列出已安装的游戏控制器和它们的状态。如要测试、配置或重新校准控制器，请在列表中单击它的名称，然后单击“属性”。


单击此处可添加新的游戏控制器。


更新显示在“游戏控制器”列表中的信息。


删除选定的游戏控制器。


单击此处可测试、配置或校准该游戏控制器。


列出已安装在该计算机上的每个游戏控制器的控制器标识符。可以更改分配给每个游戏控制器的标识符。


列出已安装在该计算机上的游戏控制器。


列出控制器标识符以及分配给每一标识符的游戏控制器。


单击此处可更改分配给选定标识号的游戏控制器。


指定游戏控制器端口（如果需要的话）所用的端口。


允许其他设备（如调制解调器）中断游戏控制器的操作。但是，选中该复选框会导致游戏控制器出现一定的反应延迟。

如果游戏杆在游戏中工作不正确，请清除该复选框。

如果在玩联机游戏时调制解调器工作不正确，或在使用游戏控制器时发生了网络或其他硬件问题，请选中该复选框。


同时按类型（例如两个按钮的飞行操纵杆）和产品名称（例如 Microsoft SideWinder 3D Pro）列出游戏控制器。如果可能，请选择游戏控制器的产品名称。

如果未列出游戏控制器的产品名称或类型，请单击“添加其它”以安装其驱动程序，或单击“自定义”以指定游戏控制器的特性。


如果游戏控制器未列出且您有安装盘，请单击此处。在下一个对话框上，单击“从磁盘安装”，然后按照屏幕提示操作。


如果游戏控制器未列出且您没有安装盘，请单击此处。可指定控制器的特性。


指定游戏控制器轴的数目。尽管有例外，两轴游戏控制器通常可以上下和左右移动。三轴游戏控制器通常包含节流阀控制。四轴游戏控制器则通常包含节流阀和方向舵。


指定游戏控制器按钮的数目。


指定所设置游戏控制器的类型。


指定您有一个用作飞行控制器/杆的游戏控制器。


指定您有一个可朝八个方向移动的触摸定向游戏控制器。该类型的游戏控制器通常有两个或四个按钮。


指定游戏控制器有方向盘、油门和刹车脚踏板。


指定游戏控制器有视点 (POV) 头盔。POV 能让您指定浏览屏幕物体的位置和方向。


可在此处输入自定义游戏控制器的名称。该名称将出现在已安装在计算机上的可用控制器列表中。


指定控制器是游戏杆。


显示可分配给选定游戏控制器的标识号。单击箭头以更改控制器标识号。

有些游戏要求游戏控制器的控制器标识号为 1。


显示选定控制器标识号。如要为该标识号分配游戏控制器，请在“游戏控制器”列表中单击该控制器的名称。


列出可用的游戏控制器。


显示轴 1 和 轴 2 方向的移动范围。如要在轴 1 和 轴 2（通常是 X 轴和 Y 轴）方向校准游戏控制器的移动范围，请按“校准信息”区域的提示操作。


显示轴 3 方向的移动范围。如要在轴 3 方向校准游戏控制器的移动范围，请按“校准信息”区域的提示操作。


显示轴 4 方向的移动范围。如要在轴 4 方向校准游戏控制器的移动范围，请按“校准信息”区域的提示操作。


显示轴 5 方向的移动范围。如要在轴 5 方向校准游戏控制器的移动范围，请按“校准信息”区域的提示操作。


显示轴 6 方向的移动范围。如要在轴 6 方向校准游戏控制器的移动范围，请按“校准信息”区域的提示操作。


上下左右移动时显示视点 (POV) 头盔的位置。如要校准游戏控制器的 POV 头盔，请按“校准信息”区域的提示操作。


指定游戏控制器有方向舵或脚踏板，或是附加了单独的方向舵或脚踏板。单击此处以确保方向舵或脚踏板将在游戏中工作。


单击此处以校准游戏控制器。校准工作可设置游戏控制器的轴向移动范围。如果游戏控制器有视点 (POV) 头盔，也可以校准该特征。


显示轴 1 和 轴 2 方向的移动范围。如要在轴 1 和 轴 2（通常是 X 轴和 Y 轴）方向校准游戏控制器的移动范围，请按“校准信息”区域的提示操作。


显示轴 3 方向的移动范围。如要在轴 3 方向校准游戏控制器的移动范围，请按“校准信息”区域的提示操作。


显示轴 4 方向的移动范围。如要在轴 4 方向校准游戏控制器的移动范围，请按“校准信息”区域的提示操作。


描述校准操作的每个步骤。


测试轴 1 和 2 方向的移动范围。请尝试到达测试框的四角。如果轴 1 和轴 2 响应不正确，请重新校准游戏控制器。


测试轴 3 方向的移动范围。请尝试用游戏控制器上的轴控制器到达测试框的顶部和底部。如果轴 3 响应不正确，请重新校准游戏控制器。


测试轴 4 方向的移动范围。请尝试到达测试框的顶部和底部。如果轴 4 响应不正确，请重新校准游戏控制器。


测试轴 5 方向的移动范围。请尝试到达测试框的顶部和底部。如果轴 5 响应不正确，请重新校准游戏控制器。


测试轴 6 方向的移动范围。请尝试到达测试框的顶部和底部。如果轴 6 响应不正确，请重新校准游戏控制器。


如果游戏控制器有视点 (POV) 头盔，则测试它。如要测试视点 POV 头盔，请上下左右地移动它。如果响应不正确，请重新校准游戏控制器。


测试游戏控制器的按钮。每次按游戏控制器的一个按钮。按钮编号的分配由游戏控制器的生产商确定。


每执行校准 POV 头盔的一个步骤之后，都请单击此处或按 Enter 键。


返回到校准过程的上一步。当前轴将保持未校准状态或返回以前的校准值。


跳过当前校准步骤，转到下一个要校准的控件。当前轴将保持未校准状态或返回以前的校准值。


 每执行校准 POV 头盔的一个步骤之后，都请单击此处或按 Enter 键。


返回到校准过程的上一步。当前轴将保持未校准状态或返回以前的校准值。


 跳过当前校准步骤，转到下一个要校准的控件。当前轴将保持未校准状态或返回以前的校准值。


显示可用于安装新游戏的驱动器及游戏可用的磁盘空间。无法在独占的驱动器上更改游戏所用的磁盘空间百分比。


在所有驱动器上将游戏可用的磁盘空间百分比还原为默认值。


调整游戏可用的磁盘空间百分比。


显示有关打开和使用语音聊天的详细信息。


列出在与联机朋友聊天的同时可以玩的游戏。


该文件不用于浏览