即使通讯质量较差，也不会丢失信息，原因是红外设备可以检测其他设备是否已正确接收所传送的信息。某信息被接收之前，设备将反复发送此信息。


显示计算机与其它红外设备之间的通讯质量。即使通讯质量较差，也不会丢失信息，原因是红外设备可以检测其他设备是否已正确接收所传送的信息。某信息被接收之前，设备将反复发送此信息。


显示计算机当前正通过红外线与之进行通讯的设备信息。


显示计算机当前正通过红外线与之进行通讯的设备类型。


显示计算机当前正通过红外线与之进行通讯的设备名称。


显示计算机当前正通过红外线与之进行通讯的设备描述。


指定是否启用红外通讯。同时也指定红外线所使用的虚拟端口。


列出指定由红外设备使用的端口。

使用红外设备时，程序可能需要指定连接设备的端口。红外线并不需要物理端口，因此，Windows 将模拟新端口以供使用。


指定是否搜索位于计算机有效区域内的红外设备。

如果启用了搜索功能，那么，红外监视器的状态属性和任务栏图标就会显示位于有效区域内的红外设备。如果该选项不可用，请选择“启动红外线通讯”以启用此选项。


设置搜索有效区域内的红外设备的时间间隔。如果该选项不可用，请选择“启动红外线通讯”和“搜索并提供有效区域内设备的状态”，以启用此选项。


指定当新的即插即用设备进入有效区域后，系统是否自动为其安装软件。请注意，设备专用软件只需安装一次，而并非它们每次进入有效区域时都自动安装软件。如果该选项不可用，请选择“启动红外线通讯”以启用此选项。

如果便携式计算机频繁接近不想安装的另一即插即用红外设备，就必需禁用该选项。


将红外监视器选项重置为默认值。


指定红外通讯中断时红外监视器必须自动显示一对话框。启用此选项后，红外监视器将通知通讯被中断。通讯恢复时，对话框关闭。该对话框处于打开状态时如果使用“红外线监视器”对话框，那么，在关闭之前，该对话框将一直保留在屏幕上。


指定当某设备进入有效区域、移出有效区域或通讯中断时红外监视器将声音示警。如果计算机带有声卡，那么，可单击“控制面板”中的“声音”以更改对应于事件的声音形式。


隐藏（或显示）任务栏中的红外监视器图标。

如果隐藏此任务栏图标并关闭“红外线监视器”对话框，必须单击“控制面板”中的“红外线”，打开红外监视器。


将红外监视器的首选项重置为默认值。


显示计算机的标识信息。如果计算机已经上网，该信息有助于其他红外设备和网络设备识别此计算机。如果更改了该信息，那么，“控制面板”的“网络”属性也会相应变动。


显示计算机的标识名称。如果计算机已经上网，该名称有助于其他红外设备和网络设备识别此计算机。如果更改了此名称，那么，“控制面板”的“网络”属性也会相应变动。


显示计算机描述。如果计算机已经上网，该描述有助于其他红外设备和网络设备识别此计算机。如果更改了此描述，那么，“控制面板”的“网络”属性也会相应变动。


显示与红外监视器有关的版本和版权信息。


允许为红外设备设置最大速度。

默认情况下，红外设备以所允许的最高速度进行通讯。然而，在某些情况下，降低设备的速度可以消除大量重试从而改善通讯。


指定红外设备通讯的最高速度（单位：千比特/秒）。


红外线开发者协会 (IrDA) 是由软件和计算机厂商构成的一个组织，他们认可红外设备之间的通讯标准。IrDA 标准有助于保证不同厂商生产的红外设备之间的相互兼容性。


红外线在光谱中位于红色的光线之外。虽然肉眼看不见它，但红外接收器可以检测并响应红外信号。许多远程控制都使用红外线进行通讯。


当设备进入有效范围、超出有效范围以及通讯中断时，红外监视器都可以播放声音以示提醒。


由于从这些红外设备发出的光线以锥形模式传播，因此两个设备必须面对面放置。实际的限制可能各不相同，但都保持在大约 30 度的锥形范围内。


红外监视器可以查找处于计算机有效范围内的设备。打开搜索功能之后，红外监视器的状态属性和任务栏图标将显示在有效范围内是否存在设备。如果该选项不可用，请单击“选项”选项卡，并复选“启动红外线通讯”以启用此选项。


尚未安装红外设备，因此 Windows 无法运行红外监视器。要安装红外设备，请单击“控制面板”中的“添加新硬件”。


本文件并非用于浏览