Copyright: Copyright © Frank Ullrich
Citation: aus WinFAQ 4.5 (www.winfaq.de), © 1996/2000 by Frank Ullrich


Verknüpfung mit... - ohne PowerToys beseitigen
"Verknüpfung mit..." ohne PowerToys beseitigen

Beim Erstellen von Verknüpfungen, wird automatisch der Schriftzug: "Verknüpfung mit..." zum Namen hinzugefügt. Das ist in den meisten fällen doch etwas nervig, kann aber über die Registry ausgestellt werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer

erstellen Sie den Wert "Link" als Datentyp REG_BINARY und setzen Sie den Wert auf "00 00 00 00". Nun wird der Schriftzug "Verknüpfung mit..." nicht mehr erscheinen. Der Standardwert ist "28 00 00 00".


Ablagemappe lässt sich nicht freigeben

Wollen Sie im Netzwerk die Ablagemappe freigeben, könnten Sie feststellen, dass die hierfür notwendigen Menü-Punkte fehlen.

Die Ablagemappe benötigt NETDDE.EXE (Dienst für dynamischen Datenaustausch). Manche Programme laden NETDDE.EXE automatisch. Wird die Ablagemappe gestartet während ein solches Programm aktiv ist, stehen Ihnen Menü-Punkte für die Freigabe zur Verfügung, ist dies aber nicht der Fall müssen Sie NETDDE.EXE entweder manuell starten, oder in die WIN.INI (hinter "Load=") eintragen.

Ablagemappe ist nicht identisch mit der Zwischenablage! Die Zwischenablage können Sie mit dem Win95-Setup optional installieren, die Ablagemappe befindet sich auf der Win95-CD im Verzeichnis \OTHER\CLIPBOOK und kann nur nachträglich über -> "Systemsteuerung" -> "Software" -> "Windows-Setup" -> "Diskette" installiert werden.


Achtung: Was sollte man beachten
Achtung: Was sollte man beachten !

Was ist die Registrierdatenbank ?

Die Registrierdatenbank ersetzt bei Windows weitgehend die INI-Dateien von Windows 3.x (diese Dateien sind unter Windows zwar immer noch vorhanden, werden aber größtenteils nur von 16-Bit-Programmen genutzt.). In der Registry werden sowohl von Windows selbst als auch von allen 32-Bit-Programmen Informationen über die Konfiguration eingetragen.

Genauere Informationen zur Registry finden Sie unter: Aufbau der Registrierdatenbank

Ein Fehler in der Registrierdatenbank kann dazu führen, dass Windows nicht mehr startet !!!

Beim Arbeiten mit der Registrierdatenbank ist einige Vorsicht geboten, da selbst der kleinste Fehler dazu führen kann, dass Windows nicht mehr startet. Das Arbeiten mit der Registry ist aber manchmal unumgänglich, weil:

1.	Es gibt viele Einstellungen, die sich nur über die Registrierdatenbank ändern lassen.

2.	Über den Registrierungseditor kann man Werte bei fernen Rechnern ändern (über das Netz)

Da eine fehlerhafte Änderung in der Registry dazu führen kann, das Ihr System nicht mehr läuft, sollten Sie sich immer eine Sicherheitskopie der letzten funktionsfähigen Registrierdatenbank anlegen.

Beachten Sie dazu bitte folgende Informationen:

Sichern der Registry [95/98]

Sichern der Regsitry [NT/2000]


Akustische Signale zuweisen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ AppEvents\ Schemes\ Apps

Zunächst wird ein neuer Schlüssel angelegt. Der Schlüsselname muss der kurze Dateiname (ohne Extender) des Programms sein, dem man die Sound-Effekte zuweisen will. In diesem neuen Schlüssel werden nun weitere "Unterschlüssel" angelegt, mit deren Hilfe bestimmten Events im Programm, bestimmte Sound-Effekte zugeordnet werden können. Diese "Unterschlüssel" können aber nicht frei gewählt werden, sondern man kann nur solche Unterschlüsselnamen vergeben, die auch unter: HKEY_CURRENT_USER\ AppEvents \EventLabels definiert sind.

