Inhaltsverzeichnis

VersionBackup Master - Inhaltsverzeichnis

Kurzhinweise:

•	Die VersionBackup-Dialogseiten

•	Quellpfad einkonfigurieren

•	Zeitpunkt des Backup-Laufes

•	Vollbackups

•	Versionierung

•	Backups sichten oder wiederherstellen

•	Archivieren

•	Löschen von Backups

Allgemeine Kapitel:

•	Überblick

•	Allgemeine Hinweise über das Thema Sicherungskopien

•	Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups

•	Allgemeine Hinweise über das Thema Archivierung

•	Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums

•	Reicht der Speicherplatz für die vielen Backups?

•	Registrierung

•	Impressum

Dialogseiten, die Ihnen zur Konfiguration von VersionBackup Master zur Verfügung stehen:

Hauptdialogseiten

•	Überblick

•	Pfade

•	Planung/Start

•	Archivierung

•	Backup-Browser

Einstellmöglichkeiten für einen Quellpfad

•	Quellpfad/Zielpfad

•	Ausschluss

•	allgemeine Einstellungen

•	Vollbackups

•	Löschen

Tricks für Insider

•	Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup

•	Informationen in der Steuerdatei

•	Nutzung der Sicherheitskopien ohne Verwendung des Backup-Browsers

•	Manuelles Löschen von Backups

•	Automatisches Löschen der Backups zu einem Quellpfad, ohne dass neue Backups angelegt werden

•	Löschen von Teilen eines Backups

•	Anfordern einer wiederholten Archivierung

•	Verhindern des automatischen Löschens für ausgewählte Backups

•	Sichern von Dateien, obwohl sie nicht verändert wurden


Bitte wählen Sie die Seite aus, die angezeigt werden soll:

•	Kurzhinweise

•	Inhaltsverzeichnis

•	Überblick über die Funktion von VersionBackup

•	Beschreibung der Dialogseite >Überblick<


Überblick

VersionBackup ist ein Programm, das von den von Ihnen bearbeiteten Dateien automatisch Backups anlegt. Mit VersionBackup können Sie den Stand eines beliebigen, in der Vergangenheit liegenden Tages wiederherstellen.

_______________________________________

Funktionalität von VersionBackup Master

Die Backups werden tageweise erzeugt. Für jeden Tag wird eine neue Version jeder Datei gespeichert, sofern

•	sie sich verändert hat,

•	sie neu hinzugekommen ist   oder

•	der Name oder Pfad der Datei verändert wurde.

Alle diese Versionen der Dateien bleiben beliebig lange gespeichert.

Somit ist bei VersionBackup die Gefahr erheblich verringert, dass ein Backup nicht mehr verfügbar ist, wenn es benötigt wird, weil es inzwischen gelöscht oder überschrieben wurde.

VersionBackup kann in regelmäßigen Zeiträumen Vollbackups erstellen, in denen der gesamte ausgewählte Datenbestand komplett gesichert ist.

Von Zeit zu Zeit sollten Sie Ihre Backups auf einem externen Medium (etwa eine CD) archivieren. Auch hierfür bietet VersionBackup eine komfortable Funktion.

Mit der >Wiederherstellen<-Funktion können Sie Dateien oder ganze Verzeichnisse auf den Stand eines beliebigen, von Ihnen ausgewählten Tages zurücksetzen. Wenn die Versionen dazu von dem externen Archivmedium geholt werden, ist das genauso einfach, wie wenn sie noch auf Ihrer Festplatte stehen.

Wenn Sie wollen, können Sie die Archivmedien aber auch auf einem Computer lesen, auf dem VersionBackup Master überhaupt nicht installiert ist.

Was das Betriebssystem Ihnen bietet, ist eine Klassifizierung der Dateien nach Pfad und Dateiname.

VersionBackup bietet Ihnen mehr: eine Klassifizierung der Dateien nach Pfad, Dateinamen und Tagesdatum. Entsprechend hat der Backup-Browser zur Anwahl Ihrer Backups nicht zwei, sondern drei Listen, in denen Sie Ihre Auswahl treffen können.

Weiteres:

Kurzhinweise

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung der Dialogseite >Überblick<

Registrierung

Impressum


Dialogseite: Überblick

Schnelleinstieg für die grundlegenden Konfigurationsfunktionen

Als Einstieg in das VersionBackup-Programm gelangen von dieser Seite aus schnell zu allen wichtigen Funktionen.

Der Zugriff auf diese Funktionen kann auch über die Konfigurationsdialoge erfolgen, die Sie mit den blauen Buttons an der linken Seite anwählen.

Eingabemöglichkeiten:

•	Einen neuen Backup-Pfad anlegen

•	Einstellungen optimieren

•	Jetzt die Backup-Kopie durchführen

•	Bestehende Backups auf einem externen Medium archivieren

•	Bestehende Backups prüfen oder wiederherstellen

•	Registrieren


Konfigurationsauswahl

Dialogseite: Überblick

Konfigurationsauswahl

Sie können über diesen Dialog auswählen, welchen Bereich der Einstellungen Sie verändern möchten. Sie starten diesen Dialog von der Hauptseite >Überblick< mit dem Button >Einstellungen optimieren<.

Wenn Sie einen der Punkte auswählen, die sich auf einen Ihrer Quellpfade beziehen, müssen Sie als Nächstes den Quellpfad markieren, dessen Einstellungen Sie verändern wollen. Wenn Sie dann aus >Bearbeiten< klicken, gelangen Sie direkt zu dem Konfigurationsdialog für diese Einstellungen.

Sie können danach mit den blauen Buttons auf der linken Seite zu anderen Einstellungen dieses Quellpfades wechseln. Oder Sie klicken auf >OK<, und können danach einen anderen Quellpfad auswählen.

Eingabemöglichkeiten:

•	Zeitpunkt der automatischen Datei-Sicherung

•	Welche Dateien von der Sicherung ausgeschlossen werden sollen

•	Allgemeine Einstellungen zu dem Sicherungsvorgang

•	Zeitpunkt der Vollbackup-Läufe

•	Einstellung zum automatischen Löschen alter Backups


Dialogseite >Planung/Start<, Button >Start<
Dialogseite: Überblick

Button >Jetzt die Backup-Kopie durchführen<

Durch Betätigen dieses Start-Buttons können Sie veranlassen, dass VersionBackup den momentanen Stand Ihrer Dateien in allen bisher eingegebenen Quellpfaden sofort sichert.


Allgemeine Hinweise über das Thema Sicherheitskopien
Allgemeine Hinweise über das Thema Sicherungskopien

Was ist das wertvollste in Ihrem Computer?

Ist es die Hauptplatine, der Monitor, die Grafikkarte? Ist es die teure Spezialsoftware, die Sie sich geleistet haben?

Nein, alle diese Dinge sind problemlos ersetzbar.

Das wertvollste sind Ihre persönlichen Dateien, Ihre Arbeiten.

Und wenn Sie keine Maßnahmen zum Schutz dieser Dateien treffen, sind diese äußerst gefährdet. Sie können jederzeit unwiederbringlich verloren gehen.

Was sind die möglichen Ursachen eines Datenverlustes und wie können Sie sich konkret dagegen schützen?

1.	Löschen von kompletten Dateien

Intuitiv sieht man es als das ganz große Missgeschick an, dass man selber Dateien löscht, von denen sich später herausstellt, dass sie noch gebraucht werden.

Doch dagegen kann man sich relativ leicht schützen. Wenn Sie, so weit wie möglich, zum Löschen stets den Papierkorb verwenden, können Sie die Dateien wieder zurückholen. Somit ist die Gefahr eines Datenverlustes gering.

Außerdem gibt es Tools, mit denen Sie - wenn Sie Glück haben - auch „wirklich gelöschte“ Dateien wieder hervorzaubern können.

Ein automatisches Backup-System bietet hier jedoch zusätzliche Sicherheit.

2.	Löschen oder Verfälschen von Teilen der Datei als Folge der Bedienung

Der häufigste und somit gefährlichste Grund, weswegen Ihnen Dateiinhalte verloren gehen können, ist, dass Dateiinhalte überschrieben oder zum Teil gelöscht werden.

Es passiert relativ leicht, dass Sie im Editor einen Teil Ihrer Datei unbeabsichtigt entfernen oder mit einem anderen Inhalt überschreiben. Dann speichern Sie und der Dateiinhalt ist nicht mehr komplett. Vielleicht bemerken Sie erst Tage oder Wochen später, dass Ihnen ein solches Malheur passiert ist. Dann stellen Sie zwar fest, dass die Inhalte irgendwie unvollständig sind, es ist aber bereits sehr mühevoll, überhaupt herauszubekommen, was eigentlich genau fehlt.

Oder aber Sie bearbeiten eine Grafik oder ein Bild, nehmen Änderungen vor und speichern. Später stellen Sie möglicherweise fest, dass durch diese Änderung Details verloren gegangen sind, auf die Sie doch nicht verzichten möchten. Wie kommen Sie da an die ursprünglichen Inhalte heran?

Gegen das unbeabsichtigte Überschreiben oder Löschen von Teilen einer Datei hilft es nur, wenn Sie den vorigen Stand separat gespeichert haben. Dies sollten Sie in speziellen Fällen manuell tun. Zusätzlich ist es aber ein erheblicher Gewinn an Sicherheit, wenn die Speicherung alter Programmstände von einem Backup-Programm automatisch durchgeführt wird.

Dafür reicht es allerdings nicht aus, wenn nur ein einziger Backup-Stand gespeichert wird. Denn bis Sie bemerken, dass Sie den alten Stand noch brauchen, ist die Backup-Funktion oft schon das nächste Mal gelaufen und hat auch das Backup mit der unvollständigen Version überschrieben. Eine gute Lösung überschreibt alte Backup-Stände generell nicht, so dass Sie noch nach Wochen oder Monaten auf die fehlerfreie Version Ihrer Datei zurückgreifen können.

Um einem Datenverlust dieser Art vorzubeugen, reicht es aus, wenn die Backup-Dateien auf demselben Speichermedium abgelegt sind wie die Originalversion der Datei.

3.	Datenverlust als Folge von Systemstörungen

Gelegentlich kommt es vor, dass im laufenden Betrieb eine Datei zerstört wird.

Ein Grund hierfür kann sein:

•	Programmabsturz

•	Spannungsausfall

•	Nicht korrektes Herunterfahren

•	Konflikte beim Zugriff auf die Platte

Es kommt vor, dass nach einem solchen Ereignis Dateien entweder verschwunden sind, dass sie nicht mehr (komplett) lesbar sind oder dass Teile daraus fehlen.

Auch hierfür ist es außerordentlich wichtig, dass auf Ihrem Rechner ein System installiert ist, das automatisch Backups aller wichtigen Dateien anlegt. Wieder gehen Sie nur dann sicher, wenn nicht nur eine Sicherungskopie existiert, die bei dem nächsten Backup-Lauf wieder überschrieben würde.

Für Fehler dieser Art reicht es in der Regel ebenfalls aus, wenn die Backup-Dateien auf derselben Platte abgelegt sind wie die Originalversion der Datei.

4.	Hardwareausfall (Platte oder Computer)

Das dramatischste Szenario eines Datenverlustes ist der bleibende Defekt Ihrer Speicherplatte oder des gesamten Computers.

Zum Glück geschieht dies relativ selten. Manchmal kündigt sich ein „Sterben“ einer Festplatte auch allmählich an, indem immer häufiger Plattenfehler angezeigt werden. Diese Anzeichen sollten Sie ernst nehmen und vorbeugend die Platte oder die entsprechenden Elektronik-Komponenten austauschen.

Aber auch wenn ein anderer zentraler Teil Ihres Computers die Funktion einstellt, haben Sie möglicherweise ein Datenproblem. Wie lange wird es dauern, bis Sie wieder an Ihre Daten herankommen? Vielleicht ist der betreffende PC so alt, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Wenn Sie vorgesorgt haben und alle wesentlichen Daten entsprechend gesichert haben, können Sie den Rechner einfach verschrotten. Sie sparen sich damit aufwändige Maßnahmen, um die Daten von der Platte des alten Rechners zu retten.

Als Sicherheit gegen den Totalausfall von Hardware hilft nur ein Backup auf einem separaten Speichermedium. Dies kann ein anderer PC sein, ein zentraler Datenserver oder ein Wechsel-Medium (Floppy, CD, DVD, MOD, ZIP-Disk, Tape-Streamer). Solche externen Backups können Sie mit VersionBackup Master mit der Funktion >Archivierung< erstellen.

Da der Hardwareausfall ein vergleichsweise unwahrscheinliches Ereignis ist, wird die Sicherung auf einem separaten Speichermedium in der Regel nicht so häufig durchgeführt wie das Anlegen eines primären Backups.

5.	Virenbefall

Auch wenn Sie ein aktualisiertes Virenschutzprogramm verwenden, ist es immer noch nicht auszuschließen, dass ein Virus oder anderer bösartiger Code Ihre Dateien löscht oder „infiziert“.

Wenn eine Reparatur „infizierter“ Dateien nicht mehr möglich ist, hilft es oft nur, die betreffenden Dateien zu löschen. In extremen Fällen muss der Rechner komplett neu installiert werden. Auch für einen solchen Fall ist es sehr wichtig, dass Sie einigermaßen aktuelle Backups Ihrer Arbeiten angelegt haben.

Oft helfen bereits intern abgespeicherte Backups. Besser ist es natürlich, wenn Ihre Sicherheitskopien auf einem unabhängigen Medium liegen, das zum letzten Mal in der Zeit vor dem Virenbefall beschrieben worden ist. Nur dann können Sie wirklich sicher sein, dass die Backups nicht von dem bösartigen Code befallen sind.

Versionierung als Garant dafür, dass die Backups dann noch existieren, wenn Sie sie brauchen

Stellen Sie sich vor, Sie verwenden ein Backup-System, das immer nur jeweils eine Version Ihrer Sicherheitskopien ablegt.

Ein solches System überschreibt, wenn der nächste Backup-Lauf stattfindet, die das letzte Mal abgelegten Sicherheitskopien durch die aktuellere Version Ihrer Dateien.

Auf den ersten Blick sieht diese Vorgehensweise gar nicht schlecht aus. Schließlich haben Sie ja immer eine möglichst aktuelle Version Ihrer Dateien in Ihrem Backup-Speicherbereich. Viele Backup-Systeme arbeiten nach diesem Prinzip.

Einen sicheren Schutz bietet ein solches Backup-Konzept jedoch nur gegen Löschen der kompletten Datei (siehe oben Punkt 1). Hat der Datenverlust eine der anderen Ursachen, dann müssen Sie schon das Glück haben, dass Sie die Systemwiederherstellung durchführen, bevor Ihr Backup-System erneut gelaufen ist.

Wenn der Backup-Vorgang nämlich ein zweites Mal startet (was ja bei vielen Systemen automatisch geschieht), bevor Sie den Schaden behoben haben, wird normalerweise auch Ihre Backup-Version durch die fehlerhafte, unvollständige oder virenbefallene Version überschrieben. Die korrekte Version ist damit unwiederbringlich verloren.

Um diese Sicherheitslücke zu schließen, wurde VersionBackup so entwickelt, dass es beliebig viele Versionen von jeder Datei ablegen und verwalten kann. Jede Version ist unter dem Datum der letzten Änderung der Datei angelegt und wird nicht überschrieben.

In dem Backup-Browser können Sie sämtliche Sicherheitskopien nach den drei Kriterien: Pfad, Dateiname und Datum auswählen. Dies gibt Ihnen einen hervorragenden Bedienungskomfort bei optimaler Betriebssicherheit.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Abschnitten:

•	Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups

•	Allgemeine Hinweise über das Thema Archivierung

•	Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup

•	Reicht der Speicherplatz für die vielen Backups?


Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups

Im Normalfall legt VersionBackup von einer Datei nur dann eine Sicherheitskopie an, wenn sie geändert wurde oder wenn die Datei neu hinzugekommen ist oder wenn der Dateiname oder Dateipfad umbenannt wurde.

Diese Vorgehensweise ermöglicht es, Backups von jedem Tag zu speichern, ohne dass das Volumen der Sicherungsdateien ins Uferlose anwächst. Es werden nämlich nur dort Backups erzeugt, wo tatsächlich gearbeitet wird. Projekte, an denen für längere Zeit keine Aktivität erfolgt, können als Quellpfade einkonfiguriert bleiben, ohne dass hierfür ständig unnötige Kopien erzeugt werden. Sobald wieder eine Änderung an einer der Dateien des Projektes erfolgt, wird VersionBackup wieder aktiv.

Dieses Verfahren, dass nur von den geänderten Dateien eine Sicherheitskopie angelegt wird, wird als inkrementelles Backup bezeichnet.

Wenn jedoch ausschließlich inkrementelle Backups erzeugt werden, sind die Dateien nach längerer Zeit auf eine sehr große Anzahl von Backup-Versionen verteilt. Wenn Sie eine Gruppe von Dateien komplett aus inkrementellen Backups wiederherstellen wollen, ist es erforderlich, sie aus sehr vielen Versionen zusammenzusammeln. Außerdem dürfen alte Backups nicht gelöscht werden, da ein Teil der Dateien in Zwischenzeit möglicherweise nicht erneut gesichert worden sind.

Diese Nachteile werden vermieden, wenn nicht ausschließlich inkrementelle Backups erzeugt werden, sondern wenn von Zeit zu Zeit ein Vollbackup erstellt wird. Ein Vollbackup umfasst sämtliche, also auch die nicht geänderten Dateien.

Um einen Stand komplett wiederherzustellen, sind die inkrementellen Backups bis zu dem in der Vergangenheit nächstliegenden Vollbackup erforderlich.

Automatische Vollbackups:

VersionBackup kann eine optimale Mischung aus inkrementellen Backups und Vollbackups herstellen. Die entsprechenden Einstellungen können Sie in dem Dialog >Vollbackups< vornehmen.

Sie können wählen, ob die automatische Erzeugung der Vollbackups

1) 	nach einer festgelegten Anzahl von Backups erfolgt
(Parameter: Vollbackup >Bei jedem x-ten Backuplauf<)

oder

2)	nach einer bestimmten Anzahl von Kalendertagen.
(Parameter: Vollbackup >alle xx Tage<)

Die Variante 1) hat den Vorteil, dass Projekte, in denen keine Änderungen vorgenommen werden, komplett ruhen. Hier werden also auch keine Vollbackups erzeugt. Erfolgen nur sehr wenige Änderungen, dann sind die Vollbackups entsprechend selten.

Die Variante 2) hat den Vorteil, dass Sie die Vollbackups fest einplanen können und einen besseren Überblick darüber haben. Wenn Sie z.B. als Abstands-Intervall 7 Tage einstellen, haben ihre Vollbackups einen festen Wochenrhythmus.

Ferner können Sie festlegen, ob ein Vollbackup-Lauf nur dann erfolgt, wenn mindestens eine der Dateien verändert wurde oder ob er auch ohne jede Änderung der Dateien gewünscht ist

(Parameter: >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses auch dann durchführen, wenn alle Dateien unverändert sind<).

Manuell angeforderte Vollbackups:

Sie haben ferner die Möglichkeit, ein Vollbackup manuell anzufordern.

Dies geschieht auf eine der folgenden Arten:

1)	Sie können zu einem oder mehreren ausgewählten Quellpfaden festlegen, dass der nächste Backuplauf als Vollbackup durchgeführt wird. Dies geschieht im Dialog >Vollbackups< mit dem Anwahlfeld >Nächsten Lauf als Vollbackup durchführen<.

Wenn VersionBackup das nächste Mal Backups erzeugt (automatisch gestartet oder manuell gestartet), werden für die betreffenden Pfade auch die nicht veränderten Dateien gesichert.

2)	Wenn Sie auf der Dialogseite >Planung / Start< die Funktion >Jetzt Sicherheitskopien anlegen< anwählen, wird ein Dialog angezeigt mit einem Anwahlfeld >Vollbackups für alle Quellpfade<. Wenn Sie dieses aktivieren, wird für alle Quellpfade ein Vollbackup erzeugt.

Dies geschieht auch dann, wenn keine einzige Datei in dem Quellpfad verändert worden ist. Die Einstellung des Parameters >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses nur dann durchführen, wenn mindestens eine Datei geändert worden ist< in dem Dialog >Vollbackups< ist in diesem Fall also ohne Bedeutung.


Allgemeine Hinweise über das Thema Archivierung

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Externe Archivierung

Bei jedem Speichermedium besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es bleibend ausfällt. Auch bei Ihrer Festplatte müssen Sie mit einem solchen Vorfall rechnen.

Eine solche Situation, die oft völlig überraschend auftritt, kann für Sie einen beträchtlichen Schaden bedeuten. Es sei denn, Sie haben regelmäßig die von Ihnen bearbeiteten Dateien auf ein anderes Medium gesichert.

Es bietet sich an, für die zusätzliche Sicherung ein Wechselmedium (z.B. eine CD) zu verwenden. Dies bezeichnet man als Archivierung.

Außerdem können Sie die Backup-Versionen auf Ihrer primären Platte wieder löschen, sobald Sie sie auf dem externen Medium archiviert haben. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, die Versionsstände beliebig lange aufzubewahren, ohne dass der Speicherbedarf auf Ihrer primären Platte zu groß wird.

(Beachten Sie dabei jedoch, wenn Sie die Daten auf einer CD speichern und die Dateien auf der primären Platte löschen, haben Sie keine doppelte Datenhaltung mehr. Wenn die CD nicht mehr lesbar ist, sind Ihre Daten verloren. Wenn Sie hohe Sicherheitsanforderungen haben, sollten Sie jeweils zwei externe Datenträger mit denselben Archivierungsinhalten beschreiben.)

VersionBackup Master bietet für die Archivierung eine einfache, standardisierte Vorgehensweise.

-------------------------------

Wenn Sie als Zielpfad einen Pfad auf Ihrer Festplatte verwenden, werden bei dem automatisch durchgeführten primären Backup interne Sicherheitskopien angelegt. Die Daten stehen also ein zweites Mal auf der Festplatte.

Wenn die Daten archiviert werden sollen, wird eine weitere Sicherheitskopie angelegt, die auf ein externes Medium (z.B. auf einer CD) angelegt wird.

Wenn Sie ein Backup wieder einspielen möchten, wird auch dies in komfortabler Weise von VersionBackup Master unterstützt. Hierbei ist es egal, ob die Version der Datei auf der Festplatte oder auf einem der externen Medien steht (siehe Dialog: >Wiederherstellen<).

Das Archivierungsmedium ist nicht permanent für den Rechner ansprechbar, sondern muss für seine Verwendung erst in das Laufwerk eingelegt werden. Daraus ergeben sich spezielle Vorteile:

•	Solange das Medium im Schrank liegt, kann mit Sicherheit kein fehlerhafter oder bösartiger Code die Inhalte beeinflussen.

•	Sie haben die Möglichkeit, ihre Archiv-Datenträger räumlich getrennt von Ihren Rechnern bzw. an einem speziell gesicherten Ort zu verwahren. Dies bietet einen gewissen Schutz gegen Feuer, Manipulation, Diebstahl etc.

•	Bei Wechselmedien gibt es keine Grenze der Speicherkapazität. Es ist immer möglich, z.B. weitere beschreibbare CDs dazuzukaufen. Umbauten oder eine Änderung der Systemkonfiguration werden nie erforderlich sein.

Als Externe Medien kommen die folgenden Typen besonders in Frage:

•	CDs

•	ZIP-Disks

•	MODs

•	DVDs

•	USB-Festplattenlaufwerke

•	Bandlaufwerke (Streamer)

•	Server-Laufwerke

Wir empfehlen, einmal beschreibbare CDs zu verwenden.

Verwenden Sie für jeden Archivierungsvorgang eine neue CD.

•	So bleibt Ihr Datenarchiv übersichtlich.

•	Es besteht keine Gefahr, dass ein Backup durch einen weiteren Schreibvorgang auf dieselbe CD unbrauchbar wird.

Sie sollten diese nach der Archivierungsoperation datentechnisch abschließen, so dass der Inhalt in Zukunft nicht mehr modifiziert werden kann.

Weil CDs preisgünstig sind, ist es kein Schaden, wenn die CD nur zu einem Bruchteil ausgenutzt wird.

Normalerweise wird VersionBackup Master so eingestellt, dass es automatisch dafür sorgt, dass die Daten nur ein einziges Mal auf das externe Medium geschrieben werden (siehe Dialogseite >Archivierung<, Anwahlfeld >Backups als extern archiviert markieren<).

Weiterhin können Sie VersionBackup Master so einstellen, dass die Backups niemals automatisch auf der Festplatte gelöscht werden, wenn sie noch nicht archiviert worden sind (siehe Dialogseite: >Löschen<, Anwahlfeld >Wenn die Backups noch nicht archiviert worden sind<).

Wenn Sie kostengünstige einmal beschreibbare Archivmedien (z.B. CDs) verwenden, brauchen Sie Ihre Versionsstände überhaupt nie mehr zu löschen. Dies erleichtert kommerziellen Anwendern die Einhaltung von Dokumentationsverpflichtungen (z.B. ISO 9000).

Andererseits schreibt das Datenschutzgesetz kommerziellen Anwendern vor, gewisse Daten nach einer bestimmten Zeit wieder zu löschen. Sie sollten für solche Daten ein separates Backuparchiv anlegen, damit Sie nicht gezwungen sind, Archivmedien zu vernichten, die auch Daten aus Themenbereichen enthalten, die nicht der Löschpflicht unterliegen.

Weiteres siehe im Kapitel Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums.


Reicht der Speicherplatz für die vielen Backups?

Im Gegensatz zu fast allen anderen Backup-Programmen speichert VersionBackup von jeder Datei nicht nur eine Version, sondern beliebig viele.

Dies bedingt natürlich einen höheren Speicherbedarf als bei der Beschränkung auf nur eine Version. Es stellt sich daher die Frage, ob eine solche extensive Speicherung unter den üblichen Bedingungen überhaupt problemlos möglich ist.

Wir haben VersionBackup auf verschiedenen Rechnern getestet. Es hat sich dabei gezeigt, dass bei vernünftiger Konfiguration ein Abspeichern vieler Versionen zu jeder Datei auch bei extrem knappem Plattenplatz gut möglich ist.

Die Dateien, an denen Sie konkret arbeiten, sind nämlich sehr klein im Vergleich zu dem enormen Plattenplatz eines modernen PCs.

Außerdem werden die Backups normalerweise komprimiert, was zu einer wesentlichen Verringerung des Speicherbedarfes führt. Ob die Komprimierung durchgeführt werden soll, können Sie mit dem Parameter >Sicherungskopien komprimierenPar_Komprimieren< einstellen.

Um der Speicherbedarf Ihres VersionBackup-Datenarchivs in vernünftigen Grenzen zu halten, sollten Sie aber die folgenden Regeln beachten:

•	Konfigurieren Sie nur die Pfade als Quellpfade ein, auf denen die von Ihnen bearbeiteten Dateien liegen.
Systemdateien, Softwareinstallationen, Treiber etc. können Sie von Ihren Installationsmedien wiederherstellen. Sie brauchen sie also nicht in Ihr Backup-Konzept aufzunehmen.

•	Verwenden Sie die Ausschluss-Funktion.
Hiermit sollten Sie Dateien von dem Backup ausschließen, die nicht gesichert werden müssen. Dies sind z.B. Dateien, die jederzeit von dem System neu erzeugt werden können.
Ein Beispiel hierfür sind in einem Entwicklungsprozess die Objekt-Dateien, die als Ergebnis einer Kompilation der Quellen erzeugt werden.

•	Komprimieren Sie die Backups (Einstellung >Sicherungskopien

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

•	komprimieren<).

