Geänderten Scannertyp bestätigen

Es wurde ein anderer Gerätetyp ausgewählt, als vom Gerätetreiber vorgegeben. In manchen Fällen gibt ein Treiber den Typ nicht korrekt vor. Beispielsweise kann ein Scanner, der keinen automatischen Dokumenteinzug (ADF) unterstützt, vorgeben, dass er über einen ADF verfügt. Ein weiteres Beispiel wäre eine Digitalkamera, die fälschlicherweise als Flachbettscanner vorgegeben wird.

Wählen Sie den Typ der am besten zu dem Gerät passt, das Sie verwenden. Wenn Sie einen Scanner verwenden und nicht sicher sind, ob er über einen ADF verfügt, verwenden Sie die vom Gerät vorgegebene Einstellung. Sie können den Assistenten für die Scannereinrichtung jederzeit erneut ausführen und Änderungen vornehmen, falls das Gerät nicht wie erwartet funktioniert.


Treibertyp

Für den Zugriff auf Geräte zur Bilderfassung werden verschiedene Treibertypen verwendet. Der Assistent für die Scannereinrichtung unterstützt Treiber nach Industriestandard, wie z. B. TWAIN und WIA. Wenn Sie einen anderen Treibertyp auswählen, wird im Auswahlfenster eine Liste der installierten Treiber dieses Typs angezeigt.

Wählen Sie den Treibertyp, mit dem der Scanner arbeiten soll. Hinweis: Wenn ein Treibertyp deaktiviert ist, wird er von der Anwendung nicht unterstützt.


Bildfarben invertieren

Das vom Gerät erzeugte Bild kann invertiert sein. Geräte zur Bilderfassung können unterschiedliche Standardmethoden für die Erfassung von Schwarzweiß- oder Farbbildern haben. Beispielsweise erfassen manche Geräte Weiß mit dem Wert 1 und Schwarz mit dem Wert 0. Andere Geräte hingegen verwenden die umgekehrte Codierung. Wenn das Gerät eine nicht standardgemäße Methode verwendet, erscheint im Bild möglicherweise weißer Text auf schwarzem Hintergrund, obwohl eigentlich schwarzer Text auf weißem Hintergrund erscheinen sollte. Das gleiche Prinzip trifft auch bei Farbe zu. Manche Geräte verwenden hohe Zahlen für helle Farben und niedrige Zahlen für dunkle Farben. Bei anderen Geräten kann dies wiederum umgekehrt sein. Wenn das Gerät nicht korrekt vorgibt, welche Methode es verwendet, wird das Bild mit invertierten Farben angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um das Bild zu invertieren. Wenn das hierdurch entstandene Bild korrekt angezeigt wird, wird die Anwendung die von diesem Gerät erzeugten Bilder von nun an korrekt verarbeiten.


Fehlendes Bild

Wenn das von einem Gerät zur Bilderfassung ausgegebene Bild leer ist (komplett schwarz oder weiß), vergewissern Sie sich, dass Sie ein Dokument oder ein Foto in das Gerät eingelegt haben und versuchen Sie es erneut.


Unterstützte Seitengrößen ändern

Geräte zur Bilderfassung können unterschiedliche Seitengrößen unterstützen. Aus diesem Grund muss das Gerät der Anwendung mitteilen, welche maximale Größe es unterstützt. Im Regelfall unterstützt das Gerät alle Größen, die kleiner als die maximale Größe sind. In manchen Fällen gibt das Gerät diese Information nicht korrekt vor. Im angezeigten Fenster befindet sich eine Liste der Standardseitengrößen. Wenn das Kontrollkästchen neben einer Größe aktiviert ist, bedeutet dies, dass die vom Gerät unterstützte maximale Größe größer als die betreffende Standardseitengröße ist und diese Standardseitengröße somit unterstützt werden sollte.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät alle aktivierten Größen unterstützt. Falls eine bestimmte Größe nicht unterstützt wird, heben Sie die Aktivierung auf. Falls eine Größe nicht aktiviert ist, obwohl der Scanner sie unterstützt, können Sie versuchen, das Kontrollkästchen neben dieser Größe zu aktivieren. Falls das Einstellen dieser Größe auf dem Scanner nicht fehlschlägt, wird diese Größe hinzugefügt. Falls die Größe nicht eingestellt werden kann, wird eine Meldung angezeigt, die Sie hierauf hinweist, und die Größe wird nicht hinzugefügt.