Beispiel:

Dem NOTEPAD soll beim Programmstart/ende ein beliebiger Sound zuweisbar sein.

Unter

HKEY_CURRENT_USER\ AppEvents\ Schemes\ Apps

folgende Struktur erstellen

Schlüssel	Name	Wert
Notepad	(Standard)	"Notepad-Editor"
Open	(Standard)	(Wert nicht gesetzt)
Close	(Standard)	(Wert nicht gesetzt)

Anschließend REGEDIT beenden und in der Systemsteuerung unter "Akustische Signale" dem NOTEPAD die gewünschten Sound-Effekte zuweisen. (die .current-Unterschlüssel in "Open" und "Close", werden dabei automatisch angelegt)

Folgende Schlüssel können Sie noch wahlweise anlegen:

Maximize	(zum Vollbild machen)
Minimize	(zum Symbol machen)
RestoreDown	(vom Vollbild zum Normalzustand)
RestoreUp	(vom Symbol zum Normalzustand)


Richtiger Zeichensatz (Codepages)

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Einstellungen für Windows 95/98

TrueType- Schriften im DOS-Fenster und in Windows:

Bei Windows 95:

Kopieren Sie das Programm CHANGCP samt seinem Unterverzeichnis SUPPORT aus dem Verzeichnis "\OTHER\CHANGECP" (Windows 95 CD-ROM) ins Windows-Verzeichnis (SUPPORT als Unterverzeichnis von Windows). Starten Sie dann das Programm und wählen Codepage 437.

Bei Windows 98:

Kopieren Sie das Programm CHDOSCP samt seinem Unterverzeichnis CODEPAGE aus dem Verzeichnis "\TOOLS\RESKIT\CONFIG\" (Windows 98 CD-ROM) ins Windows-Verzeichnis (SUPPORT als Unterverzeichnis von Windows). Starten Sie dann das Programm und wählen Codepage 437.

Bitmap- Schriften (außer die 8*12-Schrift):

Hierfür wird die Datei CDDOSAPP.FON benötigt. Sie wird von Windows normalerweise nicht installiert und muss daher manuell entpackt werden. Wechseln Sie ins Verzeichnis WINDOWS\FONTS und geben an der Eingabeauforderung folgendes ein : EXTRACT /a <Laufwerk>\WIN95\WIN95_02.CAB DOSAPP.FON. Ändern Sie anschließend in der SYSTEM.INI die Zeile "woafont=app850.fon"  in  "woafont=dosapp.fon"

8*12-Bitmap-Schrift:

HKEY_CURRENT_CONFIG\ Display\ Settings\ oemfonts.fon

nun "vga850.fon" in "vgaoem.fon" ändern

Im DOS- Prompt sollte nun noch die Schrift 8x12 eingestellt sein.

Dieser Eintrag bleibt nur bis zur nächsten Auflösungsänderung erhalten. Für eine dauerhafte Änderung ist zusätzlich unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion \fontsize\ 96\ System der Schlüssel "vga850.fon" in "vgaoem.fon" umzubenennen.

Deutsches Datumformat:

Das deutsche Datumformat für die DOS-Boxmuss muss in die CONFIG.SYS eingetragen werden:

COUNTRY=049,437,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

Einstellungen für NT

Unter WinNT (Deutsch) werden in DOS-Programmen Sonderzeichen nicht korrekt angezeigt, da die falsche Codepage eingestellt ist. Um den Fehler zu beheben, bedarf es folgender Änderung in der Registry:

Codepage und Zeichensatz im Fenster:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Nls\ CodePage

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Wert für 850	Wert  für 437
OEMCP	REG_SZ	Codepage als Zahl	850	437
OEMHAL	REG_SZ	Codepage als Zahl (bei 437 hier OEM eintragen)	vga850.fon	vgaOEM.fon