•	Erzeugen Sie nur gelegentlich ein Vollbackup.
Vollbackups benötigen wesentlich mehr Speicherplatz als inkrementelle Backups. Einer der Vorteile von VersionBackup liegt darin, dass Sie eine komplette Sicherung Ihrer Daten erhalten, ohne dass Sie oft Vollbackups erzeugen müssen.

•	Vorsicht bei sehr großen Dateien.
Von Videos und Musikdateien sollte man nur dann ein systematisches, wiederholtes Backup erzeugen, wenn dies wirklich notwendig ist.

•	Archivieren Sie die Backups gelegentlich auf einem externen Medium.
Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

•	Dann können Sie die Backups auf Ihrer Festplatte bedenkenlos zum Löschen freigeben.
Sie erhalten zusätzlich die Sicherheit für den Ausfall Ihrer Hardware.

•	Verwenden Sie die Funktion zum automatischen Löschen alter Backups.
Wenn Ihr Speicher knapp ist oder die Dateien sehr groß sind, erreichen Sie eine minimale, aber gute Sicherheit, wenn Sie nur 3 bis 5 Versionen jeder Datei aufbewahren (Dialogseite: Löschen, Parameter >Wenn mehr als xx Backups gespeichert sind<).
Wenn Sie keine Speicherprobleme haben, können Sie sich den Komfort leisen, den Parameter z.B. auf 30 zu setzen.

•	In extremen Fällen können Sie für einen Quellpfad den Löschparameter Wenn mehr als xx Backups gespeichert sind auf 1 setzen.
Wenn Sie dann auf der Dialogseite Löschen keine >Gründe, die ein Löschen verbieten< setzen, liegt für diesen Quellpfad dieselbe Situation vor wie mit einem Backup-System, das nur eine Version jeder Datei speichern kann.


Registrierung

Dialogseite: Überblick

Registrierung

Diese Funktion ist nur für VersionBackup Master relevant.

Bei der Freeware-Version ist eine Registrierung nicht erforderlich.

Sie dürfen VersionBackup Master 30 Tage lang kostenlos testen. Dann sind Sie sicher in der Lage, zu entscheiden, ob Sie VersionBackup Master unbefristet nutzen wollen.

Hierzu müssen Sie für jeden PC, dessen Daten mit VersionBackup Master gesichert werden sollen, eine Registrierung durchführen. Dies ist mit der einmaligen Zahlung einer Lizenzgebühr verbunden.

Die Registrierung geschieht folgendermaßen:

•	Sie Klicken auf der Seite >Überblick< auf den Button >Registrieren<.
(Hinweis: dieser Button ist nur solange sichtbar, bis Sie die Registriernummer eingegeben haben.)

•	In dem sich daraufhin öffnenden Registrierdialog klicken Sie auf den Button >Registriernummer anfordern< und gelangen dadurch auf die VersionBackup-Registrierungsseite im Internet.

•	Auf der Registrierungsseite geben Sie die Informationen ein, die zur Zahlung der Lizenzgebühr erforderlich sind.

•	Nach der Zahlung erhalten Sie per E-Mail Ihren Registriernamen und Ihre persönliche Registriernummer.

•	Sie öffnen wieder den Registrierdialog, indem Sie auf der Seite >Überblick< auf den Button >Registrieren< klicken.

•	Sie klicken auf den Button >Registriernummer eingeben< und geben Registriernamen und Registriernummer in die entsprechenden Eingabefelder ein.
Durch die Eingabe der Registriernummer wird VersionBackup Master entsperrt, so dass es auf unbegrenzte Zeit Backups für Sie anlegen wird.

Die Lizenzgebühr von ermächtigt Sie zur Nutzung von VersionBackup Master  für die Sicherung der Daten eines PCs. Wenn Sie die Daten mehrerer Computer sichern möchten, müssen Sie entsprechend viele Lizenzen erwerben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie VersionBackup Master auf mehreren PCs installieren oder ob sie von einem PC aus die Daten mehrerer PCs über das Netzwerk sichern.

Anstelle einer Registrierung durch E-Mail-Mitteilung der Registriernummer können Sie auch die Zusendung einer CD anfordern, die die VersionBackup Master-Software enthält. Die Registriernummer erhalten Sie in einem solchen Fall zusammen mit der CD per Post.

Für Anfragen zum Thema Registrierung (z.B. bezüglich Sammellizenzen oder für eine Registrierung ohne Internet-Nutzung) stehen wir Ihnen gerne unter den folgenden Adressen zur Verfügung:

E-Mail:	mail@versionbackup.de

FAX:	(08141) 53 93 46

Post:	SB-AW
Rotkehlchenweg 11
82223 Eichenau
Deutschland


Tricks für Insider

Im Allgemeinen werden die Funktionen, die VersionBackup auf den Dialogseiten anbietet, Ihre Anforderungen voll erfüllen.

Für besondere Fälle bestehen jedoch weitere Möglichkeiten.

Damit Sie auch diese nutzen können, werden Sie hier kurz beschrieben:

•	Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup

•	Informationen in der Steuerdatei

•	Nutzung der Sicherheitskopien ohne Verwendung des Backup-Browsers

•	Manuelles Löschen von Backups

•	Automatisches Löschen der Backups zu einem Quellpfad, ohne dass neue Backups angelegt werden

Mit den im Folgenden aufgeführten Möglichkeiten können Sie in die Datenhaltung durch VersionBackup eingreifen. Diese sollten nur von erfahrenen Benutzern angewendet werden.

•	Löschen von Teilen eines Backups

•	Anfordern einer wiederholten Archivierung

•	Verhindern des automatischen Löschens für ausgewählte Backups

•	Sichern von Dateien, obwohl sie nicht verändert wurden


Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup
Tricks für Insider:

Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup

Bei der Konfigurierung von VersionBackup legen Sie fest, welche Bereiche Ihrer Festplatte gesichert werden sollen. Das geschieht, indem Sie einen oder mehrere Quellpfade definieren (siehe Dialogseite: >Quellpfad/Zielpfad<). Die Dateien in dem Quellpfad und seinen Unterverzeichnissen werden von VersionBackup gesichert.

Zu jedem Quellpfad wird ein Zielpfad festgelegt. Dieser gibt an, an welcher Stelle die zu dem Quellpfad gehörenden Sicherheitskopien abgelegt werden sollen.

Zu dem vorgesehenen Backup-Zeitpunkt überprüft VersionBackup die Dateien in jedem Quellpfad und deren Unterverzeichnissen. Wenn mindestens eine dieser Dateien geändert wurde, wird unter dem entsprechenden Zielpfad ein neuer Bereich für diese Daten angelegt.

Dieser Bereich ist ein Unterverzeichnis, das >Datumsverzeichnis< genannt wird. Sein Name ist das betreffende Datum (im Format: yyyy-mm-dd). In diesen Ordner bzw. in entsprechende Unterverzeichnisse werden dann die geänderten Dateien kopiert.

Wenn Sie die Option >Sicherungskopien komprimieren< gewählt haben, befinden sich in dem Datumsverzeichnis eine Datei mit dem Namen VersionBackupData_000.ZIP und eventuell weitere ZIP-Dateien mit höheren Nummern. In diesen Dateien befinden sich die gepackten Backups.

Die Aufteilung auf mehrere ZIP-Dateien ist bei umfangreichen Backups erforderlich, damit die Kopieroperationen weiterhin mit hoher Geschwindigkeit durchgeführt werden können. Denn das Arbeiten mit sehr großen ZIP-Dateien ist vergleichsweise langsam.

Wenn Sie auf eine spezielle gesicherte Datei direkt zugreifen möchten und mehrere ZIP-Dateien angelegt wurden, stellt sich für Sie die Frage, in welcher der ZIP-Dateien sich die gesuchte Backup-Datei befindet. Sie können die Nummer der ZIP-Datei aus der Steuerdatei entnehmen (siehe Nutzung der Sicherheitskopien ohne Verwendung des Backup-Browsers).

Bei einem inkrementellen Backuplauf werden nur diejenigen Dateien kopiert, die seit dem letzten Backuplauf geändert worden sind. Ob eine Datei geändert worden ist, wird an dem Änderungszeitpunkt festgestellt, den das Betriebssystem für jede Datei speichert. VersionBackup merkt sich für jede Datei (in der Steuerdatei, siehe unten), welchen Wert dieser Änderungszeitpunkt beim letzten Lauf hatte. Wenn eine Datei mit neuerem Zeit-Eintrag vorgefunden wird, wird ein Backup von ihr angelegt. Ebenso wird jede Datei von VersionBackup gesichert, für die noch kein Änderungszeitpunkt gespeichert ist, die also neu ist.

Sie können mit dem Explorer die Datumsverzeichnisse ansehen und direkt auf die darin gespeicherten Dateien zugreifen (siehe hierzu: Nutzung der Sicherheitskopien ohne Verwendung des Backup-Browsers). Auf die ZIP-Dateien können Sie z.B. mit dem Programm WINZIP zugreifen.

Aber in den meisten Fällen ist es einfacher, wenn Sie den Backup-Browser verwenden. Dieser sucht aus den Datumsverzeichnissen sämtliche Versionen der Dateien heraus und zeigt sie in der rechten Spalte an. Sie können dann genau die Version auswählen, die Sie benötigen und mit der Funktion >Wiederherstellen< in einem beliebigen Verzeichnis als Wiederherstellungs-Kopie zur Verfügung stellen.

Wenn Sie die Funktion zur externen Archivierung betätigen, werden die Datumsverzeichnisse an den von Ihnen angegebenen >Zielpfad für die Archivierungs-Kopie< kopiert.

Das heißt, die Backups werden ein weiteres Mal dupliziert. VersionBackup Master geht davon aus, dass die mit der Archivierungsfunktion kopierten Dateien auf ein externes Medium kopiert werden und bleibend aufbewahrt werden.

Diese externen Backups können - ebenso wie die primären - von dem Backup-Browser angezeigt und wiederhergestellt werden.

Das automatische Löschen geschieht, indem VersionBackup nach einem Backup-Lauf alte Datumsverzeichnisse löscht. Die Einstellungen hierfür werden auf der Dialogseite > Löschen< vorgenommen.

Sie können die Datumsverzeichnisse auch manuell im Explorer löschen (siehe >Manuelles Löschen von Backups<. Diese Vorgehensweise wird aber nur in Ausnahmefällen nötig sein.

________________________________________

Steuerdateien

Die Informationen über die gesicherten Dateistände und vorhandenen Backups werden von VersionBackup in speziellen Dateien gespeichert. Diese haben den Namen >VersionBackup.txt< und befinden sich in den Datumsverzeichnissen. Die jeweils aktuelle Version steht außerdem direkt in den Zielpfaden, also auf gleicher Ebene mit den Datumsverzeichnissen.

Sie können die Steuerdateien in einem Texteditor (z.B. Notepad) öffnen. So können Sie die Situation analysieren, falls Fragen über die Dateihistorie auftreten.

Siehe hierzu die Kapitel:

•	Informationen in der Steuerdatei

•	Löschen von Teilen eines Backups

•	Verhindern des automatischen Löschens für ausgewählte Backups

•	Sichern von Dateien, obwohl sie nicht verändert wurden

VersionBackup wertet die Steuerdateien aus, um zu entscheiden, welche Dateien kopiert werden sollen, welche Backups gelöscht werden sollen und welche Dateien für eine Wiederherstellung in Frage kommen.

________________________________________

Weitere Informationen über den momentanen Backup-Datenbestand erhalten Sie aus der Wiederherstellungs-Log-Datei. Diese wird bei einer Wiederherstellungs-Operation beschrieben, wenn Sie die entsprechenden Optionen in der Rubrik >Protokollierung< in dem Dialog >Wiederherstellen< anwählen.

Falls Sie aktuelle Informationen über einen Teil des Datenbestandes benötigen, kann es sinnvoll sein, eine Wiederherstellung in ein Dummy-Verzeichnis durchzuführen und dann die dabei erzeugten Einträge in dieser Log-Datei auszuwerten.


Nutzung der Sicherheitskopien ohne Verwendung des Backup-Browsers
Tricks für Insider:

Nutzung der Sicherheitskopien ohne Verwendung des Backup-Browsers

Für einen direkten Zugriff auf Ihre Backups (ohne Verwendung des Backup-Browsers) kann es zwei Gründe geben:

1.	Sie wollen schnell (z.B. aus einer Applikation wie Word heraus) eine frühere Version der Datei einsehen.

2.	Sie wollen von einem anderen Rechner aus an die auf einem externen Medium befindlichen Backups herankommen, obwohl VersionBackup Master dort nicht installiert ist.
Dies kann z.B. dann wichtig sein, wenn Ihr Rechner momentan nicht mehr lauffähig ist.

Die Backups finden Sie unter dem Pfad, der auf der Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad< als >Zielpfad für die Sicherheitskopien< angegeben ist.

In diesem Verzeichnis befinden sich die Datumsverzeichnisse mit den Backups. Sie müssen das Verzeichnis öffnen, das das Datum trägt, an dem die von Ihnen gewünschte Version geändert wurde.

A) Komprimierte Backups

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

Wenn Sie die Option >Sicherungskopien komprimieren< gewählt haben, befindet sich in den Datumsverzeichnissen die Datei >VersionBackupData_000.Zip<. Bei umfangreichen Backups sind zusätzlich weitere ZIP-Dateien mit höheren Nummern vorhanden.

In diesen ZIP-Dateien befinden sich die Backups. Auch der Pfad, aus welchem Unterverzeichnis des Quellpfades die Datei stammt, ist in der ZIP-Datei gespeichert.

Sie können z.B. mit dem Programm PKZIP direkt auf die ZIP-Dateien zugreifen.

Wenn mehrere ZIP-Dateien angelegt wurden und Sie auf die Sicherungskopie einer speziellen Datei zugreifen möchten, stellt sich für Sie die Frage, in welcher der ZIP-Dateien sich die gesuchte Datei befindet. Sie können die Nummer der ZIP-Datei aus der Steuerdatei entnehmen.

Öffnen Sie dazu bitte die Datei >VersionBackup.txt<, die in der Datei >VersionBackupData_000.Zip< enthalten ist, mit einem Texteditor. Suchen Sie darin die Zeile, in der der Pfad und Name der gesuchten Datei aufgeführt ist. Wenn die Datei in dem betreffenden Backup in gepackter Form gespeichert ist, steht hinter der Uhrzeit ein Eintrag >Zxxx<, wobei xxx die Nummer der ZIP-Datei ist.

B) Nicht komprimierte Backups

Bei nicht komprimieren Backups ist es möglich, direkt über den Explorer oder von anderen Programmen aus auf die gespeicherten Dateien zuzugreifen.

Die Dateien sind in entsprechenden Unterverzeichnissen des Datumsverzeichnisses abgelegt.

Wenn Sie eine Backup-Datei in einer Applikation öffnen, dann besteht im Prinzip die Gefahr, dass Sie die Backup-Version unbeabsichtigt verändern. Um dem vorzubeugen, wurde auf der Dialogseite >allgemeine Einstellungen< der Parameter >Sicherungskopien gegen Überschreiben schützen< vorgesehen. Wenn er bei der Erstellung des Backups aktiv war, ist für die Sicherheitskopie der Schreibschutz gesetzt. Dann wird ein unbeabsichtigtes Ändern der Backup-Datei verhindert.

Siehe hierzu auch: Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup


Informationen in der Steuerdatei
Tricks für Insider:

Informationen in der Steuerdatei

Das Logging der Erzeugung der Backups geschieht in den Steuerdateien.

Diese haben den Namen >VersionBackup.txt< und sind zusammen mit den Backup-Dateien in den Datumsverzeichnissen bzw. in der Datei >VersionBackupData_000.Zip< archiviert. Die jeweils aktuelle Version steht außerdem direkt in den Zielpfaden, also auf gleicher Ebene mit den Datumsverzeichnissen.

VersionBackup wertet die Steuerdateien aus, um zu entscheiden, welche Dateien kopiert werden sollen, welche Backups gelöscht werden sollen und welche Dateien für eine Wiederherstellung in Frage kommen.

Sie können diese Dateien in einem Texteditor (z.B. Notepad) öffnen. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie die Ergebnisse des Kopiervorgangs überprüfen wollen.

Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie die Steuerdateien nicht entfernen oder unbeabsichtigt verändern. In speziellen Fällen kann eine gezielte Veränderung dieser Dateien jedoch sinnvoll sein, um das künftige Verhalten von VersionBackup zu beeinflussen.

Inhalte der Steuerdatei VersionBackup.txt:

Erster Abschnitt:

Informationen über den Lauf-Zeitpunkt

Informationen über das voraussichtlich nächste Vollbackup

Quellpfad

evtl. Zeilen mit der letzten ZIP-Datei-Nummer (siehe unten)

Zweiter Abschnitt (nach der ersten Zeile mit # am Zeilenanfang):

Liste der momentan gespeicherten Backups

Datum ( = Name des Datumsverzeichnisses)

Kennbuchstabe (I = Inkrementelles Backup, F = Full Backup)

Plattenplatz, den das Backup belegt

Dritter Abschnitt (nach der zweiten Zeile mit # am Zeilenanfang):

Liste der Dateien (Quellpfad ohne Ausschlusspfade)

Kennbuchstabe (X = hier kopiert, E = Fehler beim Kopieren, Leerzeichen = nicht kopiert, weil nicht verändert)

Zeitpunkt der letzten Änderung der Originaldatei

evtl. Nummer der ZIP-Datei, in der sich die Sicherungskopie befindet

Pfad der Originaldatei

Zeilen mit der letzten ZIP-Datei-Nummer

Wenn das Backup gepackt ist, stehen am Ende des ersten Abschnitts eine oder mehrere Zeilen beginnend mit Z und einer Nummer.

Dies ist eine Liste der Backup-Läufe, die an für diesen Tag durchgeführt wurden. In der Bezeichnung >Zxxx< ist xxx die Nummer der letzten ZIP-Datei dieses Backup-Laufes.  Dahinter stehen Datum und Uhrzeit des Backup-Laufes.

Es wird deutlich, dass bei wiederholten Backup-Läufen für einen Tag stets neue ZIP-Dateien angelegt werden. Im Normalfall ist also nicht nur die für diesen Tag zuletzt gespeicherte Version auf der Platte vorhanden, sondern auch die vorher gespeicherten. Der Backup-Browser greift immer nur auf die neuste Version zu. Wenn Sie die ZIP-Datei direkt öffnen, können Sie unter Umständen auch auf die älteren Stände zugreifen.

Möglichkeiten zur Beeinflussung durch Verändern der Steuerdatei

a) 	Änderungen, die Sie in der Datei >VersionBackup.txt< direkt in dem Zielpfad, also auf gleicher Ebene mit den Datumsverzeichnissen, vornehmen können:

•	Wenn Sie die Zahl zu Beginn der zweiten Zeile (xx runs until full backup) verändern, erfolgt das nächste Vollbackup gemäß Ihrer Änderung.

•	Wenn Sie im zweiten Abschnitt  den Eintrag eines gespeicherten Backups entfernen, wird das betreffende Backup nicht mehr automatisch gelöscht.

•	Wenn Sie im zweiten Abschnitt  für ein Backup die Angabe des verwendeten Speicher (xxxx kBytes) entfernen, wird dieses Backup beim Löschen wegen des belegten Speichers nicht mehr berücksichtigt.

•	Wenn Sie im dritten Abschnitt die Zeile einer Datei entfernen, wird diese Datei beim nächsten Backuplauf erneut gesichert.

b) 	Änderungen, die Sie in der Datei >VersionBackup.txt< in dem Datumsverzeichnis bzw. in der Datei >VersionBackupData_000.Zip< vornehmen können:

•	Wenn Sie im dritten Abschnitt die Zeile einer Datei entfernen oder das X in der ersten Spalte durch ein Leerzeichen ersetzten, wird diese Dateiversion nicht mehr im Backup-Browser angezeigt oder für die Wiederherstellung verwendet..


Manuelles Löschen von Backups
Tricks für Insider:

Manuelles Löschen von Backups

Im Allgemeinen werden Sie das Löschen alter Backups von der automatischen Löschfunktion vornehmen lassen.

(Siehe hierzu: Dialogseite >Löschen<.)

Sie können die Backups jedoch auch manuell im Explorer löschen.

Hierzu löschen Sie bitte das jeweilige Datumsverzeichnis komplett.

(Die Datumsverzeichnisse befinden sich unter dem Pfad, der auf der Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad< als >Zielpfad für die Sicherheitskopien< angegeben ist.)

Beim nächsten Backup-Lauf registriert VersionBackup das Fehlen des Datumsverzeichnisses und aktualisiert seine Steuerinformationen, so dass die Datenbestände konsistent bleiben.

Achtung:

Wenn Sie das zuletzt angelegte Backup manuell löschen, ist eine weitere Aktion Ihrerseits erforderlich:

Die Datei >VersionBackup.txt< in dem Zielpfad-Verzeichnis, in dem auch die Datumsverzeichnisse stehen, soll immer den aktuellen Stand beinhalten. Nach dem Löschen des zuletzt angelegten Backups stimmen die Inhalte dieser Datei nicht mehr.

Kopieren Sie daher bitte die Datei >VersionBackup.txt< aus dem nach dem Löschen neuesten Datumsverzeichnis in die Verzeichnisebene, in der die Datumsverzeichnisse stehen. Damit überschreiben Sie die Datei >VersionBackup.txt<, die dort steht.


Löschen von Teilen eines Backups
Tricks für Insider:

Löschen von Teilen eines Backups

In speziellen Fällen kann es sein, dass Sie aus einem bestehenden Backup Teile entfernen wollen.

Ein Grund dafür kann z.B. dann vorliegen, wenn Sie nachträglich feststellen, dass in einem Backup sehr umfangreiche Teile enthalten sind, von denen Sie eigentlich keine Sicherung benötigen. Wenn Sie das Backup für lange Zeit auf Ihrer Festplatte behalten wollen, der Speicherplatz jedoch tendenziell knapp ist, haben Sie die Möglichkeit, die Dateien nachträglich aus dem Backup zu entfernen.

Hierzu löschen Sie die entsprechenden Dateien in dem Datumsverzeichnis bzw. in der ZIP-Datei in dem Datumsverzeichnis. Die Funktionsfähigkeit von VersionBackup wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

Wenn dies die einzige Maßnahme ist, die Sie durchführen, wird VersionBackup die betreffenden Dateien bzw. Versionen jedoch nach wie vor in dem Backup-Browser anzeigen. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Dateien anfordern, kommt es zu Fehlermeldungen, dass die Dateien nicht gefunden wurden.

Dies können Sie folgendermaßen vermeiden:

•	Für den Backup-Browser bezieht VersionBackup seine Information aus der Steuerdatei >VersionBackup.txt<, die in dem Datumsverzeichnis bzw. in der Datei VersionBackupData_000.Zip in dem Datumsverzeichnis steht.

•	Öffnen Sie diese Steuerdatei >VersionBackup.txt< mit einem Texteditor.

•	Der dritte Abschnitt der Datei (nach der zweiten Zeile mit # am Zeilenanfang) enthält die Liste der Dateien. Jede in diesem Backup gespeicherte Datei ist mit einem X am Zeilenanfang gekennzeichnet.

•	Entfernen Sie die Zeilen für die betreffenden Dateien oder ersetzen Sie das X in der ersten Spalte durch ein Leerzeichen.

Anmerkung:

Aus dieser Möglichkeit wird deutlich, dass auf der Festplatte gespeicherte Backups nicht generell gegen Manipulationen sicher sein können. Wenn Sie (z.B. bei einem PC mit mehreren Benutzern) sicher gehen wollen, dass nichts aus dem Backup-Bestand verschwindet, sollten Sie die Backups archivieren und die Archivmedien unter Verschluss aufbewahren.

Siehe hierzu auch:

•	Informationen in der Steuerdatei

•	Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup


Anfordern einer wiederholten Archivierung
Tricks für Insider:

Anfordern einer wiederholten Archivierung

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Mit der Funktion zur Archivierung sichern Sie Ihre Backups auf ein externes Medium.

Wenn Sie hierbei auf der Dialogseite >Archivierung< den Parameter >Backups als extern archiviert markieren< gesetzt haben, und >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind< anwählen, wird ein Backup, das einmal archiviert wurde, nicht noch ein zweites Mal archiviert.

Sie können jedoch auf einfache Weise vorsehen, dass bei Ihrer nächsten Archivierungsaktion ein Versionsstand der Backups erneut archiviert wird.

Dies geschieht folgendermaßen:

•	Öffnen Sie im Explorer das Zielpfad-Verzeichnis, in dem die Datumsverzeichnisse stehen. (Dies ist das Verzeichnis, dass auf der Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad< als >Zielpfad für die Sicherheitskopien< angegeben ist.)

•	Für diejenigen Datumsverzeichnisse, die noch zur Archivierung anstehen, ist das Archiv-Flag gesetzt. Wenn die Archivierungsfunktion durchgeführt wird, wird das Flag gelöscht.

•	Setzen Sie für das Datumsverzeichnis, das Sie noch einmal archivieren wollen, das Archiv-Flag erneut.
(Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis und wählen Sie >Eigenschaften<.)


Verhindern des automatischen Löschens für ausgewählte Backups
Tricks für Insider:

Verhindern des automatischen Löschens für ausgewählte Backups

Gemäß der Einstellungen auf der Dialogseite >Löschen< werden alte Backups automatisch von der Festplatte gelöscht.

Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, jedoch für spezielle Backups ein automatisches Löschen verhindern wollen, gibt es dafür eine einfache Möglichkeit:

•	Bei der Untersuchung, welche Backups gelöscht werden sollen, bezieht VersionBackup seine Information aus der aktuellen Steuerdatei >VersionBackup.txt<. Dies ist die Steuerdatei, die sich in dem Zielpfad befindet, also in dem Verzeichnis, in dem auch die Datumsverzeichnisse stehen. (Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad<, Feld >Zielpfad für die Sicherheitskopien<)

•	Öffnen Sie diese Datei mit einem Texteditor.

•	Im zweiten Abschnitt der Datei (nach der ersten Zeile mit # am Zeilenanfang) steht die Liste der momentan gespeicherten und für VersionBackup bekannten Backups. Jede Zeile beginnt mit der Angabe des Backupdatums.

•	Entfernen Sie die Zeile für das Backup, das nicht automatisch gelöscht werden soll.
Dieses Backup ist somit für den Löschmechanismus in VersionBackup unsichtbar und wird für das Löschen nicht weiter in Betracht gezogen.

•	Für den Backup-Browser und die Wiederherstellungsfunktion bleibt das Backup jedoch sichtbar. Die Inhalte des Backups werden weiter angezeigt und für die Wiederherstellung verwendet.

•	Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt das Backup doch nicht mehr benötigen, dann löschen Sie das Datumsverzeichnis im Explorer (siehe Manuelles Löschen von Backups).

Siehe hierzu auch:

Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup

Informationen in der Steuerdatei


Sichern von Dateien, obwohl sie nicht verändert wurden
Tricks für Insider:

Sichern von Dateien, obwohl sie nicht verändert wurden

In einem Inkrementellen Backup werden nur die Dateien gesichert, die verändert wurden, neu hinzugekommen sind oder von denen der Pfad oder Dateiname geändert wurde.

Das Sichern der unveränderten Dateien geschieht normalerweise in einem Vollbackup, das gelegentlich automatisch durchgeführt werden sollte (siehe Dialogseite > Vollbackups<).

Wenn Sie wünschen, dass einzelne, nicht geänderte Dateien auch in dem nächsten inkrementellen Backup-Lauf gesichert werden, können Sie dies folgendermaßen erreichen:

•	Für die Entscheidung, ob eine Datei kopiert werden muss, bezieht VersionBackup seine Information aus der aktuellen Steuerdatei >VersionBackup.txt<. Dies ist die Steuerdatei, die sich in dem Zielpfad befindet, also in dem Verzeichnis, in dem auch die Datumsverzeichnisse stehen. (Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad<, Feld >Zielpfad für die Sicherheitskopien<)

•	Öffnen Sie diese Datei mit einem Texteditor.

