列出已安裝的遊戲控制器和他們的狀態。如要測試、設定或重新校正控制器，請在清單中按一下名稱，然後按一下 [內容]。


按一下此處可新增新的遊戲控制器。


更新顯示在 [遊戲控制器] 清單中的資訊。


移除選定的遊戲控制器。


按一下此處可測試、設定或校正遊戲控制器。


列出已安裝在該電腦上每個遊戲控制器的控制器 ID。可以變更分配給每個遊戲控制器的 ID。


列出已安裝在該電腦上的遊戲控制器。


列出控制器 ID 以及分配給每個 ID 的遊戲控制器。


按一下此處可變更分配給選定 ID 的遊戲控制器。


指定遊戲控制器連接埠（如果需要的話）所用的連接埠。


允許其他裝置（如數據機）中斷遊戲控制器的操作。但是，選取該核取方塊會造成遊戲控制器出現延遲回應。

如果搖桿在遊戲中工作不正常，請取消該核取方塊。

如果在玩線上遊戲時數據機工作不正常，或在使用遊戲控制器時發生了網路或其他硬體問題，請選取該核取方塊。


同時依類型（例如雙按鈕飛行搖桿）和產品名稱（例如 Microsoft SideWinder 3D Pro）列出遊戲控制器。如果可能，請選擇遊戲控制器的產品名稱。

如果未列出遊戲控制器的產品名稱或類型，請按一下 [新增其他裝置] 以安裝其驅動程式，或按一下 [自訂] 以指定遊戲控制器的特性。


如果未列出遊戲控制器且您有安裝磁片，請按一下這裡。在下一個對話方塊中按一下 [從磁片安裝]，然後按照螢幕上的提示操作。


如果未列出遊戲控制器且您沒有安裝磁片，請按一下這裡。可指定控制器的特性。


指定遊戲控制器軸的數目。儘管有例外，雙軸遊戲控制器通常可以上下和左右移動。三軸遊戲控制器通常包含節流閥控制。四軸遊戲控制器則通常包含節流閥和方向舵。


指定遊戲控制器按鈕的數目。


指定所設定遊戲控制器的類型。


指定您有合於設計的遊戲控制器。


指定您有一個可朝八個方向移動的觸控板遊戲控制器。該類型的遊戲控制器通常有兩個或四個按鈕。


指定遊戲控制器有方向盤、油門和剎車腳踏板。


指定遊戲控制器有視覺 (POV) 頭盔。POV 能讓您指定瀏覽畫面物體的位置和方向。


可在此處輸入自訂遊戲控制器的名稱。該名稱將出現在已安裝在電腦上的可用控制器清單中。


指定控制器是搖桿。


顯示可分配給選定遊戲控制器的控制器 ID。按一下箭號以變更控制器 ID。

有些遊戲要求遊戲控制器的控制器 ID 為 1。


顯示選定控制器 ID。如要為該 ID 分配遊戲控制器，請在 [遊戲控制器] 清單中按一下該控制器的名稱。


列出可用的遊戲控制器。


顯示軸 1 和 軸 2方向的移動範圍。如要在軸 1 和 軸 2（通常是 X 軸和 Y 軸）方向校正遊戲控制器的移動範圍，請按照 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


顯示軸 3 方向的移動範圍。如要在軸 3 方向校正遊戲控制器的移動範圍，請按 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


顯示軸 4 方向的移動範圍。如要在軸 4 方向校正遊戲控制器的移動範圍，請按 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


顯示軸 5 方向的移動範圍。如要在軸 5 方向校正遊戲控制器的移動範圍，請按 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


顯示軸 6 方向的移動範圍。如要在軸 6 方向校正遊戲控制器的移動範圍，請按 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


上下左右移動時顯示視覺 (POV) 頭盔的位置。如要校正遊戲控制器的 POV 頭盔，請按 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


指定遊戲控制器有方向舵或腳踏板，或是附加了單獨的方向舵或腳踏板。按一下此處以確保方向舵或腳踏板將在遊戲中正常作用。


按一下此處以校正遊戲控制器。校正工作可設定遊戲控制器的軸向移動範圍。如果遊戲控制器有視覺 (POV) 頭盔，也可以校正該特徵。


顯示軸 1 和 軸2 方向的移動範圍。如要在軸 1 和 軸 2（通常是 X 軸和 Y 軸）方向校正遊戲控制器的移動範圍，請按照 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


顯示軸 3 方向的移動範圍。如要在軸 3 方向校正遊戲控制器的移動範圍，請按 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


顯示軸 4 方向的移動範圍。如要在軸 4 方向校正遊戲控制器的移動範圍，請按 [靈敏度資訊] 區域的提示操作。


說明校正操作的每個步驟。


測試軸 1 和 2 方向的移動範圍。請嘗試到達測試方塊的四角。如果軸 1 和軸 2 的回應不正確，請重新校正遊戲控制器。


測試軸 3 方向的移動範圍。請嘗試用遊戲控制器上的軸控制器到達測試方塊的頂部和底部。如果軸 3 回應不正確，請重新校正遊戲控制器。


測試軸 4 方向的移動範圍。請嘗試到達測試方塊的頂部和底部。如果軸 4 回應不正確，請重新校正遊戲控制器。


測試軸 5 方向的移動範圍。請嘗試到達測試方塊的頂部和底部。如果軸 5 回應不正確，請重新校正遊戲控制器。


測試軸 6 方向的移動範圍。請嘗試到達測試方塊的頂部和底部。如果軸 6 回應不正確，請重新校正遊戲控制器。


如果遊戲控制器有視覺 (POV) 頭盔，則測試它。如要測試視覺 POV 頭盔，請上下左右地移動它。如果回應不正確，請重新校正遊戲控制器。


測試遊戲控制器的按鈕。每次按遊戲控制器的一個按鈕。按鈕編號的分配是由遊戲控制器的製造廠商所決定的。


每執行校正 POV 頭盔的一個步驟之後，都請按一下此處或按 Enter 鍵。


返回到校正程序的上一步。目前軸將保持未校正狀態或返回以前的校正值。


略過目前校正步驟，轉到下一個要校正的控制項。目前軸將保持未校正狀態或返回以前的校正值。


 每執行校正 POV 頭盔的一個步驟之後，都請按一下此處或按 Enter 鍵。


返回到校正程序的上一步。目前軸將保持未校正狀態或返回以前的校正值。


 略過目前校正步驟，轉到下一個要校正的控制項。目前軸將保持未校正狀態或返回以前的校正值。


顯示可用於安裝新遊戲的磁碟機及遊戲可用的磁碟空間。無法在已排除的磁碟機上變更遊戲所用的磁碟空間百分比。


在所有磁碟機上將遊戲可用的磁碟空間百分比還原為預設值。


調整遊戲可用的磁碟空間百分比。


顯示有關開啟和使用語音聊天的詳細資訊。


列出在與線上朋友聊天的同時可以玩的遊戲。


此檔案不適用於瀏覽