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ wow\ boot\

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Wert für 850	Wert  für 437
oemfonts.fon	REG_SZ	Codepage als Zahl (bei 437 hier OEM eintragen)	vga850.fon	vgaOEM.fon

Zeichensatz im Vollbild:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ GRE_Initialize

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Wert für 850	Wert  für 437
OEMFONT.FON	REG_SZ	Codepage als Zahl (bei 437 hier OEM eintragen)	vga850.fon	vgaOEM.fon


Alle Dateien anzeigen

Auch wenn Sie im Explorer unter "Ansicht" -> "Optionen" eingestellt haben, das Sie auch versteckte Dateien sehen möchten, gibt es immer noch Dateien, die Windows aufgrund der Endung nicht anzeigt (z.B.: PIF und LNK Dateien).

Wenn Sie möchten das diese Dateien auch angezeigt werden, müssen Sie wieder auf die Registrierdatenbank zurückgreifen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HEKY_LOCAL_MACHINE suchen Sie nach "NeverShowExt". Einträge die unter dem Schlüssel "\Software\ Classes\ CLSID" gefunden werden, spielen dabei keine Rolle und brauchen nicht beachtet zu werden.

Wollen Sie nun das diese Dateien auch im Explorer angezeigt werden, fügen Sie unter diesen Eintrag eine neune Zeichenfolge mit den Namen "AlwaysShowExt" hinzu und löschen danach den alten Eintrag "NeverShowExt".

Durch hinzufügen des Eintrages "NeverShowExt" können Sie natürlich auch selber weitere Dateiendungen im Explorer nicht mehr anzeigen lassen


Allen unbekannten Dateitypen eine Anwendung zuweisen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ Unknown\ shell

einen neuen Schlüssel "Open" anlegen. Legen Sie unter dem neuen Schlüssel einen weiteren an und nennen ihn "command". Klicken Sie nun "command" an dann finden Sie im rechten Fenster die Zeichenfolge "Standard". Weisen Sie nun "Standard" das gewünschte Programm zu (z.B. C:\Windows\notepad.exe %1).

Sie können allen unbekannten Dateitypen auch ein Icon zuweisen,  unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ Unknown\ shell

legen Sie den Schlüssel "DefaultIcon" an. Öffnen Sie nun diesen Schlüssel und weisen Sie der Zeichenfolge "Standard" eine Icon-Datei zu (z.B. C:\Windows\notepad.exe,1)


Allgemeine Schutzverletzung blauer Bildschirm
Allgemeine Schutzverletzung, blauer Bildschirm

Allgemeine Schutzverletzung tritt immer dann auf, wenn ein Konflikt zwischen Hardware, Treibern und Windows besteht. Windows ist aus Kompatibilitätsgründen kein reines 32Bit-Betriebssystem wie z.B. Windows NT und daher ist den Anwendungen erlaubt, direkt auf die Hardware zuzugreifen.

Wenn es häufiger zu Abstürzen von Windows kommt, sollte man zuerst AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS nach alten 16Bit-Treibern und TSR´s durchsuchen. Wenn Windows einen Ersatz dafür bietet (z.B. CD-ROM) sollten Sie sie löschen. Außerdem könnten Sie versuchen, die Graphik-Beschleunigung zu minimieren. (-> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Gerätemanager" -> "Leistungsmerkmale" -> "Graphik" und den Regler weiter nach Links schieben)

Ehemalige Beta-Tester sollten Windows nicht über die beta-Version kopieren.

Wer Windows als Update installiert, sollte unbedingt alte Windows 3.x - Treiber ersetzen (z.B. Graphikkarte). Besonders beim Update kann es zu Problemen mit Treibern kommen, weil das Update bei der Installation einige Informationen aus der Windows 3.x -SYSTEM.INI entnimmt. Natürlich können auch hier problematische Treiber stehen. Diese befinden sich in der Section:

[386Enh]

device= <treibername>.386

VSHARE.386 kann entfernt werden, da es bereits von Windows gestartet wird.