•	Der dritte Abschnitt der Datei (nach der zweiten Zeile mit # am Zeilenanfang) enthält die Liste der Dateien.

•	Entfernen Sie die Zeilen für die Dateien, die beim nächsten Backuplauf gesichert werden sollen, obwohl sie nicht verändert wurden.

Auf diese Weise können Sie auch ein >Partielles Vollbackup< veranlassen:

 Wenn Sie eine Komplettsicherung von einem Teil der Dateien eines Quellpfades benötigen, entfernen Sie die Dateizeilen aller zu kopierenden Dateien aus der Steuerdatei.

Siehe hierzu auch:

Vollbackups

Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup

Informationen in der Steuerdatei


Automatisches Löschen der Backups, ohne dass neue angelegt werden
Tricks für Insider:

Automatisches Löschen der Backups zu einem Quellpfad, ohne dass neue Backups angelegt werden

Wenn Sie zu einem Quellpfad keine neuen Backups mehr anlegen möchten, erreichen Sie dies normalerweise, indem Sie den Quellpfad löschen oder deaktivieren.

Dann wenden jedoch die bestehenden Backups auch nicht mehr automatisch gelöscht. Sie sollten die Backups also manuell löschen.

Wenn Sie für einen Pfad keine neuen Backups mehr anlegen wollen, wünschen Sie unter Umständen jedoch, dass die alten Backups zunächst bestehen bleiben und erst im Laufe der Zeit automatisch gelöscht werden.

Dies erreichen Sie, indem Sie auf der Dialogseite >Löschen< z.B. die Einstellung >Backups, die älter sind als xx Tage< aktivieren.

Hierzu dürfen Sie den Quellpfad jedoch nicht löschen oder deaktivieren.

Das Erzeugen weiterer Backups verhindern Sie in einem solchen Fall, indem Sie auf der Seite >Ausschluss< einen * als Ausschlusspfad eingeben und die Liste der unbedingt zu sichernden Dateien leeren.

Wenn Ausschluss- und Löschpfade so konfiguriert sind (und nur dann), werden im Laufe der Zeit sämtliche Backups zu diesem Quellpfad gelöscht.


         Impressum

VersionBackup wurde erstellt von

Eckart Schröder-Bergen

SB-AW (Schröder-Bergen Anwendungen)

Rotkehlchenweg 11

82223 Eichenau

Deutschland

FAX:	(08141) 53 93 46
E-Mail: 	mail@versionbackup.de
Internet:	www. versionbackup.sb-aw.de
Firmeninfo:	www.sb-aw.de

Über Anregungen oder Kritik würde ich mich freuen.

Bei wichtigen Fragen der Bedienung oder bei Backup-Problemen gebe ich gerne Unterstützung per E-Mail.

Wegen der Bedeutung der Datensicherheit wurde VersionBackup mit besonderer Sorgfalt erstellt und intensiv getestet. Insbesondere auf die Verfügbarkeit der gesicherten Dateien in Problemsituationen wurde Wert gelegt.

Dennoch kann für die Funktion des Programms unter keinen Umständen eine Haftung übernommen werden. Der Anwender hat sich hiermit im Rahmen der Lizenzbedingungen einverstanden erklärt.

Unabhängig davon, ob Sie dieses oder ein anderes Programm für Ihre Backups einsetzen, empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen das Ergebnis der Kopiervorgänge zu überprüfen. Nur so gehen Sie wirklich sicher, dass die gewünschten Backups tatsächlich angelegt werden.


Zu dieser Seite steht keine spezielle Hilfe-Information zur Verfügung.

Bitte wählen Sie die gewünschte Information aus dem Index oder im Inhaltsverzeichnis aus.


Wenn diese Anzeige sichtbar ist, sucht VersionBackup nach geänderten Dateien und kopiert sie in den Backup-Bereich.

Weitere Informationen können Sie aus dem Index oder im Inhaltsverzeichnis auswählen.


Anzeige der Dateien, bei denen Kopierfehler aufgetreten sind

Fehler, die beim Kopieren aufgetreten sind

Wenn bei dem Erstellen der Backups einzelne Dateien nicht kopiert werden können, werden die Dateinamen in diesem Anzeigefenster aufgelistet.

Die Sicherheitskopien der aufgeführten Dateien konnten nicht erstellt werden.

Es gibt zwei Hauptgründe für solche Kopierfehler:

1. Gesperrte Dateien

Es kann sein, dass eine Datei zu dem Zeitpunkt, wenn VersionBackup sie kopieren möchte, gesperrt ist. Dies kann immer dann der Fall sein, wenn sie gerade in Bearbeitung durch andere Programme ist.

Es kann gelegentlich auftreten, dass eine Datei, die normalerweise gesichert werden kann, zufälligerweise zum Backup-Zeitpunkt gesperrt ist. Dies stellt normalerweise kein wirkliches Problem dar. VersionBackup wird beim nächsten Kopierlauf erneut versuchen, diese Dateien zu kopieren.

Es gibt jedoch Dateien, die ständig gesperrt sind (z.B. die Auslagerungsdatei). Solche Dateien können auf dem üblichen Weg weder gesichert werden, noch könnte man einen früheren Stand durch Zurück-Kopieren wiederherstellen.

2. Temporäre Dateien

Beim Hochlauf des Rechners, während VersionBackup aktiv ist, finden auch eine ganze Reihe anderer Verwaltungsprozesse statt. Dabei werden auch temporäre Dateien angelegt, die zwar zunächst einmal als neu, also als zu kopieren katalogisiert werden. Diese Dateien sind aber, wenn die Kopie erzeugt werden soll, möglicherweise vom System bereits wieder gelöscht oder umbenannt. Der Versuch, sie zu kopieren, muss daher fehlschlagen.

Dateien, für die wiederholt eine Fehlermeldung auftritt, sollte man möglicherweise in die Ausschluss-Liste eintragen, so dass keine weiteren Versuche unternommen werden, von ihnen ein Backup anzulegen.

Sämtliche Kopierfehler werden in der Fehler-Protokollierungsdatei protokolliert.

Die Einstellungen für diese Protokollierung können Sie auf der Dialogseite >allgemeine Einstellungen< vornehmen.


Wegen der Speicherbeschränkung werden alle Backups bis auf eines gelöscht

Hinweis, dass wegen der  eingestellten Speicherbeschränkung alle Backups bis auf eines gelöscht werden.

Wenn dieser Warnhinweis erscheint, haben Sie in den Löscheinstellungen zu diesem Quellpfad den Speicherplatz für die Backups eingeschränkt.

(Diese Einstellung geschieht in der Rubrik >Wenn die Backups mehr als xx MB Platz auf der Platte belegen< auf der Dialogseite >Löschen<.)

Es werden dann nach jedem Kopierlauf die alten Backups solange gelöscht, bis der Speicherplatz, den alle Backups zu diesem Quellpfad einnehmen, nicht mehr größer ist als der eingestellte Wert.

In diesem Fall, wenn diese Meldung erscheint, ist der Wert für die Speicherplatzbegrenzung jedoch so klein eingestellt, dass alle Backup-Versionen bis auf die allerneuste gelöscht werden müssten.

Möglicherweise ist dies nicht beabsichtigt. Vielleicht möchten Sie doch lieber mehr Speicher zur Verfügung stellen. Um dies noch zu ermöglichen, erscheint dieser Warnhinweis.

Wenn Sie die älteren Versionen  nicht alle löschen möchten, wählen Sie >Nein< und in dem nächsten Dialog >OK<. Dann wird der Löschgrund >Wenn die Backups mehr als xx MB Platz auf der Platte belegen< für diesen Quellpfad abgeschaltet. Sie können ihn anschließend auf der Dialogseite >Löschen< mit einer vergrößerten Speichergrenze wieder aktivieren.

Wenn Sie jedoch bei der eingestellten Speicherbegrenzung bleiben wollen, wählen Sie >Ja<. Es werden dann für diesen Quellpfad alle Backup-Versionen bis auf das letzte gelöscht.

Wenn Sie nicht wünschen, dass dieser Hinweis für diesen Quellpfad erneut angezeigt wird, dann klicken Sie vorher das Kästchen >Diese Frage in Zukunft nicht mehr anzeigen< an.


Kurzhinweise
VersionBackup-Kurzhinweise

Das sollten Sie über VersionBackup wissen:

•	Die VersionBackup-Dialogseiten

•	Quellpfad einkonfigurieren

•	Zeitpunkt des Backup-Laufes

•	Vollbackups

•	Versionierung

•	Backups sichten oder wiederherstellen

•	Archivieren

•	Löschen von Backups

weiter


Kurzhinweise: Die VersionBackup-Dialogseiten

VersionBackup-Kurzhinweise

Die VersionBackup-Dialogseiten

Zur Einstellung von VersionBackup stehen Ihnen mehrere Dialogseiten zur Verfügung.

•	Die Haupt-Seiten (Überblick - Pfade - Planung/Start - Archivierung - Backup-Browser) erreichen Sie, indem Sie auf den entsprechenden Text am linken Rand klicken.

•	Zur Konfiguration eines speziellen Quellpfades wählen Sie auf der Seite >Pfade< den betreffenden Pfad aus und klicken auf den Button >Bearbeiten<.

Hierdurch erreichen Sie die Dialogseiten zur Konfiguration des entsprechenden Pfades (Quellpfad/Zielpfad - Ausschluss - allgemeine Einstellungen - Vollbackups - Löschen), zwischen denen Sie ebenfalls durch Klicken auf den entsprechenden Text umschalten können.

Wenn Sie auf >OK< oder >Abbrechen< klicken, verlassen Sie die Quellpfad-Konfiguration wieder und kehren zu den Haupt-Seiten zurück.

•	Wenn Sie auf der Haupt-Seite Backup-Browser auf >Start< klicken, öffnet sich der Backup-Browser, in dem die bereits gespeicherten Sicherheitskopien übersichtlich dargestellt werden.

Dort können Sie auch die Wiederherstellung von Sicherheitskopien anfordern.

zurück

weiter


Kurzhinweise: Quellpfad einkonfigurieren

VersionBackup-Kurzhinweise

Quellpfad einkonfigurieren

•	Ein Quellpfad ist ein Dateipfad, in dem Dateien stehen, die von VersionBackup gesichert werden sollen.

•	Da die wichtigen Dateien normalerweise an verschiedenen Positionen auf der Festplatte stehen, kann man mehrere Quellpfade eingeben.

•	Jeder Quellpfad wird in ein separates Zielverzeichnis gesichert.

•	Für jeden Quellpfad kann man eigene Einstellungen vornehmen (z.B. bezüglich der Vollbackups und des automatischen Löschens).

Bevor VersionBackup für Sie tätig werden kann, müssen Sie Ihre Quellpfade eingeben.

Dies geschieht entweder

•	mit dem Eingabe-Assistenten, den Sie auf der Seite >Überblick< mit dem Button >Einen neuen Backup-Pfad anlegen< erreichen.

Der Assistent fragt Sie nacheinander nach alle wesentlichen Einstellungswerten.

oder

•	auf der Seite >Pfade< mit dem Button >Neu<.

Sie erreichen so die Quellpfad-Konfigurationsseiten, auf denen Sie Ihre Einstellungen auch nachträglich verändern können.

zurück

weiter


Kurzhinweise: Zeitpunkt des Backup-Laufes

VersionBackup-Kurzhinweise

Zeitpunkt des Backup-Laufes

Der Zeitpunkt, an dem VersionBackup die Sicherheitskopien erzeugt, ist entweder

•	beim Starten von Windows (Hochfahren des Rechners bzw. Einloggen)

oder

•	zu einer festgelegten Uhrzeit

oder

•	wenn Sie dies manuell anfordern.

Die automatischen Starteinstellungen nehmen Sie auf der Seite >Planung / Start< vor.

Manuell starten können Sie die Backup-Erzeugung

auf der Seite >Überblick< mit dem Button >Jetzt die Backup-Kopie durchführen<

oder

auf der Seite >Planung/Start< mit dem Button >Start<.

zurück

weiter


Kurzhinweise: Vollbackups

VersionBackup-Kurzhinweise

Vollbackups

Im Normalfall legt VersionBackup von einer Datei nur dann eine Sicherheitskopie an, wenn sie geändert wurde.

Dieses wird als inkrementelles Backup bezeichnet.

Es können jedoch auch Vollbackups erzeugt werden, die auch die unveränderten Dateien enthalten.

Bei entsprechender Einstellung wird nach einem festgelegten Zeitraum automatisch anstelle eines inkrementellen Backups ein Vollbackup erzeugt.

Siehe hierzu auch: Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups

Die Einstellungen für die automatischen Vollbackups nehmen Sie auf der Seite >Vollbackups< vor.

Sie können ein Vollbackup auch manuell anfordern. Dies geschieht

•	auf der Seite >Vollbackups< mit dem Button >Nächsten Lauf als Vollbackup durchführen<

oder

wenn Sie auf der Seite >Überblick< mit dem Button >Start< ein sofortiges Backup anfordern und das anschließend erscheinende Anwahlfeld >Vollbackup für alle Quellpfade< aktivieren.

zurück

weiter


Kurzhinweise: Versionierung

VersionBackup-Kurzhinweise

Versionierung

VersionBackup legt jeden Tag automatisch neue Sicherheitskopien an.

Ein großer Vorteil von VersionBackup ist, dass die Backups vergangener Tage nicht überschrieben werden, wenn das nächste Tages-Backup angelegt wird.

Die Backups bleiben, nach Tagen sortiert, auf der Platte stehen. Dies wird als Versionierung bezeichnet.

Sie können direkt in Ihrem Zielverzeichnis auf die Datums-Directories zugreifen.

Komfortabler geht dies jedoch mit dem Backup-Browser.

Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, die gewünschten Dateien auszuwählen nach ihrem

•	Dateipfad

•	Dateinamen   und

•	Datum des Versionsstandes.

zurück

weiter


Kurzhinweise: Backups sichten und wiederherstellen
VersionBackup-Kurzhinweise

Backups sichten oder wiederherstellen

Der einfachste und übersichtlichste Zugriff auf die gespeicherten Backups erfolgt mit dem Backup-Browser.

Sie erreichen ihn

•	auf der Seite >Überblick< mit dem Button >Bestehende Backups prüfen oder wiederherstellen<

oder

•	auf der Seite >Backup-Browser< mit dem >Start<-Button.

Der Backup-Browser zeigt die gespeicherten Backups an, wobei Sie sie nach Dateipfad, Dateiname und Versionsdatum auswählen können.

Die so ausgewählten Dateien können Sie wiederherstellen (an die ursprüngliche oder eine andere Position kopieren).

Wenn Sie Dateien auf einem externen Medium archiviert haben, können Sie dieses einscannen, um die Informationen über dessen Inhalt verfügbar zu machen. Dann zeigt der Backup-Browser auch diese Versionen zusammen mit den primären Backups an.

zurück

weiter


Kurzhinweise: Archivieren

VersionBackup-Kurzhinweise

Archivieren

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

VersionBackup sichert Ihre neuen oder geänderten Dateien täglich. Dies soll automatisch ohne Ihr Zutun geschehen. Daher wird dieses primäre Backup auf einer ständig verfügbaren Speicherplatte durchgeführt, normalerweise also auf der Festplatte Ihres Rechners.

Um diese Platte zu entlasten und um zusätzliche Datensicherheit zu erreichen, sollten die Backups von Zeit zu Zeit zusätzlich auf ein anderes Speichermedium (z.B. auf einer CD) gesichert werden. Diese zweite Sicherung wird als Archivierung bezeichnet.

VersionBackup Master unterstützt Sie beim Archivieren. Ferner können Archivierungsmedien im Backup-Browser eingescannt werden, so dass auch die extern gespeicherten Versionen automatisch wieder gefunden werden.

Die Archivierung wird auf der Dialogseite >Archivierung< gestartet.

Wenn das externe Medium direkt beschrieben werden kann (z.B. eine MOD oder eine ZIP-Disk), werden die Backups von der VersionBackup Master-Archivierungsfunktion direkt an die endgültige Stelle kopiert.

Wenn Sie CDs als Archivierungsmedium nutzen wollen, ist ein direktes Schreiben nicht möglich. Aus diesem Grund kopiert VersionBackup Master die Backups in ein temporäres Verzeichnis auf der Festplatte, von wo aus Sie sie mit Ihrem CD-Brennprogramm auf die CD schreiben. Das temporäre Pufferverzeichnis kann danach wieder gelöscht werden.

Siehe hierzu auch:

Allgemeine Hinweise über das Thema ArchivierungAblauf der Erstellung eines Archiv-Mediums

zurück

weiter


Kurzhinweise: Löschen von Backups

VersionBackup-Kurzhinweise

Löschen von Backups

Im Laufe der Zeit kommen immer mehr Tagesbackups dazu. Spätestens nach ein paar Monaten sollten die ältesten Backups also wieder gelöscht werden. VersionBackup erledigt dies automatisch.

Welche Backups automatisch gelöscht werden sollen und welche Backups unbedingt bestehen bleiben sollen, legen Sie fest.

Dies geschieht entweder

•	bei der Neueingabe des Quellpfades mit dem Eingabe-Assistenten (Seite >Überblick<, Button >Einen neuen Backup-Pfad anlegen<)

oder

•	auf der Seite >Löschen<.

Um diese Seite zu erreichen, wählen Sie auf der Seite >Pfade< den Quellpfad aus, dessen Löscheinstellungen Sie bearbeiten wollen. Dann klicken Sie auf den >Bearbeiten<-Button und anschließend links auf das >Löschen<-Feld.

Wenn Sie beabsichtigen, Ihre Backups zu archivieren, dürfen Sie natürlich erst nach erfolgter Archivierung gelöscht werden. Auch dies kann auf der Seite >Löschen< eingestellt werden (Parameter >Wenn die Backups noch nicht archiviert worden sind<).

Sie können die Backups auch manuell löschen, indem Sie die Datumsverzeichnisse mit dem Windows-Explorer löschen (siehe hierzu: Manuelles Löschen von Backups).

zurück


Liste der Quellpfade der zu sichernden Dateien
Dialogseite: Pfade

Liste der Quellpfade der zu sichernden Dateien

Nur die Dateien werden gesichert, für die ein Backup-Pfad eingetragen wurde.

Das heißt, die Pfade, deren Dateien gesichert werden sollen, müssen VersionBackup bekannt gemacht werden. Ab diesem Zeitpunkt wird jede Veränderung der Dateien gespeichert.

VersionBackup sichert die Dateien aus mehreren verschiedenen Dateipfaden getrennt von einander. Diese Pfade werden als Quellpfade bezeichnet.

VersionBackup legt für jeden Quellpfad einen eigenen Zielpfad für die Backups an. So bleibt die Übersichtlichkeit gewahrt, auch wenn eine große Anzahl von Backups gespeichert ist.

Auf dieser Dialogseite bekommen Sie einen Überblick über die einkonfigurierten Quellpfade.

Sie können Pfade hinzufügen, für die Bearbeitung auswählen oder löschen.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Liste der Quellpfade der zu sichernden Dateien<

•	>Neu<

•	>Bearbeiten<
>Löschen<

•	>Hilfe<

•	>Schließen<


Dialogseite: Pfade

Liste der Quellpfade der zu sichernden Dateien

Diese Liste zeigt die Quellpfade an, die zurzeit in Ihrem VersionBackup-System einkonfiguriert sind.

Ein Quellpfad ist ein Dateipfad auf der Speicherplatte, zum Beispiel:

C:\ Daten\Briefe

Alle Dateien In diesem Verzeichnis und seinen Unterverzeichnissen werden gesichert.

Dies ist die Nomaleinstellung.

Wenn Sie nicht wünschen, dass auch die Unterverzeichnisse zu dem Quellpfad gesichert werden, so wählen Sie bitte die Option >Nur den angegebenen Quellpfad sichern< auf der Dialogseite >allgemeine Einstellungen<.

Wenn Sie bestimmte Dateien von der Sicherung ausnehmen wollen, so geben Sie deren Bezeichnung in der Ausschlussliste ein.

Wenn Sie auf der Dialogseite >allgemeine Einstellungen< das Feld >Aktiv< deaktivieren, dann ist der Quellpfad deaktiviert. Das bedeutet, dass er nicht bearbeitet wird, so als ob Sie ihn gelöscht hätten. Sie können ihn aber leicht wieder aktivieren, indem Sie das Feld >Aktiv< erneut anklicken.

Einen nicht aktiven Pfad erkennen Sie in der Liste der Quellpfade daran, dass hinter dem Pfad der Zusatz >(nicht aktiv)< angezeigt wird.


Dialogseite >Pfade<, Button >Neu<
Dialogseite: Pfade

Button >Neu<

Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie einen Quellpfad neu hinzufügen wollen.

Es wird dann die Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad< geöffnet, in dem Sie den Pfad eingeben können. Von hier können Sie die anderen Seiten zur Konfiguration des Quellpfades erreichen, indem Sie auf die blaue Leiste am linken Fensterrand klicken.

Die Position in der Liste der Quellpfade, an der der neue Pfad hinzugefügt wird, befindet sich vor der momentan selektierten Zeile. Wenn keine Zeile in der Liste selektiert ist, wird der neue Pfad an das Ende der Liste angehängt.


Dialogseite >Pfade<, Button >Bearbeiten<

Dialogseite: Pfade

Button >Bearbeiten<

Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie einen Quellpfad oder seine Einstellungen ansehen oder verändern wollen.

Selektieren Sie zuvor in der Liste der Quellpfade denjenigen Quellpfad, dessen Einstellungen Sie bearbeiten wollen.

Es wird dann die zuletzt besuchte Seite zur Konfiguration der Quellpfad-Parameter angezeigt. Anschließend können Sie alle Quellpfad-Konfigurationsseiten erreichen, indem Sie auf die blaue Leiste am linken Fensterrand klicken.


Dialogseite >Pfade<, Button >Löschen<

Dialogseite: Pfade

Button >Löschen<

Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie den selektierten Quellpfad aus der VersionBackup-Konfiguration entfernen wollen.

Sie werden zu einer Bestätigung aufgefordert, anschließend sind der Pfad und seine Einstellungen aus der VersionBackup-Konfiguration gelöscht.

Wenn unter diesem Pfad bereits Backup-Daten angelegt worden sind, bleiben sie bestehen. Sie werden weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt automatisch gelöscht.

Wenn Sie die bestehenden Backups löschen möchten, müssen Sie dies manuell tun.

(Siehe hierzu Manuelles Löschen von Backups,

Alternative Vorgehensweise: Automatisches Löschen der Backups zu einem Quellpfad, ohne dass neue Backups angelegt werden).

Das automatische Archivieren der Daten und die die Wiederherstellung mit dem Backup-Browser ist auch nach dem Löschen des Quellpfades noch möglich.

Wenn zu einem Quellpfad nur vorübergehend keine Backups erzeugt werden sollen, sollten Sie ihn nicht löschen, sondern deaktivieren.

Sie schalten einen Quellpfad inaktiv, indem Sie das Anwahlfeld >Aktiv (für diesen Quellpfad werden Backups werden erstellt)< auf der Dialogseite >allgemeine Einstellungen< deaktivieren.

Deaktivierte Pfade sind in der Liste der Quellpfade durch den Zusatz >(nicht aktiv)< gekennzeichnet.


Button >Schließen<

Mit diesem Button

•	schließen Sie das Dialogfenster und

•	beenden Sie das Konfigurationsprogramm.

Der VersionBackup-Kopiervorgang wird gemäß Ihrer Konfiguration automatisch gestartet, auch wenn Sie das Fenster geschlossen haben.


Dialogseite >Planung/Start<

Dialogseite: Planung / Start

Steuerung des Zeitpunktes, an dem VersionBackup Sicherheitskopien anlegt

VersionBackup startet automatisch, um Backupkopien von den zu sichernden Quellpfaden anzulegen.

Auf dieser Dialogseite legen Sie fest, wann dieser Sicherungslauf erfolgen soll.

Außerdem können Sie eine sofortige Erstellung von Sicherheitskopien veranlassen.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Einmal täglich beim Start von Windows<

•	>Bei jedem Start von Windows<

•	>Täglich starten um xx:xx:xx Uhr<

•	>Beim ersten automatischen Start eines Tages sollen die Änderungen unter dem Datum des Vortages abgespeichert werden<

•	>Start - Jetzt Sicherheitskopien anlegen<

•	>Hilfe<

•	>Schließen<


Dialogseite >Planung/Start<, Anwahlfeld >Einmal täglich beim Start von Windows<

Dialogseite: Planung/Start

Auswahlfeld >Einmal täglich beim Start von Windows<

Wenn Sie diese Einstellung gewählt haben, erzeugt VersionBackup die Backups zu dem Zeitpunkt, wenn Sie sich das erste Mal an einem Tag einloggen. (Bei Systemen ohne Login erfolgt die Backup-Erzeugung unmittelbar nach dem ersten Hochfahren des Rechners am Tag.)

Es wird dann der Abschlusstand des Tages gesichert, an dem der Computer das letzte Mal in Betrieb war. Im Allgemeinen ist das der Stand des Vortages.

Wenn der Computer im Laufe des Tages erneut gestartet wird, erfolgt kein weiterer Kopierlauf. Hierdurch wird eine unnötige Verlängerung der Startzeit vermieden. Der Stand des laufenden Tages wird zu Beginn des nächsten Betriebstages gesichert.

Diese Einstellung wird empfohlen, wenn der Rechner zumindest jede Nacht ausgeschaltet wird.

Läuft der Rechner über Nacht durch, dann erzeugt er bei dieser Einstellung keine Backups, da ja kein täglicher Hochlaufvorgang erfolgt.

Für eine solche Betriebsart muss die Einstellung >Täglich starten um xx:xx:xx Uhr< gewählt werden.


Dialogseite >Planung/Start<, Anwahlfeld >Beim jedem Start von Windows<

Dialogseite: Planung/Start

Auswahlfeld >Bei jedem Start von Windows<

Wenn Sie diese Einstellung gewählt haben, erzeugt VersionBackup die Backups jedes Mal, wenn Sie sich einloggen. (Bei Systemen ohne Login erfolgt die Backup-Erzeugung unmittelbar nach dem Hochfahren des Rechners.)

Wenn dies der erste Hochlaufvorgang an dem Tag ist, wird der Abschlusstand des letzten Betriebstages gesichert. Im Allgemeinen ist das der Stand des Vortages.

Wenn der Computer im Laufe des Tages herunter- und erneut wieder hochgefahren wird, erfolgt ebenfalls ein VersionBackup-Lauf. Dann wird der momentane Stand unter dem Datum des laufenden Tages gesichert. Wenn an den betreffenden Dateien an dem Tag noch weitergearbeitet wird, werden die Backups später durch den letzten Stand des Tages überschrieben.

Diese Einstellung kann gewählt werden, wenn der Rechner jede Nacht ausgeschaltet wird.

Läuft der Rechner über Nacht durch, dann erzeugt er bei dieser Einstellung keine Backups, da ja kein täglicher Hochlaufvorgang erfolgt.

Für eine solche Betriebsart muss die Einstellung >Täglich starten um xx:xx:xx Uhr< gewählt werden.


Dialogseite >Planung/Start<, Anwahlfeld >Täglich starten um xx:xx:xx Uhr<

Dialogseite: Planung/Start

Auswahlfeld >Täglich starten um xx:xx:xx Uhr<

Wenn Sie diese Einstellung gewählt haben, erzeugt VersionBackup die Backups jeden Tag zu einer festgelegten Uhrzeit.

Es ist nicht erforderlich, dass der Computer an jedem Tag einmal hochgefahren wird.

Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn der Computer über Nacht eingeschaltet bleibt.

