Confirmation de la modification du type de scanner

Le type de périphérique sélectionné est différent du type signalé par le pilote du périphérique. Dans certains cas, un pilote peut déclarer un type incorrect. Par exemple, un scanner incompatible avec les chargeurs de feuilles automatique (ADF) peut signaler la présence d’un ADF ou un appareil photo numérique peut être déclaré comme un scanner à plat.

Choisissez le type qui correspond le mieux au périphérique utilisé. Si vous employez un scanner et ignorez s’il est équipé d’un ADF, appliquez le réglage déterminé par le périphérique. En cas de résultats insatisfaisants, vous pouvez réexécuter l'assistant de configuration du scanner et effectuer les modifications requises.


Type de pilote

L’accès aux périphériques d’imagerie est assuré par les différents types de pilotes. L'assistant de configuration du scanner supporte les pilotes standard, tel que TWAIN et WIA. Dès que vous choisissez un type de pilote, la fenêtre de sélection affiche la liste des pilotes installés correspondants.

Choisissez le type de pilote adapté à votre scanner. Remarque : Les types de pilote désactivés ne sont pas supportés par l’application.


Inversion des images couleur

L’image créée par le périphérique peut être inversée. Les périphériques d’imagerie peuvent présenter des réglages par défaut différents pour la capture des images noir et blanc et des images couleur. Par exemple, certains périphérique utilisent la valeur 1 pour la couleur blanche et la valeur 0 pour la couleur noire, alors que d’autre appliquent les paramètres inverses. Lorsqu’un périphérique utilise une méthode de capture non standard, le texte noir sur un fond blanc peut apparaître en tant que texte blanc sur un fond noir. Le même principe s’applique aux images couleur. Une partie des périphériques utilisent des nombres élevés pour les couleurs claires et des nombres bas pour les couleurs foncées, d’autres emploient les valeurs inverses. Si le périphérique ne signale pas la méthode correcte, l’image est inversée.

Pour inverser l’image, cliquez sur le bouton OK. Si l’image résultante est correcte, l’application gérera désormais correctement les images créées par le périphérique.


Image manquante

Si l’image renvoyée par un périphérique d’imagerie est vide (complètement noire/blanche), vérifiez que le document ou la photographie a été placé dans le périphérique et réessayez.


Modification des tailles de page supportées

Les périphériques d’imagerie peuvent être compatibles avec les différentes tailles de page ; il revient donc au périphérique d’informer l’application de la taille maximale supportée. En règle générale, le périphérique supporte toute taille inférieure à la taille maximale prise en charge. Dans certains cas, le périphérique signale ces informations incorrectement. Cette fenêtre affiche la liste des tailles de page standard. Une coche en regard d’une taille indique que la taille maximale du périphérique est supérieure à la taille standard et de ce fait devrait être supportée.

Vérifiez que votre périphérique supporte toutes les tailles sélectionnées. Si une taille donnée n’est pas supportée, décochez la case correspondante. Si une taille n’est pas sélectionnée, alors que le scanner devrait la supporter, cochez la case adjacente. Si le scanner accepte ce réglage, la taille spécifiée peut être ajoutée. Sinon, un message vous informe de l’impossibilité de sélection de cette taille et celle-ci n’est pas ajoutée.