VFINDxx.386 kann ebenfalls entfernt werden, da es von MS-DOS 6.x für das AntiVirus installiert wurde.

In der SYSTEM.INI lassen sich vermutlich noch weitere unnötige Treiber finden, die Sie löschen sollten.


Altes DOS nachträglich installieren

Legen Sie im Root-Verzeichnis Ihrer Festplatte das Verzeichnis DOS an und kopieren alle DOS-Befehle dorthin. Erstellen bzw. besorgen Sie sich eine DOS x.x - Bootdiskette, die alle Systemdateien enthält. Kopieren Sie dann folgende DOS x.x Dateien von dieser Diskette ins Hauptverzeichnis Ihres Boot-Laufwerks. Im Rootverzeichnis müssen Sie allerdings die Endung der Dateien auf .DOS ändern. Wichtig ist, dass Sie den neuen Namen (mit der Extension .DOS) schon beim Kopieren angeben, da es bereits Dateien mit den alten Namen gibt (von Windows). Diese würden sonst überschrieben werden.

also so:

COPY A:\MSDOS.SYS C:\MSDOS.DOS

COPY A:\IO.SYS C:\IO.DOS

COPY A:\COMMAND.COM C:\COMMAND.DOS

COPY A:\AUTOEXEC.BAT: C:\AUTOEXEC.DOS

COPY A:\CONFIG.SYS: C:\CONFIG.DOS

Für die Dateien MSDOS.DOS und IO.DOS müssen die Attribute R+S+H gesetzt werden. Danach trägt man in die Datei MSDOS.SYS unter [Options] BootMulti=1 ein. Nun sollte es möglich sein, durch Drücken von F4 DOS x.x zu starten. Um DOS zu starten können Sie auch F8 drücken und im Start-Menü die Option "Vorherige DOS-Version" auswählen.

In der neuen Version von Win95 (B-Version) ist es nicht mehr auf diese Weise möglich.

Wollen Sie altes DOS unter Win95 B nachträglich installieren, tun Sie folgendes:

Tipp 1:

1.	Die Datei IO.SYS von Win95 auf WIN40.SYS kopieren

2.	Im BootBlock (Block 0) mit einen Diskeditor IO.SYS auf WIN40.SYS ändern

Sollten Sie WinNT installiert haben, müssen Sie Punkt 2 an der Datei BOOTSECT.DOS durchführen.

Tipp 2:

1.	Win95 B installieren

2.	"FDISK /MBR" und "SYS C:" von einer gebooteten Win95 A Diskette aufrufen

3.	"COPY IO.SYS C:" und "COPY COMMAND.COM C:" von einer Win95 B Diskette ausführen

Tipp 3:

Es gibt einen Programmierer, der für das Patchen des Win95B Bootsektors ein Programm geschrieben hat. Der Vorteil ist, dass es einfacher zu Installieren ist und richtig funktioniert, wenn NT und damit eine BOOTSECT.dos existiert.

W95BOOT V1.20 (25kB)	Bugfix beseitigt den Multibootfehler von Win 95B mit DOS, selbst wenn Win NT auch installiert ist (bootsect.dos Datei)

Die URL:

http://www.tu-chemnitz.de/~jwes/win95boot.html


Animation der Fenster beim Minimieren/Maximieren ausstellen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\ WindowMetrics\

im rechten Fenster den Wert "MinAnimate" als Datentyp REG_SZ anlegen und ihr den Wert 0 zuweisen (1=an).

Geht mit den PowerToys (Tweak UI) einfacher!


Datei Attribute unter Windows verändern

Die meisten Dateiattribute kann man im Explorer über die "Eigenschaften" verändern. Hat eine Datei das Attribut "s" (system) wird Sie von vielen Befehlen (z.B. "del" oder "xcopy") nicht berücksichtigt. Das Attribut "s" läßt sich unter Windows aber nicht  unter den "Eigenschaften" editieren. Sie können hierfür natürlich die DOS-Box öffnen und mit "ATTRIB -S [Dateiname]" auch das Attribut verändern.