Sollte der Computer zu dem eingestellten Zeitpunkt abgeschaltet sein, dann erfolgt der VersionBackup-Lauf so früh wie möglich, also unmittelbar nach dem nächsten Hochfahren.

Als Uhrzeit können Sie 00:00:00 Uhr eingeben. Dann wird genau um Mitternacht der Stand des Vortages festgehalten.

Bedenken Sie aber, dass es sein kann, dass (gelegentlich) über Mitternacht hinaus gearbeitet wird. In einem solchen Fall sind die Dateien um Mitternacht nicht unbedingt in einem konsolidierten Zustand. Diese zufällige Momentaufnahme ist als Archivierungsstand nur bedingt geeignet.

Außerdem gehört die Zeit nach Mitternacht für jemanden, der noch sehr spät arbeiten muss, subjektiv zu dem vorherigen Arbeitstag. Besser wäre es also, wenn auch die Zeit nach Mitternacht noch unter dem Datum des Vortages gespeichert wird. Dies erreichen Sie, indem Sie als Speicherzeit etwa 04:00:00 eingeben.

Weiterhin sollten Sie das Anwahlfeld >Beim ersten automatischen Start eines Tages sollen die Änderungen unter dem Datum des Vortages abgespeichert werden< aktiviert lassen.

Wenn Sie den Computer jede Nacht ausschalten, wird empfohlen, die Einstellung >Einmal täglich beim Start von Windows< zu wählen.

Dies führt zu einer geringeren Ressourcenbelastung auf Ihrem Computer, da sich VersionBackup dann nach dem Hochlaufvorgang beenden kann.


Dialogseite >Planung/Start<, Anwahlfeld >Beim ersten automatischen Start eines Tages sollen die Änderungen unter dem Datum des Vortages abgespeichert werden<

Dialogseite: Planung/Start

Anwahlfeld >Beim ersten automatischen Start eines Tages sollen die Änderungen unter dem Datum des Vortages abgespeichert werden<

Wenn dieses Feld aktiviert ist, legt VersionBackup das erste an einem Tag automatisch erzeugte Backup auch dann nicht unter dem aktuellen Datum ab, wenn die letzte Dateiänderung nicht gestern, sondern erst am heutigen Tag stattfand. Das Backup wird dann auf den letzten Tag zurückdatiert.

Diese Rückdatierung hat den folgenden Sinn:

Stellen Sie sich vor, Sie haben einkonfiguriert, dass die Backups immer um 4 Uhr in der Nacht erzeugt werden sollen. Sie haben extra nicht Mitternacht, sondern eine spätere Zeit eingegeben, weil es sein kann, dass jemand über Mitternacht hinaus arbeitet. Die Zeit nach Mitternacht soll noch zu dem vorigen Tag gerechnet werden.

Wenn eine Rückdatierung der Zeit bis zum VersionBackup-Lauf nicht erfolgt (was Sie durch Deaktivieren dieses Anwahlfeldes erreichen könnten) ergibt sich unter Umständen nicht das von Ihnen gewünscht Backup-Verhalten. Dies sehen Sie an dem folgenden Beispiel:

- Ohne Rückdatierung - (Anwahlfeld deaktiviert):

•	Am Abend des 14.03. wird nicht über Mitternacht hinaus gearbeitet. Der VersionBackup-Lauf am frühen Morgen des 15.03. legt die Dateien des Vortages unter dem Datum 14.03. ab. Dies ist das gewünschte Verhalten.

•	Am Abend des 15.03. wird über Mitternacht hinaus gearbeitet. Der VersionBackup-Lauf am frühen Morgen des 16.03. stellt fest, dass die letzten Dateiänderungen am 16.03. erfolgt sind. Also werden sie unter dem Datum 16.03. abgelegt. Für den 15.03. ist somit kein Backup angelegt worden.

•	Am Abend des 16.03. wird wieder nicht über Mitternacht hinaus gearbeitet. Die letzten Dateiänderungen haben also immer noch das Datum 16.03. Also werden auch sie unter dem Datum 16.03. abgelegt. Hierbei werden die zuvor angelegten Backups vom 16.03. überschrieben. Somit existiert kein Backup mehr mit dem Stand des Arbeitsendes in der Nacht vom 15.03. auf den 16.03.

Aus diesem Grund wurde diese Funktion der Rückdatierung vorgesehen.
Es wird empfohlen, sie einzuschalten.

In unserem Beispiel ergibt sich dann das folgende Verhalten:

- Mit Rückdatierung - (Anwahlfeld aktiviert):

•	Am Abend des 15.03. wird über Mitternacht hinaus gearbeitet. Obwohl der VersionBackup-Lauf am frühen Morgen des 16.03. feststellt, dass die letzten Dateiänderungen erst am 16.03. erfolgt sind, speichert er sie noch unter dem Datum 15.03. ab. Dies ist sinnvoll, da die Zeit nach Mitternacht das Ende des Arbeitstages 15.03. war

•	Die weiteren Arbeiten am 16.03. werden am Morgen des 17.03. unter dem Datum 16.03. gespeichert. Somit ist - wie vorgesehen - der Stand zu jedem Arbeitsende gesichert.

Weitere Anmerkungen:

•	Bei manuell angeforderten Kopier-Läufen (>Start<-Button) wird keine Rückdatierung vorgenommen.

•	Wenn der Rechner an dem Folgetag nicht betrieben wird, so dass der automatische Kopier-Lauf an dem Tag nicht stattfindet, erfolgt keine Rückdatierung.

•	Wenn in dem Quellpfad die letzte Dateiänderung früher als am Vortag erfolgte, wird , wie üblich, nicht das gestrige Datum verwendet, sondern das entsprechend frühere.

Siehe hierzu auch:	>Täglich starten um xx:xx:xx Uhr<

und	>Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup<


Dialogseite >Planung/Start<, Button >Start<

Dialogseite: Planung/Start

Button >Start< - Jetzt Sicherheitskopien anlegen

Durch Betätigen dieses Start-Buttons können Sie veranlassen, dass VersionBackup den momentanen Stand Ihrer Dateien sofort sichert.

Die Sicherungskopien der gerade bearbeiteten Dateien tragen dann das aktuelle Datum. Wenn an den Dateien an diesem Tag noch weitergearbeitet wird, werden die Backups später durch den letzten Stand des Tages überschrieben.

Achtung: Pro Tag kann nur ein Backup-Stand auf der Platte gespeichert sein. Wenn Sie diese Funktion an dem Tag erneut aufrufen, wird der zuvor für diesen Tag gespeicherte Stand überschrieben.

Betätigen Sie diesen Button also nur dann erneut, wenn Sie sich sicher sind, dass sich Ihre Dateien in fehlerfreiem Zustand befinden. Für Dateien, die bei erneutem Aufruf der Funktion fehlerhaft sind, geht der zuvor an dem Tag gesicherte, einwandfreie Stand verloren.


Überschreiben der für heute bestehenden Backup-Dateien?

VersionBackup legt für jeden Quellpfad und jeden Tag ein eigenes Datumsverzeichnis an, um darin die Backups separat von den anderen zu speichern.

Durch die datumsbezogene Dateispeicherung wird erreicht, dass der Stand jedes Tages erhalten bleibt, auch wenn an späteren Tagen weitere Backups derselben Dateien angelegt werden. Denn die weiteren Backups gelangen ja in Datumsverzeichnisse anderer Tage.

Wenn Sie jedoch die Backup-Kopie ein einem Tag wiederholt starten, werden die Kopien immer wieder in dasselbe Verzeichnis kopiert. Die für heute bereits angelegten Backups werden somit überschrieben, falls es mittlerweile eine aktuellere Version gibt. VersionBackup fragt hier nach, ob dies erwünscht ist.

Wenn Sie mit >OK< bestätigen, werden die heute bereits gespeicherten Dateien durch die jetzt vorhandenen Stände überschrieben.

Wenn Sie >Abbrechen< anklicken, wird der Vorgang abgebrochen. Es erfolgt keine erneute Speicherung, weil VersionBackup für einen Tag nicht mehrere Stände speichern kann.

Die heute manuell gespeicherten Stände werden jedoch in jedem Fall morgen früh mit den dann aktuellen Dateien überschrieben.

Siehe hierzu auch:  Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup


Dialog vor dem Start des Backup-Laufes

Jetzt den Backuplauf starten?

VersionBackup erzeugt die Sicherheitskopien zu speziellen Zeitpunkten.

Normalerweise erfolgt der Start automatisch, also beim Starten von Windows oder zu der vorgesehenen Uhrzeit.

Mit dieser Funktion wird die Backup-Erzeugung zum momentanen Zeitpunkt zusätzlich gestartet.

Wenn das Anwahlfeld >Vollbackup für alle Quellpfade< angekreuzt ist, wird für sämtliche Quellpfade ein Vollbackup durchgeführt. Dies erfolgt auch dann, wenn keine der Dateien verändert wurde.

Achtung: ein Vollbackup für alle Quellpfade erzeugt - je nach dem Umfang der Dateien in Ihren Quellpfaden - eine sehr große Anzahl von Backup-Dateien. Sie sollten daher diese Option nur dann anwählen, wenn Sie tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein solches generelles Vollbackup benötigen.


Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

VersionBackup ist nicht auf eine spezielle Hardware festgelegt.

Wegen der Vielfalt der möglichen Systeme, werden die Daten daher unter Umständen nicht direkt aus VersionBackup Master heraus auf das externe Medium geschrieben, sondern über ein Pufferverzeichnis. Dies ist ein Verzeichnis auf der Festplatte, in dem die zu archivierenden Dateien temporär zwischengespeichert werden.

Die Erstellung des Archiv-Mediums erfolgt daher, je nachdem, wie das Medium beschrieben werden kann, auf zwei unterschiedliche Arten:

A)	Wenn Sie direkt auf das Archivmedium schreiben können

(Dies ist z.B. bei ZIP-Disks, USB-Laufwerken oder MODs der Fall)

B)	Wenn Sie nicht direkt auf das Archivmedium schreiben können

(Dies ist bei den meisten Systemen bei CD-Rs oder DVDs der Fall)

Siehe auch: Allgemeine Hinweise über das Thema Archivierung


Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums (direktes Kopieren)
Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn Sie direkt auf das Archivmedium schreiben können
 (z.B. bei ZIP-Disks, USB-Laufwerken oder MODs):

•	Öffnen Sie die Dialogseite >Archivierung<.

•	Tragen Sie im Feld >Zielpfad für die Archivierungs-Kopie< die Pfadbezeichnung für das Archiv-Laufwerk ein. Sie können auch einen Pfad zu einem Unterverzeichnis auf dem Laufwerk angeben.

•	Wenn Ihre Archivierung alle Quellpfade umfassen soll, belassen Sie die Einstellung >Alle Pfade<.
Ansonsten wählen Sie >Nur ausgewählte Pfade< und mit dem Button >Auswahl<, welche Quellpfade archiviert werden sollen.

•	Wenn Sie wünschen, dass VersionBackup Master dafür sorgt, dass jedes Backup nur einmal archiviert wird, belassen Sie die Einstellung >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind< und >Backups als extern archiviert markieren<.
Für spezielle Fälle (z.B. Tests) können Sie andere Einstellungen vornehmen.

•	Betätigen Sie den Button >Kopiere<.
Bestätigen Sie die anschließend erscheinenden Mitteilungen.

VersionBackup Master schreibt daraufhin eine Kopie der zu archivierenden Dateien auf das Archivmedium.

Überprüfen Sie bitte das Ergebnis und sorgen Sie für eine sichere Aufbewahrung der Datenträger.

Wenn die Funktion >Backups als extern archiviert markieren< eingeschaltet ist, hat VersionBackup Master vorgemerkt, dass diese Backups nicht erneut archiviert werden müssen.

Näheres hierzu: >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind<


Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums (indirektes Kopieren)
Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn Sie nicht direkt auf das Archivmedium schreiben können
(z.B. bei CD-Rs oder DVDs):

1.	Erstellen der Inhalte des Pufferverzeichnisses mit VersionBackup Master

•	Öffnen Sie die Dialogseite >Archivierung<.

•	Falls gewünscht: Ändern Sie den Pfad des Pufferverzeichnisses >Zielpfad für die Archivierungs-Kopie<

•	Wenn Ihre Archivierung alle Quellpfade umfassen soll, belassen Sie die Einstellung >Alle Pfade<, ansonsten wählen Sie >Nur ausgewählte Pfade< und mit dem Button >Auswahl<, welche Quellpfade archiviert werden sollen.

•	Wenn Sie wünschen, dass VersionBackup Master dafür sorgt, dass jedes Backup nur einmal archiviert wird, belassen Sie die Einstellung >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind< und >Backups als extern archiviert markieren<.
Für spezielle Fälle (z.B. Tests) können Sie andere Einstellungen vornehmen.

•	Betätigen Sie den Button >Kopiere<.
Bestätigen Sie die anschließend erscheinenden Mitteilungen.

VersionBackup Master hat jetzt eine Kopie der zu archivierenden Dateien in das Pufferverzeichnis angelegt.

Wenn die Funktion >Backups als extern archiviert markieren< eingeschaltet war, hat VersionBackup Master vorgemerkt, dass diese Backups nicht erneut archiviert werden müssen.

Näheres hierzu: >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind<

2.	Kopieren der Inhalte des Pufferverzeichnisses auf das externe Medium

Der Inhalt des Pufferverzeichnisses muss auf den externen Datenträger kopiert werden.

Benutzen Sie hierzu bitte die zu dem entsprechenden Gerät gehörende Software.

Wenn Sie einen Teil der automatisch in das Pufferverzeichnis kopierten Dateien nicht in das Archiv aufnehmen wollen, können Sie die betreffenden Datumsverzeichnisse zuvor löschen.

Wenn Sie besondes hohe Sicherheitsanforderungen oder schlechte Erfahrungen mit der Qualität Ihrer Speichermedien haben, können Sie zwei Medien mit dem Inhalt des Pufferverzeichnisses beschreiben. So erreichen Sie eine doppelte Datenhaltung, auch wenn die Backups auf der primären Platte wieder gelöscht werden.

Überprüfen Sie bitte das Ergebnis und sorgen Sie für eine sichere Aufbewahrung der Datenträger.

3.	Löschen des Pufferverzeichnisses

Nachdem der Inhalt des Pufferverzeichnisses auf den externen Datenträger kopiert worden ist, kann das Pufferverzeichnis wieder gelöscht werden.

Die primären Backups gehen dadurch nicht verloren, da der Inhalt des Pufferverzeichnisses nur eine Kopie daraus war.


Dialog für die externe Archivierung

Dialogseite: Archivierung

Dialog für die externe Archivierung

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Diese Dialogseite wird dazu verwendet, externe Archivkopien zu erzeugen.

Informationen über die Möglichkeiten zur Archivierung Ihrer Backups finden Sie unter:

•	Allgemeine Hinweise über das Thema Archivierung

•	Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums

Eingabemöglichkeiten:

•	>Alle Quellpfade<

•	>Nur ausgewählte Quellpfade<

•	>Auswahl<

•	>Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind<

•	>Alle Tage<

•	>Backups als extern archiviert markieren<

•	>Zielpfad für die Archivierungs-Kopie<

•	>Durchsuchen<

•	>Start<


Dialogseite >Archivierung<, Eingabezeile >Zielpfad für die Archivierungs-Kopie<

Dialogseite: Archivierung

Eingabezeile >Zielpfad für die Archivierungs-Kopie<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

In dieser Eingabezeile geben Sie den Pfad ein, in den die zu archivierenden Dateien geschrieben werden sollen.

Wenn Sie direkt auf das Archivmedium schreiben können (z.B. bei ZIP-Disks, USB-Laufwerken oder MODs), geben Sie hier den Laufwerksbuchstaben des entsprechenden Laufwerks an (z.B. > F:\ <), eventuell ergänzt um einen Datenpfad auf dem Archiv-Medium.

Wenn Sie nicht direkt auf das Archivmedium schreiben können (z.B. bei CD-Rs oder DVDs), geben Sie hier bitte einen Pfad auf Ihrer Festplatte ein, den Sie als Pufferverzeichnis nutzen möchten. Sie können dann aus den Inhalten des Pufferverzeichnisses Ihr Archiv-Medium erstellen. Das Pufferverzeichnis kann danach wieder gelöscht werden.

Siehe auch: Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums


Dialogseite >Archivierung<, Button >Durchsuchen<

Dialogseite: Archivierung

Button >Durchsuchen<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Drücken Sie diesen Button, wenn Sie den Pfad, in den die zu archivierenden Dateien geschrieben werden sollen, nicht manuell eingeben wollen, sondern aus der Verzeichnisstruktur auswählen wollen.

Es öffnet sich der Verzeichnis-Browser, mit dem Sie ein Verzeichnis aus der aktuell vorhandenen Verzeichnisstruktur auswählen können.


Dialogseite >Archivierung<, Anwahlfeld >Alle Pfade<

Dialogseite: Archivierung

Auswahlfeld >Alle Quellpfade<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Sie können auswählen, ob die Archivierung über alle Quellpfade laufen soll, für die Backup-Daten existieren, oder ob Sie nur spezielle Pfade archivieren möchten.

Mit dieser Einstellung werden alle Quellpfade bearbeitet, die gegenwärtig einkonfiguriert sind oder früher einkonfiguriert waren.

Wenn Sie stattdessen spezielle Pfade auswählen möchten, so verwenden Sie die Einstellung >Nur ausgewählte Quellpfade<.

Siehe auch: Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums


Dialogseite >Archivierung<, Anwahlfeld >Ausgewählte Pfade<

Dialogseite: Archivierung

Auswahlfeld >Nur ausgewählte Quellpfade<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Sie können auswählen, ob die Archivierung über alle Quellpfade laufen soll, für die Backup-Daten existieren, oder ob Sie nur spezielle Pfade archivieren möchten.

Mit dieser Einstellung werden nur die Quellpfade bearbeitet, die Sie speziell auswählen. Um diese Auswahl vorzunehmen, betätigen Sie bitte den Button >Auswahl<.

Wenn Sie stattdessen alle Pfade archivieren möchten, so verwenden Sie die Einstellung >Alle Quellpfade<.

Siehe auch: Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums


Dialogseite >Archivierung<, Anwahlfeld >Auswahl<

Dialogseite: Archivierung

Button: >Auswahl<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn Sie die Einstellung >Nur ausgewählte Quellpfade< gewählt haben, archiviert VersionBackup Master nicht alle Quellpfade, sondern nur speziell ausgewählte. Diese Auswahl geschieht mit dem Button >Auswahl<.

Es öffnet sich der Dialog >Quellpfad-Auswahl<, in dem die Quellpfade angezeigt werden und ausgewählt werden können.


Dialogseite >Archivierung<, Anwahlfeld >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind<

Dialogseite: Archivierung

Auswahlfeld >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn die diese Einstellung wählen, werden nur die Backups archiviert, für die die Archivierungsfunktion nicht schon einmal gelaufen ist.

Hiermit können Sie die Archivierung nur auf die neuen, bisher nicht archivierten Versionen beschränken.

Ob die Archivierungsfunktion gelaufen ist, wird im Archiv-Flag des Datumsverzeichnisses gespeichert. Bei neu angelegten Backups ist das Flag gesetzt. Wenn VersionBackup Master die Funktion zur externen Archivierung durchführt und die Einstellung >Backups als extern archiviert markieren< ist gewählt, dann wird dieses Flag zurückgesetzt.

Um dieses Verhalten zu überprüfen und ggf. zu beeinflussen, können Sie im Explorer direkt auf das Archiv-Flag des Datumsverzeichnisses zugreifen.

Wenn Sie alle gespeicherten primären Backupversionen archivieren möchten, so verwenden Sie die Einstellung >Alle Tage<.

Siehe auch: Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums


Dialogseite >Archivierung<, Anwahlfeld >Alle Tage<

Dialogseite: Archivierung

Auswahlfeld >Alle Tage<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn die diese Einstellung wählen, werden sämtliche auf der primären Platte vorhandenen Backups archiviert, auch wenn für sie bereits eine Archivierung durchgeführt wurde.

Hiermit können Sie die Archivierung über den gesamten Backup-Bestand durchführen, also nicht nur über die neuen, bisher nicht archivierten Versionen.

Wenn Sie stattdessen nur die bisher nicht archivierten Versionen verwenden möchten, so verwenden Sie die Einstellung >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind<.

Siehe auch: Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums


Dialogseite >Archivierung<, Anwahlfeld >Backups als extern archiviert markieren<

Dialogseite: Archivierung

Anwahlfeld >Backups als extern archiviert markieren<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die Backups bei der Archivierung als archiviert markiert.

Wenn Sie bei einer später durchgeführten Archivierung die Einstellung >Alle Tage, die nicht als archiviert markiert sind< gewählt haben, werden diese Backups dann nicht noch einmal archiviert.

Sollten Sie die Archivierungsfunktion nur testen wollen, dann ist es besser, wenn Sie diese Einstellung deaktivieren.

Die Markierung geschieht über das Archiv-Flag des Datumsverzeichnisses. Bei neu angelegten Backups ist das Flag gesetzt. Bei dem Archivierungsvorgang wird, wenn diese Einstellung aktiviert ist, das Archiv-Flag des Datumsverzeichnisses zurückgesetzt.

Um dieses Verhalten zu überprüfen und ggf. zu beeinflussen, können Sie im Explorer direkt auf das Archiv-Flag zugreifen.

Siehe auch: Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums


Dialogseite >Archivierung<, Anwahlfeld >Kopiere<

Dialogseite: Archivierung

Button >Start<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn Sie diesen Button betätigen, wird, gemäß den auf der Dialogseite vorgenommenen Einstellungen, die Archivierungsfunktion durchgeführt.

Siehe auch: Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums


Dialogseite >Quellpfad-Auswahl<

Dialogseite: Archivierung

Dialog: Quellpfad-Auswahl für die Archivierungsfunktion

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

In diesem Dialog werden die Quellpfade ausgewählt, die archiviert werden sollen.

In der Liste sind sowohl die aktuell einkonfigurierten Quellpfade aufgeführt als auch Pfade, die früher einmal einkonfiguriert waren, sofern für sie noch primäre Backups existieren.

Es können beliebig viele Pfade selektiert werden. Die Pfade werden durch Mausklick selektiert oder deselektiert.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Alle wählen<	Alle Quellpfade werden selektiert

•	>Alle löschen< 	Alle Quellpfade werden deselektiert

•	>Hilfe<                  	Dieser Hilfetext wird angezeigt

•	>Abbrechen<    	Schließen des Dialogs. Die Änderungen werden nicht übernommen.

•	>OK<                    	Schließen des Dialogs. Die Änderungen werden übernommen.


Dialogseite >Backup-Browser< - Start des Backup-Browsers
Dialogseite: Backup-Browser

Dialogseite zum Start des Backup-Browsers

Über diese Dialogseite erreichen Sie die Funktion, um Sicherheitskopien spezieller Dateien in dem Backup-Bestand zu finden und sie an die ursprüngliche Position oder eine andere Stelle zurück zu kopieren.

Eingabemöglichkeiten:

•	Auswahlfeld >Beim Start des Backup-Browsers die auf der Festplatte gespeicherten Backups einscannen<

Im Normalfall ist diese Option angewählt. Dann werden in dem Backup-Browser zunächst einmal alle Backups angezeigt, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Sie können diese Anzeige um die Backups erweitern, die auf externen Archivmedien gespeichert sind, indem Sie den Button >Scannen< im Backup-Browser betätigen.

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

•	Auswahlfeld >Beim Start des Backup-Browsers keine Backups einscannen<

Wählen Sie diese Start-Variante aus, wenn Sie nicht wünschen, dass die Inhalte der Festplatte in dem Backup-Browser angezeigt werden. Es werden dann nur diejenigen Backups angezeigt, die Sie mit dem Button >Scannen< einscannen werden.

Auf diese Weise können Sie z.B. erreichen, dass für eine Wiederherstellung ausschließlich die Daten auf den externen Medien verwendet werden.

Button >Start<

Betätigen Sie den Button >Start<, damit der Backup-Browser geöffnet wird, in dem die gespeicherten Backups angezeigt werden.

Sie können dann Verzeichnisse, Dateinamen und Versionsstände auswählen und Wiederherstellungskopien dieser Backups an einer beliebigen Stelle anlegen.

Weiter mit der Beschreibung des Backup-Browsers


Backup-Browser

Der Backup-Browser zeigt die Gesamtheit aller verfügbaren Backups an.

Die Backups sind geordnet nach den Quellpfaden, Unterverzeichnissen zu den Quellpfaden, Dateien und Versionen (Stände an verschiedenen Tagen).

Im Gegensatz zu dem Windows-Explorer sehen Sie hier also nicht nur die Aufteilung:

Pfad - Datei,

sondern die Aufteilung:

Pfad - Datei - Versionsstand.

Sie können also nicht nur die Dateien auswählen, sondern auch das Datum der Dateien.

Durch Betätigen des Buttons >Wiederherstellen< können Sie dann veranlassen, dass die Dateien auf dem Stand des ausgewählten Tagesdatums an ihren ursprünglichen Ort oder anderswohin zurück kopiert werden.

Nach dem ersten Öffnen des Fensters werden die Verzeichnisse, Dateinamen und Versionen angezeigt, die auf der primären Speicherplatte vorhanden sind. Wenn Sie externe Archivierungsmedien einscannen (Button >Scannen<) werden auch die Verzeichnisse, Dateinamen und Versionen hinzugefügt, die auf diesen Medien gespeichert sind.

Elemente des Fensters:

•	>Originalpfad<  	Anzeige des gewählten Pfades

•	>Ordner<	Quellpfad-Verzeichnis und Unterverzeichnisse

•	>Name<	Dateiname

•	>Datum<	Änderungsdatum der gespeicherten Version

•	>Hilfe<	Ausgabe von diesem Informationstext

•	>Scannen<	Einlesen von Archiv-Medien

•	>Wiederherstellen<	Wiederherstellen der ausgewählten Daten

•	>Schließen<	Schließen des Fensters


Backup-Browser, Zeile >Pfad<

Backup-Browser

Zeile: Orignalpfad

In diesem Ausgabefeld wird der Pfad angezeigt, der momentan in der Liste >Ordner< ausgewählt worden ist.

Der Pfad besteht aus dem Quellpfad und evtl. einem Pfad aus Unterverzeichnissen.

Der hier angezeigte Pfad ist der Pfad, in dem die betreffenden Originaldateien standen, bevor sie von VersionBackup archiviert wurden.

In der Liste >Name< werden die Dateien angezeigt, die unter diesem Pfad zur Verfügung stehen.


Backup-Browser, Liste >Ordner<

Backup-Browser

Liste: Ordner

Diese Liste dient zur Anzeige und Auswahl der Verzeichnisse, aus denen Backups gespeichert worden sind.

Es handelt sich dabei um den Originalpfad, in dem die betreffenden Originaldateien standen, bevor sie von VersionBackup gesichert wurden.

Nach dem ersten Öffnen des Backup-Browsers werden die Verzeichnisse angezeigt, die auf der primären Speicherplatte vorhanden sind. Wenn Sie externe Archivierungsmedien einscannen (Button >Scannen<) werden die Verzeichnisse hinzugefügt, die auf diesen Medien gespeichert sind.

Die mit dem Symbol [image] gekennzeichneten Pfade sind die Quellpfade, die in der >Liste der Quellpfade< einkonfiguriert sind oder einkonfiguriert waren.

Die mit dem Symbol [image] gekennzeichneten Pfade sind Unterverzeichnisse zu den Quellpfaden.

Sie können die Verzeichnisse mit der Maus oder mit den Cursortasten öffnen und selektieren.

In der Zeile >Originalpfad< wird der so gewählte Pfadname angezeigt.

In der Liste >Name< werden die Dateien angezeigt, die sich bei der Sicherung in dem selektierten Pfad befunden haben.