Zieht man eine Datei in den Papierkorb und stellt Sie anschließend wieder her, werden die Attribute "s" und "r" (read only) aber auch automatisch von Windows gelöscht.

Diese Eigenschaft des Papierkorbs können Sie auch nutzen, wenn Sie Dateien von CD-ROM auf die Festplatte kopieren. Nach kurzem Aufenthalt im Papierkorb ist das Schreibschutz-Attribut verschwunden. Ein Aufruf von "ATTRIB -r *.* /s" in einer DOS-Box erfüllt den gleichen Zweck auch in allen weiteren Unterverzeichnissen.

Parameter von ATTRIB.EXE:

Aufruf: ATTRIB.EXE [Befehle 1] [Laufwerk Dateiname] [Befehl 2]

Befehle 1	Hier geben Sie Attribute an die geändert werden sollen (setzen oder löschen
+R bzw -R	Schreibgeschützt setzen (+)  bzw. löschen (-)
+A bzw -A	Archiv setzen (+) bzw. löschen (-)
+S bzw -S	Systemdatei setzen (+) bzw. löschen (-)
+H bzw -H	Versteckte Datei setzen (+) bzw. löschen (-)
Befehl 2	Ob Unterverzeichnisse berücksichtigt werden sollen
/S	alle Unterverzeichnisse werden mit berücksichtigt

Beispiel:

ATTRIB.EXE -R +A +H *.BAT /S

Würde alle "BAT" Dateien in diesen und allen Unterverzeichnissen "Verstecken" auf "Archiv" setzen und den "Schreibschutz" entfernen.


Audio-CD Daten: Wo werden sie abgelegt?

Audio-CD-Daten werden im Windows-Verzeichnis in der Datei "CDPLAYER.INI" abgelegt. Will man die Daten schnell eintragen, kann man erst mehrere CD´s erkennen lassen und jeweils nur den CD-Titel eingeben um anschließend mit einem Editor die Titel nachzutragen.

Beim neuen CD-Player (CD Deluxe Version 5.0) werden die Informationen in der Datei "DeluxeCD.mdb" abgelegt

Woran erkennt Windows die CD?

Windows errechnet anhand der TOC (table of contents), in der die Dauer der Titel verzeichnet ist, eine Prüfsumme. Diese Prüfsumme steht als Abschnittsname über der Titel- und Wiedergabeliste (Wiedergabereihenfolge) in der INI-Datei.


Aufbau der Registrierdatenbank
Aufbau der Registierdatenbank

Windows speichert Informationen über die Konfiguration in einer binären, hierarchisch organisierten Datenbank.

Aufbau:

HKEY_CLASSES_ROOT

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKEY_CURRENT_USER

HKEY_USERS

zusätzlich unter Regedit.exe noch als Zweig zu sehen:

HKEY_DYN_DATA (diesen Schlüssel gibt es nur unter Win95/98)

Diese Unterteilungen sind nun in weitere Unterschlüssel eingeteilt (wie die INI.-Dateien in Sektionen [386enh], [boot], [network] usw.). Bei der Registrierungsdatei ist die Aufteilung aber viel genauer.

Jeder Schlüssel kann weitere Unterschlüssel und (im rechten Fenster) Werteinträge enthalten. Diese Werteinträge setzen sich aus drei Teilen zusammen: "Name", "Datentyp" und einem zugewiesenen "Wert". Windows NT kennt standardmäßig fünf Datentypen, Windows 95/98 nur 3. Es besteht aber die Möglichkeit, jederzeit benutzerdefinierte Datentypen hinzuzufügen.

Einige Einträge in der Registry werden Sie doppelt vorfinden. Eine Änderung wirkt sich aber immer auf beide aus, da es sich bei dem zweiten nur um eine Verknüpfung handelt.