Backup-Browser, Liste >Name<

Backup-Browser

Liste: Name

Diese Liste dient zur Anzeige und Auswahl der Dateien, die sich in dem Verzeichnis befunden haben, das in der Liste >Ordner< selektiert ist.

Nach dem Öffnen des Fensters werden nur die Dateien angezeigt, die auf der primären Speicherplatte vorhanden sind. Wenn Sie externe Archivierungsmedien einscannen (Button >Scannen<) werden die Dateien hinzugefügt, die auf diesen Medien gespeichert sind.

Die mit dem Symbol [image] gekennzeichneten Objekte sind Unterverzeichnisse des selektierten Pfades. Sie können einem Maus-Doppelklick oder mit der Return-Taste geöffnet werden.

Die mit dem Symbol [image] gekennzeichneten Objekte sind Dateien.

Dateien und Unterverzeichnisse können selektiert werden. Dies geschieht entweder mit einem Mausklick oder mit den Cursortasten mit gedrückter Umschalttaste. Durch Ziehen mit der Maus oder durch Klicken bei gedrückter Umschalt- oder Strg-Taste werden mehrere Objekte selektiert.

Wenn kein Objekt als selektiert dargestellt wird, gilt der gesamte Listeninhalt als ausgewählt. Dieser Zustand kann mit einem Klick mit der rechten Maustaste erreicht werden.

In der Liste >Datum< werden die Versionen angezeigt, die zu dem ausgewählten Objekt oder den ausgewählten Objekten existieren.

Wenn eine dieser Versionen ausgewählt wurde, kann durch Betätigen des Buttons >Wiederherstellen< die Wiederherstellung der Dateien durchgeführt werden.


Backup-Browser, Liste >Datum<

Backup-Browser

Liste: Datum

Diese Liste dient zur Anzeige und Auswahl der Versionen der Datei oder Dateien, die in der Liste >Name< selektiert sind.

Nach dem Öffnen des Fensters werden nur die Versionen angezeigt, die auf der primären Speicherplatte vorhanden sind. Wenn Sie externe Archivierungsmedien einscannen (Button >Scannen<) werden die Versionen hinzugefügt, die auf diesen Medien gespeichert sind.

Durch Mausklick kann eine dieser Versionen selektiert werden. Oder Sie können die Selektion mit den Cursortasten bewegen.

Der Stand der Dateien an diesem Tag kann durch Betätigen des Buttons >Wiederherstellen< wiederhergestellt werden.


Backup-Browser, Button >Scannen<

Backup-Browser

Button: Scannen

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Beim Programmstart werden zunächst alle auf der primären Festplatte gespeicherten Backups gescannt. Die Ergebnisse dieses Scans werden beim ersten Öffnen dieses Fensters in den Listen angezeigt.

Wenn Sie Ihre Backups auf externe Medien archiviert haben, können Sie zusätzlich auch die Inhalte dieser externen Medien einscannen, indem Sie diesen Button betätigen.

Hierbei wird ein externes Medium auf Backups untersucht, die von VersionBackup Master erzeugt worden sind. Die Ergebnisse werden in die Listen des Browsers hinzugefügt.

Nachdem Betätigen des Buttons öffnet sich der Dialog >Externes Medium Scannen<, in dem Sie die weiteren Aktionen zum Scannen eines Mediums durchführen.


Backup-Browser, Button >Wiederherstellen<

Backup-Browser

Button: Wiederherstellen

Indem Sie diesen Button betätigen, starten Sie die Wiederherstellungsfunktion.

Hiermit werden die gesicherten Dateien an ihren Ursprungsort oder in ein anderes Verzeichnis zurückkopiert.

Für die Wiederherstellung muss in der Liste >Datum< eine Datumsangabe ausgewählt sein. Es wird dann von den selektierten Dateien bzw. Pfaden die Version des ausgewählten Tages wiederhergestellt.

Nach dem Klick auf den Button öffnet sich der Dialog >Wiederherstellen<, in dem Sie die weiteren Aktionen zum Zurück-Kopieren der Dateien durchführen.


Backup-Browser

Button: Schließen

Mit diesem Button schließen Sie den Backup-Browser.

Sie können danach auf den Dialogseiten des Programms VersionBackup weiterarbeiten.


Dialog >Externes Medium Scannen<

Dialog: >Externes Medium Scannen<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

In diesem Dialog werden die Einstellungen für den Scan eines externen Mediums eingegeben.

Ein externes Medium (z.B. eine CD, auf die die Backup-Daten archiviert worden sind) kann von VersionBackup Master eingescannt werden, damit bekannt ist, welche Dateiversionen darauf enthalten sind. Die Versionen werden dann zusammen mit den anderen im Backup-Browser angezeigt und können für die Wiederherstellung angewählt werden.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Pfad<

•	>Durchsuchen<

•	>Name<

•	>Hilfe<

•	>OK<

•	>Abbrechen<

Wenn Sie mehrere Medien scannen wollen, betätigen Sie den Button >Wiederherstellen< im Backup-Browser mehrere Male hintereinander.

Es empfiehlt sich dabei, zuerst das neueste Medium einzuscannen und dann immer das jeweils nächst ältere.

Wenn eine Dateiversion auf mehreren Medien gespeichert ist, lädt VersionBackup Master sie bei der Datei-Wiederherstellung nach Möglichkeit von der zuletzt eingescannten.


Dialog >Externes Medium Scannen<, Eingabezeile >Pfad<

Dialog: >Externes Medium Scannen<

Eingabezeile >Pfad<

In diese Eingabezeile geben Sie bitte den Dateipfad ein, wo die Backups auf dem externen Medium zu finden sind.

Mit dem Button >Durchsuchen< können Sie den Verzeichnis-Browser öffnen, in dem Sie den Pfad aus der bestehenden Verzeichnisstruktur auswählen können. Es werden dabei nur solche Pfade angezeigt, unter denen sich VersionBackup-Sicherheitskopien befinden.

Wählen Sie bitte in dem Verzeichnis-Browser das Verzeichnis aus, unter dem sich die archivierten Backups befinden.


Dialog >Externes Medium Scannen<, Button >Durchsuchen<

Dialog: >Externes Medium Scannen<

Button >Durchsuchen<

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

Drücken Sie diesen Button, wenn Sie den Pfad, in den die zu archivierenden Dateien geschrieben werden sollen, nicht manuell eingeben wollen, sondern aus der Verzeichnisstruktur auswählen wollen.

Es öffnet sich der Verzeichnis-Browser, mit dem Sie ein Verzeichnis aus der aktuell vorhandenen Verzeichnisstruktur auswählen können.


Dialog >Externes Medium Scannen<, Eingabezeile >Name<

Dialog: >Externes Medium Scannen<

Eingabezeile >Name<

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

Wenn Sie mehrere externe Medien scannen, wird VersionBackup Master Sie unter Umständen auffordern müssen, ein spezielles von diesen noch einmal in das Laufwerk einzulegen. Die Medien müssen also anhand irgendeines Namens unterschieden werden können.

Geben Sie also für jedes Medium eine beliebige, aber eindeutige Bezeichnung (z.B. Nummer, Datum, etc.) ein, anhand der Sie das Medium wieder erkennen.

Wenn Sie nur ein externes Medium scannen, brauchen Sie keinen Namen einzugeben.


Dialog >Externes Medium Scannen<, Button >OK<

Dialog: >Externes Medium Scannen<

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

Button >OK<

Dieser Button startet die Scanfunktion.

Das externe Medium wird auf Backups untersucht, die von VersionBackup Master erzeugt worden sind.

Die Ergebnisse werden in die Listen des Backup-Browsers hinzugefügt.


Dialog: >Externes Medium Scannen<

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

Button >Abbrechen<

Dieser Button bricht die laufende Aktion ab.

Der Dialog wird geschlossen, ohne dass die Scanfunktion gestartet wird.


Dialog >Wiederherstellen<

Dialog: Wiederherstellen

Nachdem für die Wiederherstellung der gesicherten Dateien der Pfad, das Versionsdatum und evtl. die Dateien ausgewählt worden sind, werden nun in diesem Dialog die weiteren Parameter für den Wiederherstellungsvorgang eingestellt.

Die wichtigste Eingabe ist der >Zielpfad<. Sie können hier den Originalpfad auswählen, also den Ort, wo die Dateien ursprünglich gespeichert waren. Sie können auch jeden anderen Pfad eingeben.

Achtung:
Wenn Sie die gesicherten Dateien an den Originalpfad zurückkopieren, werden die aktuelleren Dateien, die sich dort normalerweise befinden, durch die alte Backup-Version überschrieben, sofern Sie dies bestätigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die neueren Dateien überschrieben werden dürfen, dann geben Sie als Zielpfad einen Pfad ein, der leer ist oder der noch nicht existiert.

Sobald Sie den >OK<-Button betätigen, startet der Wiederherstellungsvorgang.

Dialogelemente:

Zielpfad für die Wiederherstellung:

•	Originalpfad

•	Anderer Pfad

•	Eingabezeile

•	Durchsuchen

•	Bestehende Dateien ohne Rückfrage überschreiben

•	Auch schreibgeschützte Dateien überschreiben

•	Schreibschutz der wiederhergestellten Dateien aufheben

Protokollierung:

•	Log-Datei schreiben

•	Einstellungen

Nur bei Bedarf angezeigte Listen:

•	Liste von Dateien, die noch nicht vorhanden waren

•	Liste von Dateien, die nicht mehr vorhanden waren

•	Hilfe

•	OK

•	Abbrechen

zurück zum Backup-Browser


Dialog >Wiederherstellen<, Auswahlfeld >Originalpfad<

Dialog: Wiederherstellen

Auswahlfeld >Originalpfad<

Wenn Sie diese Option wählen, werden die Dateien bei der Wiederherstellung an den Platz zurück kopiert, aus dem VersionBackup Master sie ursprünglich gesichert hat.

Achtung:
Bei der Wiederherstellung werden die aktuelleren Dateien, die sich dort normalerweise befinden, durch die alte Backup-Version überschrieben, sofern Sie dies bestätigen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die neueren Dateien überschrieben werden dürfen, dann wählen Sie die Option >Anderer Pfad< und geben Sie als Zielpfad einen Pfad ein, der leer ist oder noch nicht existiert.


Dialog >Wiederherstellen<, Auswahlfeld >Anderer Pfad<

Dialog: Wiederherstellen

Auswahlfeld >Anderer Pfad<

Wenn Sie diese Option wählen, werden die Dateien bei der Wiederherstellung in das Verzeichnis kopiert, das in der Eingabezeile angegeben ist.

Achtung:
Wenn das angegebene Verzeichnis nicht leer ist, werden die Dateien, die sich dort befinden, durch die wiederhergestellten Backups überschrieben, sofern Sie dies bestätigen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Dateien überschrieben werden dürfen, dann geben Sie als Zielpfad einen Pfad ein, der leer ist oder noch nicht existiert.


Dialog >Wiederherstellen<, Eingabezeile >Anderer Pfad<

Dialog: Wiederherstellen

Eingabezeile >Anderer Pfad<

Dateien, die ursprünglich direkt in dem Pfad standen, den Sie in der linken Tabelle im Backup-Browser ausgewählt haben, werden direkt in dieses Verzeichnis kopiert. Dateien, die in einem Unterverzeichnis dieses Pfades standen, werden in ein entsprechendes Unterverzeichnis kopiert.

Wenn Sie den Zielpfad ändern wollen, können Sie ihn entweder in das Eingabefeld eintippen. Oder Sie wählen ihn aus der vorhandenen Verzeichnisstruktur aus, indem Sie den >Durchsuchen<-Button rechts neben dem Eingabefeld betätigen.

Achtung:
Wenn das angegebene Verzeichnis nicht leer ist, werden die Dateien, die sich dort befinden, durch die wiederhergestellten Backups überschrieben, sofern Sie dies bestätigen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Dateien überschrieben werden dürfen, dann geben Sie als Zielpfad einen Pfad ein, der leer ist oder noch nicht existiert.


Dialog >Wiederherstellen<, Button >Durchsuchen<

Dialog: Wiederherstellen

Button >Durchsuchen<

Drücken Sie diesen Button, wenn Sie den Zielpfad nicht manuell eingeben wollen, sondern aus der Verzeichnisstruktur auswählen wollen.

Es öffnet sich der Verzeichnis-Browser, mit dem Sie ein Verzeichnis aus der aktuell vorhandenen Verzeichnisstruktur auswählen können.


Dialog >Wiederherstellen<, Anwahlfeld >Bestehende Dateien ohne Rückfrage überschreiben<

Dialog: Wiederherstellen

Anwahlfeld >Bestehende Dateien ohne Rückfrage überschreiben<

Wenn dieses Anwahlfeld aktiviert ist, werden bestehende Dateien gleichen Namens ohne Rückfrage überschrieben.

Achtung:
Da die bestehenden Dateien in der Regel neuer sind als die Backup-Dateien, könnte ein solches Überschreiben einen Datenverlust bedeuten. Erlauben Sie das Überschreiben nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie die bestehenden Dateien nicht mehr benötigen.

Wenn dieses Anwahlfeld nicht aktiviert ist, werden Sie bei Vorliegen einer Datei mit gleichem Namen gefragt, ob die Datei überschrieben werden darf. Sie können dies dann bestätigen oder verbieten.


Dialog >Wiederherstellen<, Anwahlfeld >Auch schreibgeschützte Dateien überschreiben<

Dialog: Wiederherstellen

Anwahlfeld >Auch schreibgeschützte Dateien überschreiben<

Mit dieser Einstellung können Sie pauschal erlauben, dass auch Dateien mit gesetztem Schreibschutz-Attribut bei der Wiederherstellung überschrieben werden.

Wenn dieses Anwahlfeld nicht aktiviert ist, werden Sie bei Vorliegen einer Datei mit gleichem Namen und gesetztem Schreibschutz-Attribut gefragt, ob die Datei überschrieben werden darf. Sie können dies dann bestätigen oder verbieten.


Dialog >Wiederherstellen<, Anwahlfeld >Schreibschutz der wiederhergestellten Dateien aufheben<

Dialog: Wiederherstellen

Anwahlfeld >Schreibschutz der wiederhergestellten Dateien aufheben<

Wenn in der Dialogseite >allgemeine Einstellungen< das Anwahlfeld >Sicherungskopien gegen Überschreiben schützen< gesetzt ist, hat VersionBackup für alle Sicherungskopien dieses Quellpfades das Schreibschutz-Attribut gesetzt.

Wahrscheinlich wünschen Sie, dass dieser pauschale Schreibschutz für die wiederhergestellten Dateien wieder entfernt wird.

Hierfür aktivieren Sie bitte dieses Anwahlfeld. Dann werden bei der Wiederherstellung die Schreibschutz-Attribute der wiederhergestellten Dateien gelöscht. Die Sicherheitskopien in den Datumsverzeichnissen behalten ihren Schreibschutz.

Wenn die Komprimierung eingeschaltet ist, wird bei der Erstellung der Sicherheitskopien der Schreibschutz nicht gesetzt. Dann ist es auch nicht erforderlich, dieses Feld zu aktivieren, damit der Schreibschutz wieder entfernt wird.

Setzen Sie diese Anwahlfeld auf jeden Fall nicht, wenn es für Sie wichtig ist, dass einige Dateien schreibgeschützt sind und andere nicht. So bleibt die Information, welche der Dateien schreibgeschützt sein soll, erhalten.


Dialog >Wiederherstellen<, Anwahlfeld >Log-Datei schreiben<
Dialog: Wiederherstellen

Anwahlfeld >Log-Datei schreiben<

Wenn dieses Anwahlfeld aktiviert ist, werden die Wiederherstellungs-Aktivitäten in einer Log-Datei protokolliert.

Die Einstellungen bezüglich dieses Loggings können Sie vornehmen, indem Sie den Button >Einstellungen< betätigen.


Button >Einstellungen< für die Protokollierung der Wiederherstellung

Dialog: Wiederherstellen

Button >Einstellungen<

Mit diesem Button öffnen Sie einen Dialog, in dem die Einstellungen für die Protokollierung der Wiederherstellungsvorgänge vorgenommen werden können.

Siehe hierzu: Dialog >Logging-Einstellungen<


Dialog >Wiederherstellen<, Liste von Dateien die noch nicht vorhanden waren

Dialog: Wiederherstellen

Liste von Dateien die noch nicht vorhanden waren

Diese Liste wird nur dann angezeigt, wenn es Dateien gibt, auf die die im Folgenden genannte Bedingung zutrifft.

Wenn Sie viele Dateien bzw. ein komplettes Verzeichnis ausgewählt haben, kann es sein, dass einige der Dateien zu dem Datum, dessen Stand wiederhergestellt werden soll, noch nicht existiert haben.

Für diese Dateien gibt es nur neuere Versionen. Da Sie aber eine Wiederherstellung des älteren Standes wünschen, werden diese Dateien nicht kopiert, obwohl Sie diese Dateien im Browser ausgewählt haben.

Die entsprechenden Dateien werden in dieser Liste angezeigt.

Falls Sie zuvor in der entsprechenden Dialogbox darauf hingewiesen worden sind, gilt dasselbe, weil kein Vollbackup verfügbar ist, das mindestens so alt wie das von Ihnen gewählte Datum ist.


Dialog >Wiederherstellen<, Liste von Dateien die nicht mehr vorhanden waren
Dialog: Wiederherstellen

Liste von Dateien, die nicht mehr vorhanden waren

Diese Liste wird nur dann angezeigt, wenn es Dateien gibt, auf die die im Folgenden genannte Bedingung zutrifft.

Wenn Sie viele Dateien bzw. ein komplettes Verzeichnis ausgewählt haben, kann es sein, dass einige der Dateien zu dem Datum, dessen Stand wiederhergestellt werden soll, nicht mehr existiert haben.

Für diese Dateien gibt es nur ältere Versionen. Da Sie aber eine Wiederherstellung des neueren Standes wünschen, werden diese Dateien nicht kopiert, obwohl Sie diese Dateien im Browser ausgewählt haben.

Die entsprechenden Dateien werden in dieser Liste angezeigt.


Dialog: Wiederherstellen

Button >OK<

Mit diesem Button starten Sie die Funktion zur Wiederherstellung.

Es werden dann die spezifizierten Datei-Versionen in den Zielpfad und in die entsprechenden Unterverzeichnisse kopiert.


Dialog: Wiederherstellen

Button >Abbrechen<

Mit diesem Button brechen Sie die Funktion zur Wiederherstellung ab.

Der Dialog >Wiederherstellen< wird geschlossen und Sie können wieder im Backup-Browser Eingaben vornehmen.


Dialog >Logging-Einstellungen< für die Wiederherstellung

Dialog: Logging-Einstellungen

Hier stellen Sie ein, welche Eigenschaften die Datei haben soll, in der die Wiederherstellung protokolliert wird.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Datei<

•	>Erweitertes Logging<

•	>Log-Datei begrenzen auf..<

Zurück zum Dialog: Wiederherstellen


Dialog >Logging-Einstellungen< (Wiederherstellung), Eingabezeile >Datei<

Dialog: Logging-Einstellungen

Eingabezeile >Datei<

In dieser Zeile steht der Dateiname und Pfad der Datei, in der die Aktivitäten der Wiederherstellung protokolliert werden.


Dialog >Logging-Einstellungen< (Wiederherstellung), Anwahlfeld >Erweitertes Logging<

Dialog: Logging-Einstellungen

Anwahlfeld >Erweitertes Logging<

Wenn dieses Anwahlfeld nicht aktiviert ist, werden in der Log-Datei in erster Linie nur die erfolgreichen Kopiervorgänge protokolliert.

Sie können daraus entnehmen:

•	welche Dateien kopiert wurden.

•	aus welchem Datumsverzeichnis die Kopie jeder Datei stammt.

•	von welchem Medium die Kopie jeder Datei stammt.

•	ob und welche Dateien nicht wiederhergestellt werden konnten.

Wenn dieses Anwahlfeld aktiviert ist, wird zusätzlich Folgendes protokolliert:

•	sämtliche verfügbaren Versionen der wiederherzustellenden Dateien.

•	Behebbare Fehler, wenn eine Version nicht lesbar oder vorhanden ist, sondern stattdessen eine Alternativversion verwendet wird.

•	welche Dateien nicht kopiert wurden, weil ein Überschreiben der bestehenden Datei nicht erlaubt war.

Beachten Sie, dass bei dem erweiterten Logging die Log-Datei wesentlich größer wird. Setzen Sie also die Längenbegrenzung der Datei (>Log-Datei begrenzen auf..<) auf einen ausreichend großen Wert.


Dialog >Logging-Einstellungen< (Wiederherstellung), Eingabefeld >Log-Datei begrenzen auf..<
Dialog: Logging-Einstellungen

Eingabefeld >Log-Datei begrenzen auf..<

Damit die Log-Datei bei öfter durchgeführten Wiederherstellungsoperationen nicht beliebig groß wird, wird ihre Länge begrenzt.

Nach jedem Wiederherstellen wird der Anfang der Log-Datei so weit gelöscht, dass sie die hier eingestellte Länge nicht überschreitet.


Meldung: >.. kein Vollbackup gefunden<
Meldung:

>Bei den bisherigen Scans wurde zu dem gewünschten Datum kein Vollbackup gefunden. Möglicherweise kann ein Teil der Dateien deshalb nicht wiederhergestellt werden.

Möchten Sie vor dem Wiederherstellen durch Einscannen externer Medien nach dem zugehörigen Vollbackup suchen oder die Einstellungen für die Wiederherstellung abändern?<

Wenn sich unter den verfügbaren Backups kein Vollbackup befindet, dass älter oder gleichen Datums ist wie die von Ihnen gewählte Version, ergibt sich bei der Wiederherstellung ein Problem:

Sie haben im Backup-Browser ausgewählt, dass mehrere Dateien oder das ganze Verzeichnis wiederhergestellt werden soll. Manche dieser Dateien sind aber nicht in den gespeicherten inkrementellen Backups enthalten, da sie damals nicht geändert worden sind. Es wäre ein Vollbackup nötig gewesen, damit sie gespeichert worden wären.

(Näheres hierzu siehe >Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups<.)

Das erforderliche Vollbackup steht jedoch gegenwärtig für die Wiederherstellung nicht zur Verfügung. Dies kann eine der folgenden Ursachen haben:

•	Der Quellpfad war zu dem damaligen Zeitpunkt neu einkonfiguriert und zu Beginn wurde kein Vollbackup durchgeführt.

•	Sie beabsichtigen momentan, die Dateien ausschließlich von der primären Platte aus wiederherzustellen. Das notwendige Vollbackup wurde jedoch bereits auf einen externen Datenträger archiviert und auf der primären Platte gelöscht.

•	Sie haben nur den externen Datenträger eingescannt, auf denen sich die inkrementellen Backups befinden. Den Datenträger mit dem Vollbackup haben Sie noch nicht eingescannt.

Ohne Zugriff auf das Vollbackup liegen keine Versionen der Dateien vor, die zu dem gewünschten Datum passen. Diese Dateien können daher nicht wiederhergestellt werden.

Wenn Sie >Nein< wählen, wird in dem anschießend erscheinenden Dialog eine Liste der Dateien angezeigt, für die dies zutrifft.

Sie können nun eine der folgenden Möglichkeiten wählen:

•	Sie brechen ab (Eingabe Ja), Scannen zusätzliche externe Medien und starten die Wiederherstellung dann erneut.

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

•	Sie brechen ab (Eingabe Ja), ändern die wiederherzustellenden Dateien oder das Datum ab und starten die Wiederherstellung dann erneut.

•	Sie verzichten auf die möglicherweise fehlenden Dateien und setzen die Wiederherstellung fort (Eingabe Nein).
Der als Nächstes angezeigte Dialog >Wiederherstellen< enthält eine Liste der Dateien, die hiervon betroffen sein könnten.
Es lässt sich jedoch nicht automatisch feststellen, ob all diese Dateien zu dem gewünschten Zeitpunkt tatsächlich schon existiert haben. Es kann genauso gut sein, dass sie erst später erstmals angelegt worden sind.


Fehlerliste >Wiederherstellung<

Bei der Wiederherstellung traten einzelne, dateibezogene Fehler auf.

Eine oder mehrere von den gewünschten Dateien konnten nicht wiederhergestellt werden, da sie

a)	unter den Sicherheitskopien nicht vorhanden waren oder nicht lesbar waren oder

b)	die Ziel-Dateien nicht geschrieben werden konnte.

Diese Dateien werden in der Liste angezeigt.

Aus der Log-Datei können Sie weiter Informationen über die fehlgeschlagenen Kopiervorgänge entnehmen. Hierzu empfiehlt es sich, das >Erweiterte Logging< einzuschalten.

Fall a): Nicht vorhandene oder nicht lesbare Sicherheitskopie

VersionBackup hat sämtliche Datumsverzeichnisse auf den eingescannten Medien auf vorhandene, lesbare Versionen dieser Dateien abgesucht, jedoch ohne Erfolg.

Ein Fehler dieser Art sollte bei einem intakten, ungestörten System nicht auftreten können.

Folgendes sind die möglichen Ursachen:

•	Die Datei(en) in den Datumsverzeichnissen wurde(n) manuell oder durch einen anderen Prozess gelöscht, verschoben oder umbenannt.

•	Die von VersionBackup angelegte Verzeichnisstruktur (Zielpfade, Datumsverzeichnisse mit ihren Unterverzeichnissen bzw. ZIP-Dateien) wurde manuell oder durch einen anderen Prozess verfälscht.

•	Eine der VersionBackup-Steuerdateien >VersionBackup.txt< wurde verfälscht, so dass nun nach Dateien gesucht wird, die es nie gegeben hat.

•	Der Zugriff auf den Datenträger ist zeitweise unterbrochen, so dass einzelne vorhandene Dateien als nicht vorhanden ausgegeben werden.

•	Der Datenträger ist (teilweise) nicht mehr lesbar.

Siehe hierzu auch: >Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup<.

Sie können z.B. Folgendes tun:

•	Wenn Sie einen bisher nicht eingescannten externen Datenträger besitzen, auf dem die fehlenden Dateien gespeichert sind, sollten Sie diesen einscannen und die Wiederherstellungs-Operation wiederholen.

•	Bei einem möglicherweise instabilen Zugriff auf den Datenträger sollten Sie die Wiederherstellungs-Operation zunächst ohne besondere Maßnahmen wiederholen. Vielleicht wird die Situation verbessert, wenn Sie Ihr System zuvor neu booten.

•	Versuchen Sie, die fehlenden Dateien in den Datumsverzeichnissen bzw. ZIP-Dateien selbst zu finden. Dies sollte möglich sein, falls die Verzeichnisstruktur verändert worden ist.

•	Bei einem beschädigten Datenträger sollten Sie versuchen, die in den Datumsverzeichnissen befindlichen Dateien mit Spezialverfahren zur Datenrettung (zumindest teilweise) zu rekonstruieren.

Fall b): Ziel-Datei konnte nicht geschrieben werden

Die Sicherheitskopie der für das Kopieren vorgesehenen Datei war zwar vorhanden und lesbar. Es war jedoch nicht möglich, eine Kopie davon an die vorgesehene Stelle zu schreiben.

Folgendes sind die möglichen Ursachen:

•	Das Verzeichnis, in das die Datei geschrieben werden soll, konnte nicht erzeugt werden.

•	In dem Verzeichnis, wohin die Datei geschrieben werden soll, gibt es schon eine Datei dieses Namens. Es war nicht möglich diese Datei zu überschreiben, etwa, weil die erforderlichen Privilegien dafür nicht bestehen oder weil sie gerade von einem anderen Prozess benutzt wird.

•	Der Ziel-Datenträger ist voll.

•	Der Zugriff auf den Ziel-Datenträger ist instabil, so dass einzelne Dateien nicht geschrieben werden können.

Sie können z.B. Folgendes tun:

•	Wiederholen Sie den Wiederherstellungsvorgang zu einem späteren Zeitpunkt  unter denselben Bedingungen.

•	Booten Sie das System neu, bevor Sie die Wiederherstellung wiederholen..

•	Löschen Sie das Ziel-Verzeichnis vor einem erneuten Wiederherstellungsversuch.

•	Wählen Sie für die Wiederherstellung einen anderen Zielpfad (evtl. auf einem anderen Laufwerk).


Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad<
Dialogseite: Quellpfad/Zielpfad

Eingabedialog für Quellpfad und Zielpfad

Dieser Eingabedialog ist dafür vorgesehen,

•	einen Quellpfad für die zu sichernden Dateien einzugeben,

•	den dazu gehörenden Zielpfad einzugeben, an dem die Sicherung der Dateien aus diesem Quellpfad gespeichert werden soll.

Sie können zu den anderen Dialogseiten zur Konfiguration dieses Quellpfades umschalten, indem Sie auf den blauen Balken an der linken Seite klicken.

Wenn Sie mit Ihren Änderungen für dieses Quellpfad fertig sind, betätigen Sie bitte den Button >OK<. Hiermit werden die Änderungen übernommen.

Wenn Sie den Button >Abbrechen< betätigen, werden Ihre Änderungen verworfen.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Quellpfad der zu sichernden Dateien<

•	>Durchsuchen<    für den Quellpfad

•	>Zielpfad für die Sicherheitskopien<

•	>Durchsuchen< 	für den Zielpfad

•	>Hilfe<

•	>Abbrechen<

•	>OK<


Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad<, Quellpfad der zu sichernden Dateien

Dialogseite:  Quellpfad/Zielpfad

Quellpfad der zu sichernden Dateien

In diesem Eingabefeld geben Sie ein, in welchem Pfad sich die Dateien befinden, die gesichert werden sollen.

Es ist sinnvoll, nicht die gesamte Platte als eine Einheit durch VersionBackup sichern zu lassen, sondern, die Verzeichnisse, in denen die von Ihnen bearbeiteten Dateien stehen, getrennt als unterschiedliche Quellpfade einzugeben. Diese Vorgehensweise erleichtert es Ihnen, eine Datei in der Gesamtheit der gesicherten Dateien wieder zu finden.

Dieser Pfad muss komplett eingegeben werden. Das heißt, er muss mit einem Laufwerksbuchstaben, beginnen, dann folgen die Zeichen   :\   und dann in der Regel der Pfad des gewünschten Unterverzeichnisses.

Sie können den Quellpfad entweder in das Eingabefeld eintippen, oder Sie wählen ihn aus der vorhandenen Verzeichnisstruktur aus, indem Sie den >Durchsuchen<-Button rechts unter dem Eingabefeld betätigen.

Normalerweise werden zu dem eingegebenen Verzeichnis auch sämtliche Unterverzeichnisse des Quellpfades gesichert.

Wenn es vorgesehen ist, Unterverzeichnisse oder bestimmte Dateien von der Sicherung auszunehmen, so tragen Sie die Bezeichnung auf der Dialogseite >Ausschluss< ein.


Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad<, Button >Durchsuchen< für den Quellpfad

Dialogseite:  Quellpfad/Zielpfad

Button >Durchsuchen< für den Quellpfad

Drücken Sie diesen Button, wenn Sie den Quellpfad nicht manuell eingeben wollen, sondern aus der Verzeichnisstruktur auswählen wollen.

Es öffnet sich der Verzeichnis-Browser, mit dem Sie ein Verzeichnis aus der aktuell vorhandenen Verzeichnisstruktur auswählen können.


Dialog >Verzeichnis Wählen<

Verzeichnis-Browser

Mit dem Verzeichnis-Browser können Sie aus der existierenden Verzeichnisstruktur ein Verzeichnis auswählen.

Wählen Sie hierzu zunächst im unten stehenden Feld >Laufwerke< den Buchstaben des Laufwerkes aus.

Daraufhin wird in dem Listenfeld in der Mitte des Dialoges der Verzeichnisbaum angezeigt.

Durch Klicken mit der Maus öffnen und schließen Sie darin die Unterverzeichnisse.

Verzeichnisse, die noch weitere Unterverzeichnisse enthalten, erkennen Sie an dem Pluszeichen in dem Ordnersymbol.

Weiterhin wird durch das Anklicken eines Ordners sein Name und Pfad in das oben stehende Feld >Verzeichnisname< übertragen.

Das Feld >Verzeichnisname< erhält das Ergebnis, das Sie eingeben wollen.

Sie können den gewünschten Pfad auch direkt in dieses Feld eintippen. Dies kommt besonders dann in Frage, wenn Sie ein bisher nicht existierendes Verzeichnis angeben wollen.

Mit dem Button >OK< übernehmen Sie die Eingabe, die in >Verzeichnisname< steht.


Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad<, Zielpfad für die Sicherheitskopien

Dialogseite:  Quellpfad/Zielpfad

Zielpfad für die Sicherheitskopien

In diesem Eingabefeld geben Sie ein, an welcher Stelle die Sicherung der Dateien zu dem entsprechenden Quellpfad gespeichert werden soll.

Hier wird automatisch ein Pfad eingetragen, dessen Name aus dem Quellpfad gebildet wird. Wenn es erforderlich ist, können Sie diesen Pfad entsprechend den Anforderungen verändern.

Dieser Pfad muss komplett eingegeben werden. Das heißt, er muss mit einem Laufwerksbuchstaben, beginnen, dann folgen die Zeichen   :\   und dann in der Regel der Pfad des gewünschten Unterverzeichnisses.

Sie können den Zielpfad entweder in das Eingabefeld eintippen, oder Sie wählen ihn aus der vorhandenen Verzeichnisstruktur aus, indem Sie den >Durchsuchen<-Button rechts unter dem Eingabefeld betätigen.

Wenn Sie permanenten Zugriff auf einen zentralen Datenserver haben, so ist es empfehlenswert, diesen Server als Zielpfad anzugeben. Es liegt dann die ideale Situation vor, dass automatisch jedes Backup auf einem separaten System abgelegt wird.


Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad<, Button >Durchsuchen< für den Zielpfad

Dialogseite:  Quellpfad/Zielpfad

Button >Durchsuchen< für den Zielpfad

Drücken Sie diesen Button, wenn Sie den Zielpfad nicht manuell eingeben wollen, sondern aus der Verzeichnisstruktur auswählen wollen.

Es öffnet sich der Verzeichnis-Browser, mit dem Sie ein Verzeichnis aus der aktuell vorhandenen Verzeichnisstruktur auswählen können.


Button >Hilfe<

Mit diesem Button rufen Sie dieses Hilfe-System auf.

Es wird zu jeder Dialogseite eine spezielle Informationsseite angezeigt, in der die Bedienelemente des Dialoges erklärt werden.

Außerdem finden Sie im Hilfesystem unter Kurzhinweise oder Überblick allgemeine Beschreibungen, wie Sie effizient mit VersionBackup arbeiten.

Genau so wie mit dem >Hilfe<-Button können Sie das Hilfesystem auch durch Drücken der Taste >F1< aufrufen.

Eine Liste der Themen finden Sie im Inhaltsverzeichnis.


Button >Abbrechen<

Dieser Button bricht die laufende Aktion ab.

Der Dialog wird geschlossen, ohne dass die Änderungen, die Sie eventuell darin vorgenommen haben, wirksam werden.


Button >OK<

Dieser Button beendet die laufende Aktion.

Der Dialog wird geschlossen und die Änderungen, die Sie darin vorgenommen haben, werden übernommen.


Dialogseite >Ausschluss<
Dialogseite: Ausschluss

Genauere Festlegung, welche Verzeichnisse und Dateien gesichert werden sollen

Auf der Dialogseite >Quellpfad/Zielpfad< haben Sie eingegeben, wie der Dateipfad der Dateien lautet, die gesichert werden sollen. Wenn Sie in dem Dialog >allgemeine Einstellungen< die Option >Auch die Unterverzeichnisse des Quellpfades sichern< ausgewählt haben, sichert VersionBackup zu diesem Pfad auch alle Unterverzeichnisse.

Um das Volumen Ihrer Backup-Daten nicht zu groß werden zu lassen, kann es jedoch sinnvoll sein, einzelne Unterverzeichnisse oder Dateien mit speziellem Namen oder Typ von der Sicherung auszuschließen.

Diese Bezeichnungen geben Sie in der Rubrik >Ausschlussliste< ein.

Manchmal möchte man zwar ein Unterverzeichnis von der Sicherung ausschließen. Es soll allerdings eine spezielle Datei aus diesem Verzeichnis doch gesichert werden.

Ebenso kann es sinnvoll sein, alle Dateien mit einer bestimmten Endung von der Sicherung auszuschließen (z.B. *.bak), jedoch sollen eine oder ganz bestimmte Dateien mit dieser Endung doch gesichert werden.

Die Rubrik >Dateien, die gesichert werden sollen, obwohl ihr Pfad in der Ausschlussliste steht< ermöglicht eine solche Vorgehensweise. Dateien oder Pfade, die hier eingegeben sind, werden auch dann gesichert, wenn sie unter eine in der Ausschlussliste angegebene Kategorie fallen.

Eingabemöglichkeiten:

Ausschlussliste:

•	>Listenfeld<

•	>Neu<

•	>Bearbeiten<

•	>Löschen<

Dateien, die gesichert werden sollen, obwohl ihr Pfad in der Ausschlussliste steht

•	>Listenfeld<

•	>Neu<

•	>Bearbeiten<

•	>Löschen<

•	>Hilfe<

•	>Abbrechen<

•	>OK<


Dialogseite >Ausschluss<, Listenfeld >Ausschlussliste<
Dialogseite: Ausschluss
Listenfeld >Ausschlussliste<

Die Ausschlussliste enthält alle Ausschlusspfade und Ausschluss-Dateibezeichnungen, die für diesen Quellpfad definiert sind.

Siehe auch:	Eingabeformate für die Ausschlussliste

             und  	Beispiele für Ausschlussangaben

Für Dateien, die einem dieser Pfade entsprechen, wird kein Backup angelegt.

Ausnahme: wenn die Datei bzw. der Pfad in der darunter stehenden Liste >Dateien, die gesichert werden sollen, obwohl ihr Pfad in der Ausschlussliste steht< aufgeführt ist. Solche Dateien werden gesichert, obwohl sie in der Ausschlussliste stehen.

Wenn Sie eine Zeile in der Liste selektiert haben, sind die darunter stehenden Knöpfe >Bearbeiten< und >Löschen< aktiv. Sie können damit den betreffenden Listeneintrag verändern bzw. entfernen.

Wenn Sie einen zusätzlichen Eintrag in die Liste eingeben wollen, betätigen Sie bitte den Button >Neu<.

Position des neuen Eintrags in der Liste:

Wenn eine Zeile in der Liste selektiert ist, wird der neue Eintrag vor der selektierten Zeile eingefügt. Wenn keine Zeile selektiert ist, wird der neue Eintrag an das Ende der Liste angehängt.


Formate für die Ausschlussliste
Eingabeformate für die Ausschlussliste und die

Liste der Dateien, die gesichert werden sollen, obwohl ihr Pfad in der Ausschlussliste steht

Die Pfade, die in die beiden Listen auf der Dialogseite >Ausschluss< eingegeben werden können, müssen gültige Dateipfade (DOS-Syntax) sein. Hierbei ist das Zeichen * als Platzhalter für beliebig viele beliebige Zeichen vorgesehen.

Beispielsweise haben Sie also die folgenden Möglichkeiten:

C:\Daten\02.12.2002\* 	Alle Dateien in dem Ordner C:\Daten\02.12.2002

*\Daten\*                       	Alle Dateien in allen Ordnern in deren Pfad ein Verzeichnis >Daten< vorkommt.

*\Daten*                     	Alle Dateien in den Ordnern, in deren Pfad ein Verzeichnis vorkommt, das mit >Daten< beginnt, sowie alle Dateien, deren Name mit >Daten< beginnt.

*\Foto27.jpg                    	Die Datei >Foto27.jpg< in beliebigen Ordnern

*\Foto*.jpg                   	Alle Dateien, deren Name mit >Foto< beginnt und deren Typ >jpg< ist in beliebigen Ordnern

*\Bilanzbericht.*        	Dateien mit dem Namen >Bilanzbericht< mit beliebigem Typ in beliebigen Ordnern

*.bak                              	Alle Dateien mit dem Typ >bak< in beliebigen Ordnern

*\S*\Daten\*	Alle Datei in Verzeichnissen mit dem Namen >Daten<, die Unterverzeichnisse eines Verzeichnisses sind, das mit >S< beginnt.

Sie können also mit beliebig vielen Sternchen die optimale Pfadbezeichnung zusammensetzen.

Beachten Sie aber bitte, dass die Bezeichnung

Foto27.jpg

(also ohne Stern am Anfang) zu keiner Reaktion führen wird. Denn jeder vorkommende Pfad beginnt mit dem Laufwerksbuchstaben, Doppelpunkt und Backslash (z.B. >C:\<). Wenn Sie dies weglassen wollen, müssen Sie einen Stern an den Anfang des Pfades setzen.

Sie können den >Ausschlusspfad-Assistenten< benutzen, wenn Sie bei der Pfadeingabe unterstützt werden wollen. Beachten Sie jedoch, dass dieser Assistent Ihnen nicht die gesamte Vielfalt an Möglichkeiten für die Definition eines Pfades bietet.

Siehe auch:	Beispiele für Ausschlussangaben


Beispiele für Ausschlussangaben

Beispiele für Auschlussangaben und Unbedingt-Angaben

Hier sind ein paar Beispiele aufgeführt, wie Sie spezielle Vorschriften zur Auswahl der zu sichernden Dateien auf einfache Weise realisieren können.

Beispiel 1:

Alle Dateien vom Typ .BAK sollen nicht gesichert werden mit Ausnahme der Dateien MAIN.BAK und CONFIG.BAK.

Dies erreichen Sie durch folgende Eingabe:

Ausschluss-Angabe: 	*.BAK

Unbedingt-Angaben: 	MAIN.BAK

                               	CONFIG.BAK

Beispiel 2:

In dem Unterverzeichnis C:\Daten\Zeichnungen  sollen nur die Dateien vom Typ  .AFB gesichert werden.

Dies erreichen Sie durch folgende Eingabe:

Ausschluss-Angabe: 	C:\Daten\Zeichnungen

Unbedingt-Angabe: 	*.AFB

Beispiel 3:

Alle Dateien vom Typ .KBT sollen nicht gesichert werden mit Ausnahme derjenigen in dem Unterverzeichnis TRANS.

Dies erreichen Sie durch folgende Eingabe:

Ausschluss-Angabe: 	*.KBT

Unbedingt-Angabe: 	*\TRANS\*

Beispiel 4:

Sie verwenden ein Programm, das bei jedem Speichern die bestehenden Dateien gleichen Namens in das jeweils tiefer liegende BAK-Dirrectory verschiebt (wie z.B. der Editor FLUX).

Sie möchten die erste BAK-Ebene noch in die Sicherung einbeziehen, die tiefer liegenden jedoch nicht.

Dies erreichen Sie durch folgende Eingabe:

Ausschluss-Angabe: 	*\BAK\BAK\*


Dialogseite: Ausschluss

Button >Neu< (Ausschlussliste)

Öffnet den Dialog >Pfad-Eingabe<, in dem Sie einen zusätzlichen Ausschlusspfad eingeben können.


Dialog >Pfad-Eingabe<
Dialogseite: Ausschluss

Dialog: >Pfad-Eingabe<

Geben Sie hier den Pfad für die Dateien ein, die vom Backup ausgeschlossen werden sollen bzw. trotz der Ausschluss-Liste für das Backup verwendet werden sollen.

Es sind verschiedene Formate, erlaubt, sowohl komplette Pfadbezeichnungen (inkl. Laufwerksbuchstabe) als auch Teile daraus, wobei der Stern als Platzhalterzeichen verwendet wird.

Mit dem Button  >Assistent<  starten Sie den Ausschlusspfad-Assistenten, der Ihnen bei der Eingabe der Pfade hilft.


Dialogseite >Ausschluss<, Button >Bearbeiten<

Dialogseite: Ausschluss

Button >Bearbeiten< (Ausschlussliste)

Öffnet den Dialog >Pfad-Eingabe<, in dem Sie den in der Ausschlussliste selektierten Pfad verändern können.


Dialogseite: Ausschluss

Button >Löschen< (Ausschlussliste)

Entfernt (nach Rückfrage) den in der Ausschlussliste selektierten Pfad.


Dialogseite >Ausschluss<, Listenfeld >Dateien, die gesichert werden sollen, obwohl ihr Name in der Ausschlussliste steht<
Dialogseite: Ausschluss

Listenfeld >Dateien, die gesichert werden sollen, obwohl ihr Pfad in der Ausschlussliste steht<

Diese Liste ist für den Fall vorgesehen, dass Sie aus einem Unterverzeichnis nur ganz bestimmten Dateien für das Backup vorsehen wollen. Oder dass Sie von den Dateien mit bestimmten Zeichenkombinationen im Namen oder Typ nur von ganz speziellen Backups anlegen wollen.

Tragen Sie in einem solchen Fall das auszuschließende Unterverzeichnis oder die auszuschließende Zeichenkombination im Dateinamen oder Typ in die Ausschlussliste ein. Die Bezeichnung der Dateien, von denen Sie dennoch ein Backup benötigen, tragen Sie in diese Liste ein.

Siehe auch:	Eingabeformate für die Ausschlussliste

             und  	Beispiele für Ausschlussangaben

Wenn Sie eine Zeile in der Liste selektiert haben, sind die darunter stehenden Knöpfe >Bearbeiten< und >Löschen< aktiv. Sie können damit den betreffenden Listeneintrag verändern bzw. entfernen.

Wenn Sie einen zusätzlichen Eintrag in die Liste eingeben wollen, betätigen Sie bitte den Button >Neu<.

Position des neuen Eintrags in der Liste:

Wenn eine Zeile in der Liste selektiert ist, wird der neue Eintrag vor der selektierten Zeile eingefügt. Wenn keine Zeile selektiert ist, wird der neue Eintrag an das Ende der Liste angehängt.


Dialogseite >Ausschluss<, Button >Neu<
Dialogseite: Ausschluss

Button >Neu< (unbedingt zu sichernde Dateien)

Öffnet den Dialog >Pfad-Eingabe<, in dem Sie einen zusätzlichen Pfad für unbedingt zu sichernde Dateien eingeben können.


Dialogseite >Ausschluss<, Button >Bearbeiten<
Dialogseite: Ausschluss

Button >Bearbeiten< (unbedingt zu sichernde Dateien)

Öffnet den Dialog >Pfad-Eingabe<, in dem Sie den Pfad verändern können, der in der Liste der unbedingt zu sichernden Dateien selektiert ist.


Dialogseite >Ausschluss<, Button >Löschen<
Dialogseite: Ausschluss

Button >Löschen< (unbedingt zu sichernde Dateien)

Entfernt (nach Rückfrage) den Pfad, der in der Liste der unbedingt zu sichernden Dateien selektiert ist.


Dialogseite >allgemeine Einstellungen<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Eingabe allgemeiner Einstellungen zu dem Quellpfad

Hier können die allgemeinen Eigenschaften festgelegt werden, die für die Sicherung der Dateien unter dem angegebenen Quellpfad gelten sollen.

Beachten Sie, dass verschiedene Quellpfade unterschiedliche Parametersätze haben. Die Einstellungen, die Sie und in den anderen Quellpfad-Konfigurationsseiten vornehmen, gelten zunächst nur für den einen Quellpfad, der oben in dem Fenster angegeben ist. Sie können jedoch die hier eingestellten Parameter für alle anderen Quellpfade übernehmen. Dies geschieht, indem Sie den Button >Diese Einstellungen für alle Quellpfade übernehmen< anklicken.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Aktiv (für diesen Quellpfad werden Backups erstellt)<

•	>Nur den angegebenen Quellpfad sichern<

•	>Auch die Unterverzeichnisse des Quellpfades sichern<

•	>Sicherungskopien komprimieren<

•	>Sicherungskopien gegen Überschreiben schützen<

•	>Nach erfolgreicher Sicherung das Archiv-Flag der Originaldatei löschen<

•	>Bestehende Dateien sichern, wenn dieser Quellpfad das erste Mal bearbeitet wird<

•	>Fehler beim Kopieren protokollieren<

•	>Einstellungen<

•	>Diese Einstellungen für alle Quellpfade übernehmen<

•	>Hilfe<

•	>Abbrechen<

•	>OK<


Dialogseite >allgemeine Einstellungen<, Anwahlfeld >Aktiv<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Anwahlfeld >Aktiv<

Dieses Anwahlfeld muss aktiviert sein, damit die Dateien dieses Quellpfades gesichert werden.

Wenn Sie die Sicherung der Dateien dieses Quellpfades vorübergehend abschalten möchten, können Sie das Feld deaktivieren. Solange es deaktiviert ist, wird der Backup-Datenbestajnd zu diesem Quellpfad nicht verändert.

Deaktivierte Quellpfade sind in der Liste der Quellpfade mit dem Hinweis >(nicht aktiv)< gekennzeichnet.

Wenn der Quellpfad deaktiviert ist, erfolgt auch kein automatisches Löschen der bestehenden Backups. Wenn Sie die bestehenden Backups löschen möchten, müssen Sie dies manuell tun.

(Siehe hierzu Manuelles Löschen von Backups, Alternative: Automatisches Löschen der Backups zu einem Quellpfad, ohne dass neue Backups angelegt werden).

Aber auch wenn der Quellpfad deaktiviert ist, werden die Archivierung und die Wiederherstellung der Daten aus diesem Quellpfad im Backup-Browser nach wie vor durchgeführt.


Dialogseite >allgemeine Einstellungen<, Anwahlfeld >Nur den angegebenen Quellpfad sichern<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Auswahlfeld >Nur den angegebenen Quellpfad sichern<

Wenn dieses Feld ausgewählt ist, werden die Unterverzeichnisse des angegebenen Quellpfades nicht in die Sicherung mit einbezogen.

Wenn Sie die Unterverzeichnisse in die Sicherung einbeziehen möchten, wählen Sie stattdessen die Alternative >Auch die Unterverzeichnisse des Quellpfades sichern<.

Wenn sich die Sicherung über einen Teil der Unterverzeichnisse erstrecken soll, dann sollten Sie ebenfalls das Feld >Auch die Unterverzeichnisse des Quellpfades sichern< auswählen und die nicht zu sichernden Unterverzeichnisse in der Ausschlussliste angeben.


Dialogseite > allgemeine Einstellungen <, Anwahlfeld >Auch die Unterverzeichnisse des Quellpfades sichern<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Auswahlfeld >Auch die Unterverzeichnisse des Quellpfades sichern<

Wenn dieses Feld ausgewählt ist, werden auch die Unterverzeichnisse des angegebenen Quellpfades gesichert.

Wenn Sie die Unterverzeichnisse nicht in die Sicherung einbeziehen möchten, wählen Sie stattdessen die Alternative >Nur den angegebenen Quellpfad sichern<.

Wenn sich die Sicherung nur über einen Teil der Unterverzeichnisse erstrecken soll, dann sollten Sie ebenfalls dieses Feld auswählen und die nicht zu sichernden Unterverzeichnisse in der Ausschlussliste angeben.


Dialogseite >allgemeine Einstellungen<, Anwahlfeld >Sicherungskopien komprimieren<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Anwahlfeld >Sicherungskopien komprimieren<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden die Backups nach dem PKZIP-Verfahren komprimiert.

Es werden jeweils die Dateien zu einem Quellpfad und einem Datum in einer oder mehreren ZIP-Dateien zusammengefasst.

Der Backup-Browser und das Verfahren zur Datei-Wiederherstellung extrahieren die Dateien wieder aus der ZIP-Datei. Wenn Sie auf Ihrem Computer WINZIP zur Verfügung haben, können Sie die ZIP-Dateien auch direkt öffnen.

Siehe hiezu auch: >Die Datenhaltung der Backups durch VersionBackup<

Komprimierte Backups benötigen wesentlich weniger Speicherplatz. Allerdings dauern die Backuperzeugung und die Wiederherstellung etwas länger.


Dialogseite >allgemeine Einstellungen<, Anwahlfeld >Sicherungskopien gegen Überschreiben schützen<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Anwahlfeld >Sicherungskopien gegen Überschreiben schützen<

Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird für die Sicherungskopien der Dateien das Datei-Attribut >schreibgeschützt< gesetzt (Schreibschutz-Flag).

Es ist dann nicht mehr ohne weiteres möglich, diese Dateien zu verändern.

Das Datei-Attribut >schreibgeschützt< kann jedoch leicht wieder aufgehoben werden, so dass ein wirklich sicherer Schutz der Dateien nicht gegeben ist.

Die Eigenschaften der Originaldateien werden hierdurch nicht beeinflusst.

Wenn die Kopien schreibgeschützt sind, hat dies den folgenden Vorteil:

Da Sie jederzeit auf die Sicherungskopien zugreifen können, etwa wenn Sie die aktuelle Version mit dem gesicherten Stand vergleichen wollen, besteht die Gefahr, dass diese Dateien unbeabsichtigt verändert werden. Dies wird mit einiger Sicherheit verhindert, wenn VersionBackup den Schreibschutz für die Sicherungskopien setzt.

Wenn Sie einen gesicherten Stand mit der Funktion >Wiederherstellen< im Backup-Browser komplett wieder zurückholen wollen, bietet Ihnen VersionBackup die Funktion, den Schreibschutz für die wiederhergestellten Dateien wieder aufzuheben (siehe hierzu Dialog: >Wiederherstellen<, Feld: >Schreibschutz der wiederhergestellten Dateien aufheben<).

Setzen Sie diese Anwahlfeld nicht, wenn es für Sie wichtig ist, dass einige Dateien schreibgeschützt sind und andere nicht. Denn die Information, welche Dateien im Original schreibgeschützt waren, wird nicht gespeichert, wenn der Schreibschutz für alle Sicherungskopien gesetzt wird.

Wenn Sie die Einstellung >Sicherungskopien komprimieren< gewählt haben, befinden sich die Backups in einer oder mehreren ZIP-Dateien. Somit besteht die Gefahr nicht, dass sie von einer beliebigen Applikation aus überschrieben werden. In ZIP-Dateien ist ein spezieller Schreibschutz für die Dateien nicht vorgesehen. Daher kann diese Option nicht zusammen mit der Komprimierung gewählt werden.


Dialogseite >allgemeine Einstellungen<, Anwahlfeld >Nach erfolgreicher Sicherung das Archiv-Flag der Originaldatei löschen<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Anwahlfeld >Nach erfolgreicher Sicherung das Archiv-Flag der Originaldatei löschen<

Das Betriebssystem speichert für jede Datei eine allgemeine Information, ob diese Datei noch einer Datensicherung unterzogen werden sollte (Archiv-Flag).

Hierbei ist zunächst nicht festgelegt, auf welche Weise diese Datensicherung erfolgen soll, also mit welchem Programm und auf welches Medium.

VersionBackup verwendet dieses Flag für die Auswahl der zu sichernden Dateien nicht. Stattdessen werden sie aufgrund speziell gespeicherter Information und über das Änderungsdatum der Datei identifiziert. Dennoch kann es sinnvoll sein, dass VersionBackup dieses Flag zurücksetzt, sobald es die erforderliche Sicherung durchgeführt hat. Dies ist immer dann wichtig, wenn Sie zusätzlich noch andere Systeme einsetzen, die das Archiv-Flag auswerten.