Des weiteren ist es möglich, dass Sie widersprüchliche Angaben finden, in diesen Fall haben immer die USER-spezifischen Einstellung Vorrang (also HKEY_CURRENT_USER hat Vorrang zu den Einstellungen unter HKEY_LOCAL_MACHINE)

Bei der Bearbeitung der Registrierdatenbank sollten Sie bedenken, dass alle Änderungen sofort gespeichert werden !!!

HKEY_CLASSES_ROOT:

Der Hauptschlüssel HKEY_CLASSES_ROOT ist ein Verweis auf HKEY_LOCAL_MACHINE\Sofware\Classes. Durchlaufen Sie HKEY_CLASSES_ROOT, und Sie werden auf eine lange Liste von Dateinamenserweiterungen, etwa EXE oder BMP, stoßen. Die meisten Erweiterungen haben zwar keine Unterschlüssel, besitzen aber Zeichenkettenwerte wie "EXEFILE" für EXE-Dateien und "Paint.Picture" für BMP-Dateien. Weiter unten im Zweig Classes finden Sie die Unterschlüssel zu diesen Zeichenketten. Diese Unterschlüssel enthalten typischerweise weitere Schlüssel, etwa "DefaultIcon" (das Symbol, mit dem Dateien vom betreffenden Typ von der Shell angezeigt werden), "Shell" (Angaben über das Öffnen und Drucken dieses Dateityps) und "Shellex" (enthält eine Liste der Shell Extansions: Erweiterungen des Kontextmenüs und der Registerkarte für die Einstellungen sowie weitere Plug-in-Softwarekomponenten, die von der Win95-Shell unterstützt werden). HKEY_CLASSES_ROOT ist also eine Datenbank voller Anweisungen, anhand derer die Shell andernfalls gewöhnliche Dateien so handhaben kann, als würde es sich um Dokumente handeln, deren internes Dateiformat Sie versteht. Angenommen, Sie Doppelklicken auf eine BMP-Datei oder klicken mit der rechten Maustaste drauf und wählen "Öffnen" aus dem Kontextmenü; woher weiß die Shell jetzt, wie Sie diese BMP-Datei öffnen soll? Ganz einfach: Sie sucht in HKEY_CLASSES_ROOT nach einem BMP-Eintrag und stößt dabei auf "Paint.Picture". Daraufhin befragt Sie den Eintrag "Paint.Picture" nach dem Kommando zum Öffnen der BMP-Datei. In diesem Fall enthält "Paint.Picture" einen Unterschlüssel Shell\Open\Command mit dem Standardwert MSPAINT %1, was der Shell sagt, dass MSPAINT (Win95-Paintbrush) zusammen mit dem Dateinamen zu starten ist. Daraufhin startet MSPAINT und lädt die betreffende BMP-Datei. Hätten Sie statt dessen verlangt, die Bilddatei zu drucken, so hätte sich die Shell in HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture\Shell\Print\Command das entsprechende Kommando zum Drucken gesucht (MSPAINT/P %1).

Mit dem Registrierungseditor können Sie Windows anpassen, indem Sie dem Kontextmenü eigene Kommandos hinzufügen. Wollen Sie etwa dem Kontextmenü von ZIP-Dateien ein Unzip-Kommando hinzufügen, das dann PKUNZIP aufruft, so führen Sie folgende Schritte aus:

1.	Erstellen Sie unter HKEY_CLASSES_ROOT einen Unterschlüssel namens .ZIP, und setzen Sie seinen Standardwert auf ZIPFILE

2.	Erstellen Sie unter HKEY_CLASSES_ROOT 3 aufeinanderfolgende Unterschlüssel mit folgenden namen Zipfile\Shell\Unzip, und setzen Sie seinen Standardwert auf &Unzip (das Et-Zeichen bezeichnet dabei die Shortcut-Taste [U]).