Wenn das Feld >Nach erfolgreicher Sicherung das Archiv-Flag der Originaldatei löschen< aktiviert ist, setzt VersionBackup das Archiv-Flag der Dateien zurück, wenn sie gesichert worden sind. Diese Einstellung wird empfohlen. Andere Systeme können dann erkennen, dass eine weitere Sicherungsbehandlung nicht mehr erforderlich ist.

Wenn das Feld >Nach erfolgreicher Sicherung das Archiv-Flag der Originaldatei löschen< nicht aktiviert ist, verändert VersionBackup das Archiv-Flag der Originaldateien nicht.


Dialogseite >allgemeine Einstellungen<, Anwahlfeld >Bestehende Dateien sichern ..<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Anwahlfeld >Bestehende Dateien sichern, wenn dieser Quellpfad das erste Mal bearbeitet wird<

Wenn Sie einen Quellpfad neu einkonfiguriert haben und VersionBackup danach das erste Mal startet, um Sicherheitskopien zu erzeugen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Möglichkeit 1:

Von sämtlichen Dateien in dem Quellpfad, für die keine Ausschlussbedingung gilt, wird eine Sicherheitskopie angelegt.

Dies ist das ’normale’ Verhalten von VersionBackup, da von diesen Dateien ja noch keine Sicherheitskopie existiert.

Wenn Sie diese Vorgehensweise wünschen, aktivieren Sie das Kästchen.

Möglichkeit 2:

Von den Dateien, die sich beim ersten Backuplauf in dem Quellpfad befinden, werden keine Sicherheitskopien angelegt. Gesichert wird nur das, was sich im weiteren Verlauf ändert oder hinzukommt.

Für diese Vorgehensweise ist bei umfangreichen Datenbeständen dann sinnvoll, wenn entweder die bestehenden Dateien schon anderweitig gesichert worden sind oder wenn sich viele alte Dateien in dem Quellpfad befinden, die überhaupt nicht mehr gesichert werden sollen.

Wenn Sie später ein Vollbackup durchführen, werden jedoch alle Dateien in dem Quellpfad gesichert.

Wenn Sie diese Vorgehensweise wünschen, deaktivieren Sie das Kästchen.


Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Anwahlfeld >Passwortschutz<

noch nicht implementiert.


Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Button >Passwort<

noch nicht implementiert.


Anwahlfeld >Fehler Protokollieren<
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Anwahlfeld >Fehler beim Kopieren protokollieren<

Sollten bei der Erzeugung der Backups Kopierfehler auftreten, dann werden diese, sofern dieses Anwahlfeld aktiviert ist, in einer Log-Datei protokolliert.

Die Einstellungen über die Log-Datei können Sie vornehmen, indem Sie den Button >Einstellungen< betätigen.

Achtung: Die Fehler-Logging-Einstellung gilt nicht für jeden Quellpfad individuell. Sie ist für alle Quellpfade gleich.


Button >Einstellungen< für die Protokollierung der Wiederherstellung
Dialogseite: allgemeine Einstellungen

Button >Einstellungen<

Mit diesem Button öffnen Sie einen Dialog, in dem die Einstellungen für die Protokollierung der Backup-Fehler vorgenommen werden können.

Siehe hierzu: Dialog >Logging-Einstellungen<


Button >Diese Einstellungen für alle Quellpfade übernehmen<

Jeder der Quellpfade hat seinen eigenen Satz von Einstellungen.

Die Eingaben, die Sie auf den verschiedenen Dialogseiten zur Einstellung der Quellpfad-Parameter vornehmen, wirken sich daher zunächst nur auf denjenigen Quellpfad aus, den Sie in der Liste der Quellpfade ausgewählt haben, bzw. den Sie gerade neu eingeben.

Zu Ihrer Information wird der gerade bearbeitete Quellpfad oben auf der Dialogseite angezeigt.

Wenn Sie es wünschen, dass die gerade auf dieser Seite sichtbaren Einstellungen auch für alle anderen Quellpfade gelten sollen, dann betätigen Sie bitte diesen Button.

Achtung:	Mit der Betätigung dieses Buttons werden die Einstellungen (nach Rückfrage) sofort in alle Parametersätze eingetragen. Es ist dann nicht mehr möglich, die Änderungen durch Betätigen des >Abbruch<-Buttons rückgängig zu machen.


Dialog >Logging-Einstellungen< für die Fehlerprotokollierung

Dialog: Logging-Einstellungen

Hier stellen Sie ein, welche Eigenschaften die Datei haben soll, in der Fehler protokolliert werden, falls sie bei der Backup-Erzeugung auftreten sollten.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Datei<

•	>Log-Datei begrenzen auf..<

Achtung: Die Fehler-Logging-Einstellung gilt nicht für jeden Quellpfad individuell. Sie ist für alle Quellpfade gleich.

Zurück zum Dialog: allgemeine Einstellungen


Dialog >Logging-Einstellungen< (Fehlerprotokollierung), Eingabezeile >Datei<

Dialog: Logging-Einstellungen

Eingabezeile >Datei<

In dieser Zeile steht der Dateiname und Pfad der Datei, in Fehler protokolliert werden, falls sie bei der Backup-Erzeugung auftreten sollten.


Dialog >Logging-Einstellungen< (Fehlerprotokollierung), Eingabefeld >Log-Datei begrenzen auf..<
Dialog: Logging-Einstellungen

Eingabefeld >Log-Datei begrenzen auf..<

Damit die Datei mit dem Fehlerprotokollen der Backup-Erzeugung nicht beliebig groß werden kann, wird ihre Länge begrenzt.

Nach jedem Fehler-Logging wird der Anfang der Log-Datei so weit gelöscht, dass sie die hier eingestellte Länge nicht überschreitet.


Dialogseite >Vollbackups<

Dialogseite: Vollbackups

Einstellungen, wann ein Vollbackup erzeugt werden soll

VersionBackup kann automatisch nach einer vorgegebenen Zeit anstelle eines inkrementellen Backups ein Vollbackup durchführen (siehe hierzu auch: Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups).

Auf dieser Dialogseite werden die Einstellungen hierzu vorgenommen.

Die Einstellungen für die Vollbackups werden für jeden Quellpfad getrennt vorgenommen.

Eingabemöglichkeiten:

•	>Vollbackups regelmäßig durchführen<

•	>bei jedem x-ten Backuplauf<

•	>alle xx Tage beginnend am xx.xx.xxxx<

•	>Nächsten Lauf als Vollbackup durchführen<

Wenn ein Vollbackup ansteht,

•	>dieses nur dann durchführen, wenn mindestens eine Datei geändert worden ist<

•	>dieses auch dann durchführen, wenn alle Dateien unverändert sind<

•	>Diese Einstellungen für alle Quellpfade übernehmen<

•	>Hilfe<

•	>Abbrechen<

•	>OK<


Dialogseite >Vollbackups<, Anwahlfeld >Vollbackups regelmäßig durchführen<
Dialogseite: Vollbackups

Anwahlfeld >Vollbackups regelmäßig durchführen<

Wenn dieses Feld aktiviert ist, ist der Mechanismus zur automatischen Erstellung von Vollbackups eingeschaltet.

Es wird dann nach einer bestimmten Anzahl von Backup-Läufen bzw. Kalendertagen ein Vollbackup anstelle eines inkrementellen Backups durchgeführt.

Wenn das Feld deaktiviert ist, werden Vollbackups nicht automatisch erzeugt. Es kann ein Vollbackup-Lauf manuell angefordert werden, auch wenn dieses Feld deaktiviert ist,.

Dies geschieht in dem Feld >Nächsten Lauf als Vollbackup durchführen<

Siehe auch >Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups<


Dialogseite >Vollbackups<, Auswahlmöglichkeit >Bei jedem x-ten Backuplauf<
Dialogseite: Vollbackups

Auswahlmöglichkeit >bei jedem x-ten Backuplauf<

Diese Einstellung legt fest, dass nach einer bestimmten Anzahl von Backupläufen ein Vollbackup anstelle eines inkrementellen Backups durchgeführt werden soll.

Diese Einstellung ergibt im Allgemeinen ein anderes Verhalten als die Festlegung der Vollbackups nach Kalendertagen, da es Tage gibt, an denen kein Backup-Lauf erfolgt. Für einen Quellpfad wird nur dann ein Backup-Lauf durchgeführt, wenn mindestens eine der Dateien in diesem Quellpfad verändert worden ist.

Wenn also nur selten eine Änderung der Dateien in dem Quellpfad erfolgt, liegen entsprechend lange Zeitabstände zwischen den Vollbackups.

Sollen die Vollbackups in regelmäßigen Zeitabständen erstellt werden, so ist die Alternativ-Einstellung >alle xx Tage< zu wählen.

Unabhängig von der automatischen Festlegung der Vollbackups kann mit dem Feld >Nächsten Lauf als Vollbackup durchführen< festgelegt werden, ob der nächste Lauf ein Vollbackup sein soll.

Siehe auch >Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups<


Dialogseite >Vollbackups<, Auswahlmöglichkeit >alle xx Tage beginnend am xx.xx.xxxx<
Dialogseite: Vollbackups

Auswahlmöglichkeit >alle xx Tage beginnend am xx.xx.xxxx<

Diese Einstellung legt fest, dass nach einer bestimmten Anzahl von Kalendertagen ein Vollbackup anstelle eines inkrementellen Backups durchgeführt werden soll.

Wenn es erwünscht ist, dass die Häufigkeit der Vollbackups von der Häufigkeit der Änderungen der Dateien in dem betreffenden Quellpfad abhängt, so ist die Alternativ-Einstellung >bei jedem x-ten Backuplauf< zu wählen.

In dem rechts stehenden Datums-Feld steht der Tag, der in dem nächsten Vollbackup-Lauf gesichert wird.

Achtung: Das Vollbackup für den angegebenen Tag soll den Entwicklungsstand der Dateien am Ende des Tages enthalten, den Sie angegeben haben. Daher ist der Zeitpunkt zur Erstellung dieses Vollbackups der Morgen des darauf folgenden Tages.

Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die Einstellung des Feldes >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses auch dann durchführen, wenn alle Dateien unverändert sind<.

Nur wenn dieses Feld ausgewählt ist, wird in jedem Fall ein Vollbackup in jedem Fall genau für konfigurierten Tag erstellt.

Andernfalls wird das Backup zu dem Datum - wie üblich - nur angelegt, wenn mindestens eine Datei geändert wurde. Wenn das nächste Mal eine veränderte Datei vorgefunden wird, wird der Vollbackup-Lauf nachgeholt.

Siehe auch >Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups<


Dialogseite >Vollbackups<, Anwahlfeld >Nächsten Lauf als Vollbackup durchführen<
Dialogseite: Vollbackups

Anwahlfeld >Nächsten Lauf als Vollbackup durchführen<

Wenn dieses Feld aktiv ist, wird das nächste Backup für diesen Quellpfad als Vollbackup durchgeführt.

Sie können hiermit

•	einerseits Vollbackups manuell anfordern, auch wenn Sie den Punkt >Vollbackups regelmäßig durchführen< deaktiviert haben,

•	andererseits können Sie das Verhalten der automatischen Vollbackup-Festlegung beeinflussen.

Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die Einstellung des Feldes >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses auch dann durchführen, wenn alle Dateien unverändert sind<.

Wenn Sie ein Vollbackup für alle Quellpfade erzeugen wollen, können Sie auf andere Weise vorgehen:

•	Starten Sie auf der Dialogseite >Planung / Start< die sofortige Backup-Erzeugung (>Jetzt Sicherheitskopien anlegen<).

•	Aktivieren Sie in dem darauf hin erscheinenden Dialog das Anwahlfeld >Vollbackup für alle Quellpfade<.

So erzeugen Sie ein komplettes Vollbackup über den gesamten in VersionBackup einkonfigurierten Datenbestand.

Siehe auch >Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups<


Dialogseite >Vollbackups<, Anwahlfeld >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses nur dann durchführen, wenn mindestens eine Datei geändert worden ist<
Dialogseite: Vollbackups

Auswahlfeld >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses nur dann durchführen, wenn mindestens eine Datei geändert worden ist<

Bei inkrementellen Backups startet VersionBackup grundsätzlich nur dann einen Backup-Lauf, wenn es feststellt, dass mindestens eine Datei in dem Quellpfad geändert worden ist oder neu dazu gekommen ist.

Wenn dieses Feld ausgewählt ist, gilt dies auch für die Erstellung von Vollbackups. Wenn also für den nächsten Lauf oder für das aktuelle Datum ein Vollbackup-Lauf vorgesehen ist und keine Änderung vorliegt, wird das Vollbackup zunächst einmal nicht durchgeführt. Es wird verschoben, bis die nächste Dateiänderung vorgefunden wird.

Wenn Sie Vollbackups unabhängig von dem Vorhandensein einer geänderten Datei ausführen lassen möchten, so wählen Sie die Option >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses auch dann durchführen, wenn alle Dateien unverändert sind<.

Siehe auch >Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups<


Dialogseite >Vollbackups<, Anwahlfeld >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses auch dann durchführen, wenn alle Dateien unverändert sind<
Dialogseite: Vollbackups

Auswahlfeld >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses auch dann durchführen, wenn alle Dateien unverändert sind<

Bei inkrementellen Backups startet VersionBackup grundsätzlich nur dann einen Backup-Lauf, wenn es feststellt, dass mindestens eine Datei in dem Quellpfad geändert worden ist oder neu dazu gekommen ist.

Wenn dieses Feld aktiviert ist, gilt dies für Vollbackup-Läufe nicht. Wenn ein Vollbackup für den nächsten Lauf oder für das aktuelle Datum geplant ist, wird das Vollbackup auch dann erstellt, wenn keine der Dateien geändert worden ist.

Dies hat den Vorteil, dass die Vollbackups auf den Tag genau gemäß Plan erzeugt werden.

Ein Nachteil kann sein, dass bei sehr geringer Datei-Änderungsfrequenz unter Umständen mehrere identische Vollbackups erzeugt werden, wodurch unnötig Speicherplatz belegt wird.

Wenn Sie Vollbackups nur bei Vorhandensein einer geänderten Datei ausführen lassen möchten, so wählen Sie die Option >Wenn ein Vollbackup ansteht, dieses nur dann durchführen, wenn mindestens eine Datei geändert worden ist<.

Siehe auch >Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups<


Dialogseite >Löschen<
Dialogseite: Löschen

Festlegung, wann alte auf der primären Speicherplatte befindliche Backups automatisch gelöscht werden sollen

VersionBackup erzeugt täglich neue Backups. Da, abgesehen von den von Ihnen vorgesehenen Vollbackups, nur die jeweils geänderten Dateien gespeichert werden, ist der Speicherbedarf für diese lückenlose Sicherung des Entwicklungsverlaufes Ihrer Dateien vergleichsweise gering.

Über längere Zeiträume hinweg empfiehlt es sich dennoch, sehr alte Backups wieder von der Festsplatte zu löschen.

Dies kann

•	manuell erfolgen, indem Sie die VersionBackup-Datumsverzeichnisse einfach im Windows-Explorer löschen,

•	automatisch erfolgen, indem Sie die Funktion von VersionBackup zum automatischen Löschen alter Backups verwenden. Diese Funktion kann auf dieser Dialogseite konfiguriert werden.

Zusätzlich zum Speichern von Backups auf der Festplatte wird empfohlen, die Backups extern zu archivieren. Vor einer solchen Archivierung sollte ein Backup nicht von der Festplatte gelöscht werden. Dies kann mit dem Parameter >Wenn die Backups noch nicht archiviert worden sind< festgelegt werden.

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

Näheres hierzu siehe auch in der Rubrik >Auswahl der zu löschenden Backups<

Eingabemöglichkeiten:

•	>Alte Backups automatisch löschen<

Gründe für das Löschen von Backups

•	>Wenn mehr als xx Backups gespeichert sind<

•	>Backups, die älter sind als xx Tage<

•	>Wenn die Backups mehr als xx MB Platz auf der Platte belegen<

Gründe, die ein Löschen verbieten

•	>Wenn nicht mehr als xx Backups gespeichert sind<

•	>Backups, die weniger als xx Tage alt sind<

•	>Wenn weniger als x Vollbackups gespeichert sind<

•	>Wenn die Backups noch nicht archiviert worden sind<

•	>Diese Einstellungen für alle Quellpfade übernehmen<

•	>Hilfe<

•	>Abbrechen<

•	>OK<


Dialogseite >Löschen<, Auswahl der zu löschenden Backups
Dialogseite: Löschen

Auswahl der zu löschenden Backups

Für das automatische Löschen alter Backups können gleichzeitig verschiedene Gründe aktiv sein. Diese werden im oberen Teil des Dialoges eingegeben.

Gleichzeitig können Gründe wirksam sein, die ein Löschen verbieten. Diese werden im unteren Teil eingegeben.

Das Löschen geschieht tageweise: Es werden zu einem Quellpfad alle Dateien eines Tages gleichzeitig gelöscht. Dies geschieht, indem das jeweilige Backup-Datumsverzeichnis komplett entfernt wird.

Wenn für die Backups eines Tages mindestens ein Grund zum Löschen vorliegt und kein Grund vorliegt, der ein Löschen verbietet, werden diese Backups gelöscht.

Wenn für die Backups eines Tages ein Grund zum Löschen vorliegt und außerdem mindestens ein Grund vorliegt, der ein Löschen verbietet, wird nicht gelöscht.

Außerdem bleibt immer mindestens ein Backup bestehen. Wenn Sie zu einem Quellpfad alle Backups löschen möchten, müssen Sie dies manuell tun (siehe hierzu >Manuelles Löschen von Backups<).

Der Zeitpunkt des Löschens ist unmittelbar nach dem nächsten VersionBackup-Kopierlauf.

Gründe für das Löschen von Backups

•	>Wenn mehr als xx Backups gespeichert sind<

•	>Backups, die älter sind als xx Tage<

•	>Wenn die Backups mehr als xx MB Platz auf der Platte belegen<

Gründe, die ein Löschen verbieten

•	>Wenn nicht mehr als xx Backups gespeichert sind<

•	>Backups, die weniger als xx Tage alt sind<

•	>Wenn weniger als x Vollbackups gespeichert sind<

•	>Wenn die Backups noch nicht archiviert worden sind<


Dialogseite >Löschen<, Anwahlfeld >Alte Backups automatisch löschen<
Dialogseite: Löschen

Anwahlfeld >Alte Backups automatisch löschen<

Mit diesem Anwahlfeld wird die Funktion zum automatischen Löschen der alten Backups eingeschaltet.

Wenn das Feld nicht aktiviert ist, löscht VersionBackup die alten Backups nicht.

Sie können die Backups jedoch manuell löschen, indem Sie die von VersionBackup erzeugten Datumsverzeichnisse im Windows-Explorer löschen.


Dialogseite >Löschen<, Anwahlfeld >Wenn mehr als xx Backups gespeichert sind<
Dialogseite: Löschen

Anwahlfeld >Wenn mehr als xx Backups gespeichert sind<

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anzahl der Backups zu dem entsprechenden Quellpfad auf den Wert beschränkt, der in dem Eingabefeld eingestellt ist.

Wenn zu dem Quellpfad mehr Backups existieren, werden die ältesten gelöscht.

Backups, für die gleichzeitig ein Grund vorliegt, der das Löschen verbietet, bleiben jedoch bestehen.


Dialogseite >Löschen<, Anwahlfeld >Backups, die älter sind als xx Tage<
Dialogseite: Löschen

Anwahlfeld >Backups, die älter sind als xx Tage<

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Backups, die älter sind als die eingestellte Anzahl von Kalendertagen, gelöscht.

Backups, für die gleichzeitig ein Grund vorliegt, der das Löschen verbietet, bleiben jedoch bestehen.


Dialogseite >Löschen<, Anwahlfeld >Wenn die Backups mehr als xx MB Platz auf der Platte belegen<

Dialogseite: Löschen

Anwahlfeld >Wenn die Backups mehr als xx MB Platz auf der Platte belegen<

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Speicherplatz der Backups zu dem entsprechenden Quellpfad beschränkt.

Wenn die Backups zu dem Quellpfad mehr Megabytes auf der Platte belegen als in dem Eingabefeld eingestellt ist, werden die ältesten gelöscht.

Backups, für die gleichzeitig ein Grund vorliegt, der das Löschen verbietet, bleiben jedoch bestehen.


Dialogseite >Löschen<, Anwahlfeld >Wenn nicht mehr als xx Backups gespeichert sind<
Dialogseite: Löschen

Anwahlfeld >Wenn nicht mehr als xx Backups gespeichert sind<

Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt immer mindestens die eingestellte Anzahl von Backups von diesem Quellpfad auf der Platte erhalten.

Dies gilt auch dann, wenn ansonsten Gründe vorliegen, um die Backups zu löschen.


Dialogseite >Löschen<, Anwahlfeld >Backups, die weniger als xx Tage alt sind<
Dialogseite: Löschen

Anwahlfeld >Backups, die weniger als xx Tage alt sind<

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Backups, die neuer sind als die eingestellte Anzahl von Kalendertagen, nicht gelöscht.

Dies gilt auch dann, wenn ansonsten Gründe vorliegen, um die Backups zu löschen.


Dialogseite >Löschen<, Anwahlfeld >Wenn weniger als x Vollbackups gespeichert sind<
Dialogseite: Löschen

Anwahlfeld >Wenn weniger als x Vollbackups gespeichert sind<

Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt immer mindestens die eingestellte Anzahl von Vollbackups von diesem Quellpfad auf der Platte erhalten sowie alle inkrementellen Backups, die neuer sind als das älteste dieser Vollbackups.

Dies gilt auch dann, wenn ansonsten Gründe vorliegen, um die Backups zu löschen.


Dialogseite >Löschen<, Anwahlfeld >Wenn die Backups noch nicht archiviert worden sind<
Dialogseite: Löschen

Anwahlfeld >Wenn die Backups noch nicht archiviert worden sind<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Wenn diese Option aktiviert ist, bleiben die Backups solange auf der lokalen Platte stehen, bis sie von der Funktion zur externen Archivierung bearbeitet worden sind.

Dies gilt auch dann, wenn ansonsten Gründe vorliegen, um die Backups zu löschen.

Beachten Sie aber bitte, dass hier nur die Information ausgewertet werden kann, ob die VersionBackup-Archiv-Funktion ausgeführt worden ist. Dass die Daten tatsächlich auf ein externes Medium kopiert worden sind und in welchem Zustand sich dieses Medium befindet, liegt in der Verantwortung des entsprechenden Systembetreuers.

Ob die Archivierungsfunktion gelaufen ist, wird im Archiv-Flag des Datumsverzeichnisses gespeichert. Bei neu angelegten Backups ist das Flag gesetzt.

Wenn VersionBackup Master die Funktion zur externen Archivierung durchführt, wird dieses Flag zurückgesetzt. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass bei der Archivierung das Feld >Backups als extern archiviert markieren< aktiviert ist.

Um dieses Verhalten zu überprüfen und ggf. zu beeinflussen, können Sie im Explorer direkt auf das Archiv-Flag des Datumsverzeichnisses zugreifen.


Ausschlusspfad-Assistent

Assistent zur Unterstützung der Eingabe von Pfaden

in der Ausschluss-Liste oder der Liste der unbedingt zu sichernden Dateien

Auswahl der verschiedenen Möglichkeiten der Eingabe des Pfades

In diesem ersten Teil des Ausschlusspfad-Assistenten können Sie auswählen, welche Art von Ausschlussangabe der Assistent für Sie erzeugen soll.

Der Assistent bietet Ihnen die Auswahl zwischen den folgenden drei Möglichkeiten:

•	>Name einer Datei (auch mit * als Platzhalter)<

•	>Name eines Unterverzeichnisses<

•	>Angabe des absoluten Pfades<

Beachten Sie aber bitte, dass die erlaubten Eingabeformate recht vielfältig sind (z.B. Pfadangaben mit Sternchen an verschiedenen Positionen). Der Ausschlusspfad-Assistent unterstützt nur die einfachsten dieser Formate.


Ausschlusspfad -Assistent, Auswahlmöglichkeit >Name einer Datei (auch mit * als Platzhalter)<

Ausschlusspfad-Assistent

Auswahlmöglichkeit für den Ausschlusspfad-Assistenten:

>Name einer Datei (auch mit * als Platzhalter)<

Wählen Sie diese Option, wenn Sie z.B. Folgendes eingeben wollen:

•	einen vollständigen Dateinamen inkl. Typ (z.B. >Abrechnung02.XLS<)

•	einen Datenamen inkl. Typ mit Sterchen als Platzhalter (z.B. >Abrechnung*.XLS<)

•	einen Dateinamen mit beliebigem Typ (z.B. >Abrechnung02.*<)

•	einen beliebigen Dateinamen mit vorgegebenem Typ (z.B. >*.XLS<)

Wenn Sie diese Option wählen, öffnet sich nach Drücken des Buttons >Weiter< die Assistentenseite >Eingabe eines Dateinamens<.


Ausschlusspfad -Assistent, Auswahlmöglichkeit >Name eines Unterverzeichnisses<

Ausschlusspfad-Assistent

Auswahlmöglichkeit für den Ausschlusspfad-Assistenten:

>Name eines Unterverzeichnisses<

Wählen Sie diese Option, wenn Sie z.B. Folgendes eingeben wollen:

•	Den Namen eines Unterverzeichnisses, ohne dass Sie den Pfad komplett eingeben  (z.B. >Backups<)

•	Den Namen eines Unterverzeichnisses ohne komplette Pfadeingabe, mit Stern als Platzhalter  (z.B. >Temp*<)

•	Einen Teil des kompletten Pfades, bestehend aus mehreren untereinander liegenden Verzeichnissen (z.B. > Windows\Temp<)

Wenn Sie diese Option wählen, öffnet sich nach Drücken des Buttons >Weiter< die Assistentenseite >Eingabe des Unterverzeichnis-Namens<.


Ausschlusspfad -Assistent, Auswahlmöglichkeit >Angabe des absoluten Pfades<

Ausschlusspfad-Assistent

Auswahlmöglichkeit für den Ausschlusspfad-Assistenten:

>Angabe des absoluten Pfades<

•	Wählen Sie diese Option, wenn Sie den kompletten Pfad eines Verzeichnisses eingeben wollen, beginnend mit dem Laufwerksbuchstaben (z.B. >C:\System\Konfiguration\Temp<)

Wenn Sie diese Option wählen, öffnet sich nach Drücken des Buttons >Weiter< der Verzeichnis-Browser, in dem Sie entweder einen bestehenden Pfad auswählen oder einen Pfad eingeben können.

Tipp: 	Wenn Sie ein spezielles Unterverzeichnis angeben wollen, ist es im Allgemeinen günstiger, nicht den gesamten Pfad inklusive Laufwerk anzugeben, sondern nur den Namen des Unterverzeichnisses. So bleibt die Angabe auch dann gültig, wenn Sie später im vorderen Teil des Pfades eine Änderung vornehmen.
Verwenden Sie hierzu die Auswahl >Name eines Unterverzeichnisses<.


Ausschlusspfad -Assistent, Eingabe eines Dateinamens

Ausschlusspfad-Assistent

Eingabe eines Dateinamens

Hier geben Sie die Bezeichnung für die Datei ein.

Diese Bezeichnung besteht aus Dateiname und -Typ. Sie kann das Platzhalterzeichen * für eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen enthalten.

Der Button >Durchsuchen< öffnet den Standard-Dateieingabedialog, mit dem Sie eine bestehende Datei auswählen können.

Nach Drücken des Buttons >Fertigstellen< wird der Dateiname nach der erforderlichen Aufbereitung in den Dialog >Pfad-Eingabe< eingetragen.


Ausschlusspfad -Assistent, Eingabe des Unterverzeichnis-Namens

Ausschlusspfad-Assistent

Eingabe des Unterverzeichnis-Namens

Hier geben Sie die Bezeichnung für das Unterverzeichnis ein.

Im Allgemeinen werden Sie hier nicht einen kompletten Pfad eingeben, sondern nur den Namen des am tiefsten liegenden Unterverzeichnisses.

Die Bezeichnung kann das Platzhalterzeichen * enthalten.

Es ist nicht erforderlich, ein \ voran- oder nachzustellen, dies wird automatisch vom Ausschlusspfad-Assistenten hinzugefügt.

Die eingegebene Bezeichnung kann sein:

•	der Name eines Unterverzeichnisses, ohne dass Sie den Pfad komplett eingeben  (z.B. >Backups<)

•	der Name eines Unterverzeichnisses ohne komplette Pfadeingabe, mit Stern als Platzhalter  (z.B. >Temp*<)

•	ein Teil des kompletten Pfades, bestehend aus mehreren untereinander liegenden Verzeichnissen (z.B. >Windows\Temp<)

Der Button >Durchsuchen< öffnet den Verzeichnis-Browser, mit dem Sie ein Verzeichnis aus der aktuell vorhandenen Verzeichnisstruktur auswählen können.

Nach Drücken des Buttons >Fertigstellen< wird die Unterverzeichnis-Angabe nach der erforderlichen Aufbereitung in den Dialog >Pfad-Eingabe< eingetragen.


Eingabe-Assistent: Quellpfad
Dialogseite: Überblick

Assistent zur Unterstützung der Eingabe von Quellpfaden

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Quellpfad<

Sie starten hier den Assistenten, der Sie dabei unterstützt, einen neuen Backup-Pfad und die dazu gehörenden Parameter einzugeben.

Sie starten den Assistenten von der Hauptseite >Überblick< mit dem Button >Einen neuen Backup-Pfad anlegen<.

Alle Einstellungen können Sie selbstverständlich später ändern. Hierzu wählen Sie auf der Seite Pfade den entsprechenden Quellpfad aus und klicken auf den Button >Bearbeiten<.

Wir empfehlen daher, nicht nur einen Pfad für die Backups vorzusehen. Denn Ihre Backup-Sammlung bleibt am übersichtlichsten, wenn Sie zu verschiedenen Themenbereichen der Arbeit auf diesem Computer unterschiedliche Quellpfade einrichten.

Die Backups verschiedener Pfade werden in getrennten Zielpfaden gesichert. Sie können bei Bedarf unterschiedliche Einstellungen vornehmen, z.B. für die Archivierung und Speicherdauer.

Auf dieser ersten Seite des Assistenten tragen Sie bitte einen dieser Pfade ein, in dem sich Dateien befinden, die gesichert werden sollen.

Sie können auch auf den Button >Durchsuchen< klicken, woraufhin Sie den Pfad mit dem  Verzeichnis-Browser aus der bestehenden Verzeichnisstruktur auswählen können.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, wird nach der Eingabe des neuen Quellpfades der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad keine Ausschlusspfade und dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite


Eingabe-Assistent: Unterverzeichnisse

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Unterverzeichnisse<

Hier geben Sie ein, ob auch die Dateien in den Unterverzeichnissen des angegebenen Quellpfades gesichert werden sollen.

Auch wenn Sie nur einen Teil der Unterverzeichnisse sichern wollen, wählen Sie hier >ja< aus. Sie können die Pfade, die nicht in das Backup einbezogen werden sollen, später als Ausschlusspfade eingeben.

Sämtliche Parameter-Einstellungen, die Sie zur Konfiguration der Quellpfade vornehmen, werden als Voreinstellungswert für künftige Eingaben gespeichert.

Wenn Sie jedoch von Ihren speziellen Einstellungen auf die empfohlenen Standardeinstellungen zurückschalten möchten, wählen Sie bitte oben stehende Feld >Alle Parameter auf Standard zurücksetzen< an.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad keine Ausschlusspfade und dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Zielpfad

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Zielpfad<

Der Zielpfad ist ein Verzeichnis auf der Platte, in dem die Sicherheitskopien erstellt werden.

Damit VersionBackup automatisch arbeiten kann, sollte sich dieser auf einem Laufwerk befinden, dass ständig bereit ist. Das ist z.B. eine interne Festplatte des PCs oder ein ständig verfügbares Serverlaufwerk.

Die Zielpfad-Verzeichnisse verschiedener Quellpfade müssen verschieden sein.

Wir empfehlen, ein festes Verzeichnis (z.B. >C:\VersionBackup<) vorzusehen, das für jeden Zielpfad ein eigenes Unterverzeichnis bekommt.

Die Eingabezeile für den Zielpfad wird automatisch für eine solche Konfiguration vorbelegt. Sie brauchen diesen Pfad nur in speziellen Fällen zu verändern.

Der durch den Zielpfad angegebene Speicherbereich muss ständig verfügbar sein. Es sollte sich also nicht auf Wechselplattenlaufwerken befinden. Server-Laufwerke kommen nur dann in Frage, wenn die Verbindung zu dem Server ständig besteht.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad keine Ausschlusspfade und dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Ausschließen?

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Ausschließen?<

Wenn Sie hier >Nein< auswählen, wird nichts ausgeschlossen. Dann werden alle Dateien in dem Quellpfad gesichert. Ebenso werden auch alle Dateien in den Unterverzeichnissen des Quellpfades gesichert (sofern Sie die Sicherung der Unterverzeichnisse ausgewählt haben).

Wenn Sie nicht wünschen, dass alles, was sich unter dem Quellpfad befindet, gesichert wird, dann wählen Sie hier >Ja< aus. Sie können dann auf der folgenden Seite des Assistenten Dateinamen oder Pfade angeben, die nicht gesichert werden sollen.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad keine Ausschlusspfade und dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Ausschlusspfad

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Ausschlusspfad<

Tragen Sie hier eine Bezeichnung für Dateien ein, die nicht gesichert werden sollen.

Dies kann ein Dateiname oder die Bezeichnung eines Verzeichnisses sein. Dabei ist das Sternchen für beliebige Zeichen erlaubt. Sie können eine beliebige Pfadbezeichnung in der gängigen Schreibweise  vorsehen.

Sie müssen allerdings beachten, dass die Teile des Pfades, die Sie weglassen oder allgemein halten wollen, mit einem * gekennzeichnet sind.

Siehe hierzu auch: Beispiele für Ausschlussangaben

Mit dem >Assistent<-Button starten Sie einen zusätzlichen Assistenten, der Sie bei der Erstellung dieser Ausschluss-Angaben unterstützt.

Tragen Sie bitte nur eine Bezeichnung in die Eingabezeile ein. Wenn Sie mehrere Ausschlussbedingungen eingeben möchten, muss beim Betätigen des >Weiter<-Buttons die Option >Ja< angewählt sein. Die Dialogseite erscheint dann erneut zur Eingabe einer weiteren Ausschlussbedingung.

Wenn Sie keine weitere Ausschlussbedingung eingeben möchten, wählen Sie bite >Nein<.

Wenn nur ein Teil der Dateien in einem Pfad gesichert werden soll, tragen Sie hier den Pfad als Ausschluss-Kriterium ein und geben die trotzdem zu sichernden Dateien auf den folgenden Seiten als >Unbedingt-Angabe< ein.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad keine Unbedingt-Angaben und dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Unbedingt?

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Unbedingt?<

Wenn ein Teil der Dateien, die unter eines der Ausschlusskriterien fällt, doch gesichert werden soll, dann können Sie diese als >Unbedingt-Angaben< eingeben.

Hierzu muss das Feld >Ja< ausgewählt sein.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Unbedingt-Pfad

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Unbedingt-Angabe<

Tragen Sie hier die Namen bzw. Pfade der Dateien ein, die doch gesichert werden sollen, obwohl dies eigentlich durch eines der Ausschlusskriterien verhindert wird.

Sie können eine beliebige Pfadbezeichnung in der gängigen Schreibweise  vorsehen.

Sie müssen allerdings beachten, dass die Teile des Pfades, die Sie weglassen oder allgemein halten wollen, mit einem * gekennzeichnet sind.

Siehe hierzu auch: Beispiele für Ausschlussangaben

Mit dem >Assistent<-Button starten Sie einen zusätzlichen Assistenten, der Sie bei der Erstellung dieser Unbedingt-Angaben unterstützt.

Tragen Sie bitte nur eine Bezeichnung in die Eingabezeile ein. Wenn Sie mehrere Unbedingt-Angaben eingeben möchten, muss beim Betätigen des >Weiter<-Buttons die Option >Ja< angewählt sein. Die Dialogseite erscheint dann erneut zur Eingabe einer weiteren Unbedingt-Angabe.

Wenn Sie keine weitere Unbedingt-Angabe eingeben möchten, wählen Sie bite >Nein<.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad keine weiteren Unbedingt-Angaben und dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Anfangskopie

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Anfangskopie<

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie die Sicherung der Dateien in einem Quellpfad beginnen können:

1. Möglichkeit:

Beim allerersten Backup-Lauf sichert VersionBackup sämtliche bestehenden Dateien.

Danach werden nur noch die Dateien gesichert, die geändert wurden oder neu hinzukommen.

Für diese Option wählen Sie die Einstellung >Bestehende Dateien sichern<.

2. Möglichkeit:

Beim ersten Backup-Lauf nach dem Einkonfigurieren des Quellpfades werden keine Dateien kopiert. Es wird lediglich registriert, welche Dateien vorhanden sind und welches Datum sie haben.

Erst wenn im weiteren festgestellt wird, dass Dateien geändert wurden oder neu hinzugekommen sind, werden Sicherheitskopien von ihnen angelegt.

Für diese Option wählen Sie >Nur Änderungen ab jetzt sichern<.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Komprimieren?
Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Komprimieren?<

Diese Funktion steht in der Freeware-Version nicht zur Verfügung.

Benutzen Sie bitte die Version VersionBackup Master

Sollen die Sicherungskopien mit dem PKZIP-Verfahren komprimiert werden?

Wenn Sie die Komprimierung einschalten, werden jeweils die Backup-Dateien, die zu diesem Quellpfad und einem Datum gehören, in einer oder mehreren ZIP-Dateien zusammengefasst. Hierdurch wird der Speicherbedarf erheblich reduziert.

Wenn Sie den Backup-Browser nicht für den Zugriff auf die Dateien verwenden möchten, können Sie auf die ZIP-Dateien auch mit dem Programm WINZIP zugreifen.

Wenn Sie die Komprimierung ausschalten, werden die Backup-Dateien, in entsprechenden Unterverzeichnissen zu dem Datumsverzeichnis gespeichert. Bei dieser Vorgehensweise sind die Kopier- und Wiederherstellungsoperationen etwas schneller.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Passwortschutz?<

noch nicht implementiert

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Vollbackups?
Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Vollbackups?<

VersionBackup bietet die Möglichkeit, in regelmäßigen, von Ihnen eingestellten Abständen anstelle eines inkrementellen Backups ein Vollbackup zu erzeugen.

Ein Vollbackup enthält nicht nur die geänderten Dateien, wie es bei einem inkrementellen Backup der Fall ist, sondern es werden alle Dateien kopiert.

Dies vergrößert zwar das Volumen der Sicherheitskopien, steigert aber die Sicherheit und die Übersichtlichkeit Ihres Backup-Bestandes.

Naheres hierzu siehe im Kapitel: Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups

Um automatisch Vollbackups zu erzeugen, wählen Sie die Option >ja<.

Als Alternative zu der automatischen Erzeugung von Vollbackups können Sie die Vollbackups auch jeweils manuell anfordern. Dies geschieht mit dem Parameter >Nächsten Lauf als Vollbackup durchführen< im Dialog >Vollbackups<.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Vollbackup-Kriterium

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Vollbackup-Kriterium<

Sie können entscheiden, ob die automatische Festlegung von Vollbackups nach einer bestimmten Anzahl von Tagen mit Dateiänderungen erfolgt oder nach einer festen Anzahl von Tagen.

1)	Nach Anzahl von Tagen mit Dateiänderungen

Wenn Sie diese Einstellung wählen, zählt VersionBackup die Tage mit, an denen Backupläufe durchgeführt wurden. Nach einer bestimmten Anzahl von Tagen mit Backupläufen wird ein Vollbackup anstelle eines inkrementellen Backups durchgeführt.

Es gibt Tage, an denen kein Backup-Lauf erfolgt, weil keine der Dateien in diesem Quellpfad verändert worden ist. Dann liegen entsprechend lange Zeitabstände zwischen den Vollbackups.

Diese Einstellung hat also den Vorteil, dass sich die Häufigkeit der Vollbackups automatisch an die Intensität anpasst, mit der auf diesem Quellpfad gearbeitet wird.

2)	Nach Anzahl von Tagen

Wenn Sie diese Einstellung wählen, zählt VersionBackup die Kalendertage und legt danach fest, wann ein Vollbackup erstellt werden soll. Dabei spielt es keine Rolle, ob Dateien geändert wurden oder nicht.

Dies ergibt eine größere Übersichtlichkeit der Datenbestände, weil die Vollbackups einen festen Abstand haben.

Wenn Sie jedoch die Dateien eines Quellpfades selten ändern, kann es sein, dass zwei aufeinander folgende Vollbackups denselben oder fast denselben Inhalt haben. Dies bedeutet unnötig belegten Speicherplatz.

Siehe auch >Allgemeines zur Erstellung von Vollbackups<

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Vollbackup-Abstand in Backup-Läufen
Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Vollbackup-Abstand in Backup-Läufen<

Hier legen Sie fest, alle wie viel Backup-Tage ein Vollbackup anstelle eines inkrementellen Backups durchgeführt wird.

Wenn Sie also z.B. 10 eintragen, wird für Quellpfade, in denen sich die Dateien täglich ändern, alle 10 Tage ein Vollbackup erzeugt.

Tritt in dem Quellpfad nur seltener eine Änderung auf, z.B. im Durchschnitt alle 5 Tage, dann ist der Abstand zwischen den Vollbackups in diesem Beispiel etwa 50 Tage.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Vollbackup-Abstand in Tagen

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Vollbackup-Abstand in Tagen<

Hier legen Sie fest, alle wie viel Kalendertage ein Vollbackup erzeugt wird und wann der erste Vollbackup-Lauf sein soll.

Wenn Sie also z.B. >alle 14 Tage< einstellen und das Datum auf den nächsten Montag einstellen, wird an jedem zweiten Montag ein Vollbackup erzeugt.

Hieran ändert sich auch dann nichts, wenn der Computer an einigen Tagen nicht betrieben wird. (Wenn an dem betreffenden Montag der Computer nicht eingeschaltet wird, wird das Vollbackup so bald wie möglich nachgeholt. Für das darauf folgende Vollbackup wird wieder der übernächste Montag vorgesehen.)

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Vollbackup auch ohne Dateiänderung?

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Vollbackup auch ohne Dateiänderung?<

Bei inkrementellen Backups startet VersionBackup grundsätzlich nur dann für einen Quellpfad einen Backup-Lauf, wenn es feststellt, dass mindestens eine Datei in dem Quellpfad geändert worden ist oder neu dazu gekommen ist.

Sie können hier auswählen, ob dies auch für Vollbackups gelten soll.

-	Wenn das obere Feld ausgewählt ist (Vollbackups evtl. verschieben), werden Vollbackups in dieser Hinsicht wie inkrementelle Backups behandelt.

Wenn also für den nächsten Lauf oder für das aktuelle Datum ein Vollbackup-Lauf vorgesehen ist und keine Änderung vorliegt, wird das Vollbackup zunächst einmal nicht durchgeführt. Es wird verschoben, bis die nächste Dateiänderung vorgefunden wird.

-	Wenn das untere Feld aktiviert ist (Vollbackups auch bei unveränderten Dateien), haben Vollbackups einen Sonderstatus:

Wenn ein Vollbackup für den nächsten Lauf oder für das aktuelle Datum geplant ist, wird es auch dann erstellt, wenn keine der Dateien seit dem letzten Backup geändert worden ist.

Dies hat den Vorteil, dass die Vollbackups auf den Tag genau gemäß Plan erzeugt werden (wenn der Rechner an dem Tag nach dem Vollbackup-Datum läuft).

Ein Nachteil tritt jedoch auf, wenn die Dateien überhaupt nicht verändert werden. Dann werden identische Vollbackups erzeugt werden, wodurch unnötig Speicherplatz belegt wird.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Automatisches Löschen?

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Automatisches Löschen?<

Wenn VersionBackup Ihnen über viele Monate hinweg täglich Backups anlegt, entsteht eine sehr große Anzahl von Sicherheitskopien. Alte Backups müssen also irgendwann doch wieder gelöscht werden.

Dies kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. (Zum manuellen Löschen siehe das Kapitel >Manuelles Löschen von Backups<.)

Wenn Sie möchten, dass alte Backups automatisch gelöscht werden, wählen Sie die Einstellung >Automatisch löschen<.

Die Kriterien, wann gelöscht werden soll, geben Sie auf den folgenden Seiten ein.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Löschparameter

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Löschparameter<

Sie Wählen hier Gründe dafür aus, dass alte Backups gelöscht werden.

Zusätzlich dazu können auf der nächsten Seite Bedingungen festgelegt werden, die das Löschen verbieten.

Nach jedem Kopierlauf werden automatisch diejenigen Backups gelöscht, für die mindestens einer der hier aktivierten Gründe zutrifft, sofern nicht auch ein Grund vorliegt, der das Löschen verbietet.

-	>wenn mehr als xx Backups zu diesem Quellpfad gespeichert sind<

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anzahl der Backups zu dem entsprechenden Quellpfad auf den Wert beschränkt, der in dem Eingabefeld eingestellt ist.

Wenn zu dem Quellpfad mehr Backups existieren, werden die ältesten gelöscht.

-	>wenn die Backups älter sind als xx Tage<

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Backups, die älter sind als die eingestellte Anzahl von Kalendertagen, gelöscht.

-	>wenn die Backups zu diesem Quellpfad mehr als xx MB Speicherplatz belegen<

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Speicherplatz der Backups zu dem entsprechenden Quellpfad beschränkt.

Wenn die Backups zu dem Quellpfad mehr Megabytes auf der Platte belegen als in dem Eingabefeld eingestellt ist, werden die ältesten gelöscht.

Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie anschließend auf den >Weiter<-Button.

Wenn sie bereits vorher einen Pfad eingegeben haben, ist der >Fertigstellen<-Button aktiv. Wenn Sie nicht auf >Weiter<, sondern auf >Fertigstellen< klicken, erhält dieser Quellpfad dieselben Parameter wie der zuvor eingegebene Quellpfad.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Löschverbotseinstellungen
Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Löschverbotseinstellungen<

Wenn mindestens einer der hier aktivierten Gründe zutrifft, werden die betreffenden Backups nicht automatisch gelöscht. Dies gilt auch dann, wenn einer der auf der vorigen Seite ausgewählten Löschgründe zutrifft.

-	>wenn nicht mehr als xx Backups gespeichert sind<

Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt immer mindestens die eingestellte Anzahl von Backups auf der Platte erhalten.

-	>Backups, die weniger als xx Tage alt sind<

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Backups, die neuer sind als die eingestellte Anzahl von Kalendertagen, nicht gelöscht.

-	>wenn weniger als x Vollbackups gespeichert sind<

Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt immer mindestens die eingestellte Anzahl von Vollbackups auf der Platte erhalten.

Inkrementelle Backups, die neuer sind als das älteste dieser Vollbackups, bleiben ebenfalls erhalten.

-	>wenn die Backups noch nicht archiviert worden sind<

Diese Funktion steht nur in VersionBackup Master zur Verfügung

Wenn diese Option aktiviert ist, bleiben die Backups solange auf der primären Platte stehen, bis sie von der Funktion zur externen ArchivierungHIDD_VERSIONBACKUP_DIALOG3  bearbeitet worden sind.

Anschließend klicken Sie auf den >Weiter<- oder >Fertigstellen<-Button.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Weitere Eingabe?

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Weitere Eingabe?<

Die Eingabe der Einstellungen zu dem Quellpfad ist nun erfolgreich durchgeführt worden.

Wenn Sie gleich noch einen weiteren Quellpfad eingeben wollen, aktivieren Sie das Feld >Ja<. Der Assistent zur Eingabe der Einstellungen wird dann für den nächsten Quellpfad erneut durchlaufen.

Wenn Sie keine weiteren Quellpfade eingeben wollen, dann aktivieren Sie das Feld >Nein<. Der Eingabe-Assistent wird dann beendet.

Nächste Seite

Vorige Seite


Eingabe-Assistent: Sofortstart?

Assistent: Quellpfad-Eingabe

Seite >Sofortstart?<

Wenn Sie das Feld >Ja< aktivieren, werden nach Anklicken des >Weiter<- oder >Fertigstellen<-Buttons sofort die Backups für die bisher eingegebenen Quellpfade erzeugt.

Wenn >Nein< aktiviert ist, wird der Assistent beendet, ohne dass die Backup-Erzeugung gestartet wird. Die Sicherheitskopien werden dann zu dem vorgesehenen Backup-Zeitpunkt (siehe Planung/Start) erzeugt.

Vorige Seite


VersionBackup Master ist die bessere Alternative zu VersionBackup

Wenn Sie höchste Ansprüche an Ihre Datensicherung stellen, dann sollten Sie auf VersionBackup Master umsteigen.

Mit VersionBackup Master stehen Ihnen die folgenden zusätzlichen Leistungsmerkmale zur Verfügung:

•	Datenkomprimierung

Die Backups können komprimiert werden. Dies reduziert den Speicherbedarf um bis zu 80%.

Die vom Backup-Browser aus aufgerufene Funktion zur Datei-Wiederherstellung dekomprimiert die Backups wieder, wenn sie gebraucht werden.

Da die Komprimierung im ZIP-Format erfolgt, besteht wie bisher zusätzlich die Möglichkeit, ohne VersionBackup auf die Backups zuzugreifen (z.B. mit dem Programm WINZIP).

•	Externe Archivierung

Sie erzeugen von Ihren Daten eine zweite Sicherheitskopie auf einem externen Datenträger (z.B. einer CD).

Dann sind Ihre Daten auch im Falle eines Ausfalls Ihrer Festplatte bzw. Ihres Rechners gesichert. Sie können die primären Backups nach einiger Zeit wieder löschen, wodurch Ihr Speicher entlastet wird. Denn VersionBackup Master kann Ihre alten Dateistände auch von dem externen Medium wiederherstellen. Ihre Backup-CDs können Sie für immer aufbewahren.

Näheres hierzu siehe:

Allgemeine Hinweise über das Thema Archivierung

Ablauf der Erstellung eines Archiv-Mediums

•	Netzwerkfunktionalität

Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, können Sie die Daten von PC zu PC sichern.

Möglichkeit 1: VersionBackup Master kann die Sicherheitskopien zu einem zentralen Server oder einem anderen PC schicken.
Somit liegt das Backup immer auf einem unabhängigen Rechner, was die Sicherheit wesentlich erhöht.

Möglichkeit 2: VersionBackup Master läuft auf einem zentralen Sicherungsserver (das kann ein beliebiger PC im Netz sein). Von dort holt es die Backups verschiedener PCs im Netzwerk zusammen.
Sie sichern somit viele PCs von einer Stelle aus und haben ebenfalls den Vorteil der besonders hohen Datensicherheit durch Speicherung auf verschiedenen Datenträgern.

Möglichkeit 3: Jeder PC führt zwar seine primären Backups eigenständig durch. Für die Archivierung werden die Daten jedoch von VersionBackup auf einen zentralen Rechner zusammenkopiert. Dieser zentrale Rechner schreibt die Backups aller PCs auf das externe Sicherungsmedium.

•	Kostenloser E-Mail-Support

Wenn Sie Probleme mit VersionBackup Master haben oder Fragen zur Funktionalität, dann können Sie sich per E-Mail an SB-AW wenden.

Wir werden jede Frage, die sich auf den Funktionsumfang von VersionBackup Master bezieht, so schnell wie möglich beantworten.

Beachten Sie bitte auch, dass die kostenlose Version von VersionBackup, die Sie im Moment benutzen, nicht auf kommerziell genutzten PCs verwendet werden darf. Wenn Sie also Ihren PC geschäftlich nutzen wollen, müssen Sie auf VersionBackup Master umsteigen.

Die Benutzung von VersionBackup Master ist nicht kostenlos. Sie müssen pro PC, dessen Daten gesichert werden sollen, eine Lizenz erwerben. Sie bekommen dann eine Registriernummer, mit der Sie den Betrieb von VersionBackup Master frei schalten.

Um VersionBackup Master kennen zu lernen, dürfen Sie es für den Zeitraum von 30 Tagen kostenlos zur Probe benutzen. Erst danach ist die Eingabe der Registriernummer zwingend erforderlich. Wir empfehlen, die Lizenz erst dann zu kaufen, wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass Sie VersionBackup Master verwenden wollen.

Sie erhalten die VersionBackup Master-Software im Internet unter

http://www.versionbackup.sb-aw.de

Dort können Sie auch Ihre Softwarelizenz kaufen.


Sie nutzen Ihren PC wie ein Profi

Aus Ihrem Nutzungsverhalten liegt der Schluss nahe, dass Sie Ihren PC nicht rein privat, sondern geschäftlich benutzen.

Wie Sie wissen, ist diese Freeware-Version von VersionBackup nicht für kommerzielle Zwecke zugelassen.

Falls Sie den PC tatsächlich geschäftlich verwenden, dann bitten wir Sie, die dafür vorgesehene Programmversion VersionBackup Master einzusetzen. Diese bietet Ihnen auch eine Reihe von Vorteilen.

Nach einer kostenlosen Probenutzungsdauer von 30 Tagen müssen Sie dann bitte die erforderliche Anzahl von Lizenzen erweben.

Sie erhalten die VersionBackup Master-Software im Internet unter

http://www.versionbackup.sb-aw.de

Dort können Sie auch Ihre Softwarelizenz kaufen.


Sicherung über das Netzwerk ist mit der Freeware-Version nicht möglich

Sie beabsichtigen, Ihre Daten über das Netzwerk zu sichern. Natürlich ist dies sinnvoll. Mit der Freeware-Version von VersionBackup ist eine Netzwerk-Sicherung jedoch nicht vorgesehen.

Wir empfehlen Ihnen, stattdessen die Programmversion VersionBackup Master einzusetzen.

Diese bietet Ihnen eine ganze Reihe von Vorteilen, unter anderem auch die Möglichkeit, Ihre Backups über das Netzwerk zu übertragen.

Sie können VersionBackup Master 30 Tage lang kostenlos zur Probe benutzen.

Sie erhalten die VersionBackup Master-Software im Internet unter

http://www.versionbackup.sb-aw.de

Dort können Sie auch Ihre Softwarelizenz kaufen.


Sie benötigen für jeden PC, dessen Daten gesichert werden sollen, eine eigene Lizenz

Sie sind im Begriff, Backup-Daten von einem Netzwerklaufwerk, also von einem anderen PC anzufordern. Natürlich hat eine solche Vorgehensweise Vorteile.

Aber bedenken Sie bitte, dass Sie für jeden Computer, dessen Daten sie sichern wollen, eine eigene VersionBackup Master-Lizenz erwerben müssen.

Wenn Sie also von einem zentralen Server aus die Daten dieses Servers und die von zwei angeschlossenen Computern sichern möchten, sind Sie verpflichtet, drei Lizenzen zu kaufen. Denn Sie sichern ja die Daten von drei Computern.

Dies gilt auch dann, wenn die VersionBackup Master-Software hierzu nur auf einem Computer installiert ist.

Wenn Sie die erforderliche Anzahl von Lizenzen besitzen, dann aktivieren Sie bitte vor dem Schließen des Dialogs das Kästchen >Diese Meldung in Zukunft nicht mehr anzeigen<.

Sie erhalten die VersionBackup Master-Lizenzen im Internet unter

http://www.versionbackup.sb-aw.de/registrierung.html