3.	Fügen Sie HKEY_CLASSES_ROOT\Zipfile\Shell\Unzip einen Kommandounterschlüssel hinzu, und setzen Sie dessen Standardwert auf das Kommando, das PKUNZIP zusammen mit dem Dateinamen startet - beispielsweise C:\DOSUTIL\PKUNZIP %1. Jetzt können Sie die ZIP-Datei einfach dadurch auspacken, indem Sie mit der rechten Maustaste anklicken und die entsprechende Option aus dem Kontextmenü wählen.

HKEY_CLASSES_ROOT (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes)

Schlüssel	Unterschlüssel	Name	Wert	Beschreibung
*				Gültig für alle Dateitypen
	QuickView	Standard	*	Quick-View im Kontextmenü
	Shell			Hat verschiedene Unterschlüssel. Deren Werte sind unter Class-Definitions aufgeführt.
	Shellex			Hier können sich Programme eintragen, die im Explorer und Desktop integriert sein sollen.
Schlüssel	Unterschlüssel	Name	Wert	Beschreibung
.EXT		Standard	Class- Definition	Zeigt auf die Class-Definition. Dieser Name kann nach Belieben gewählt werden, normalerweise Extfile
	ShellNew	Standard	nicht gesetzt	Fügt Neu\Datei ins Kontexmenü ein
		NullFile	nicht gesetzt	Neue Datei ohne Vorlage
		FileName	Datei Name	Neue Datei nach Vorlage, diese befindet sich (normalerweise) in ShellNew
		Command	Befehlszeile	Öffnet die Datei im Anschluß an ihr Erstellen.
Schlüssel	Unterschlüssel	Name	Wert	Beschreibung
Class- Definition		Standard	Name	Dieser Name erscheint unter Ansicht\Optionen... \Dateitypen im Explorer
		EditFlags	Binärwert	4 Bytes enthaltender Binärwert. Beschreibung siehe dort.
		NeverShowExt	nicht gesetzt	Zeichenfolge, die Endung wird im Explorer nicht angezeigt, auch wenn "Keine MS-DOS-Erweiterungen für registrierte Dateien" nicht markiert ist.
		AlwaysShowExt	nicht gesetzt	Zeichenfolge, die Endung wird im Explorer immer angezeigt, auch wenn "Keine MS-DOS-Erweiterungen für registrierte Dateien" markiert ist.
		IsShortcut	nicht gesetzt	Zeichenfolge, Shortcut-Icon Overlay wird angezeigt.
	QuickView	Standard	*
	DefaultIcon	Standard	%1 oder  DateiName,#	Gibt das Icon an. Für # ist die entsprechende Nummer anzugeben.
	Shell	Standard	nicht gesetzt oder Name eines Unter- schlüssels	Gibt die Standard Action an (auf Doppelklick), wenn der Wert nicht gesetzt ist, ist Open die Standard Aktion.
	Shell\Open	Standard	nicht gesetzt oder Benutzer- definierter Name	Dasselbe wie unter Ansicht\Optionen... \Dateitypen im Explorer.
		EditFlags	00 00 00 00 oder 01 00 00 00	Grenzt EditFlags unter Class-Definitions für den jeweiligen Eintrag ein. Beschreibung auch unter Edit-Flags
	Shell\Open\ Command	Standard	Befehlszeile	Assoziiertes Programm und Aktion beim Öffnen der Datei.
	Shell\Name			Wie unter Open, z.b. Drucken
	Shellex			Hier können sich Programme eintragen, die im Explorer und Desktop integriert sein sollen.
Schlüssel	Unterschlüssel	Name	Wert	Beschreibung
CLSID	Eindeutiger numerischer Wert	Wie unter Class- Definition		Siehe im Hilfe Inhalt.
	Eindeutiger numerischer Wert\ ShellFolder	Attributes	Binärwert	Attribute für die "GetAttributesOf" Methode,  bestimmen die Eigenschaften des Objektes, also auch das Kontextmenü. Werte siehe unter ShellFolder Attributes.
Directory				"Dateiordner", Erbe von Folder, alle Möglichkeiten wie für Class-Definitions.
Drive				"Laufwerk", Erbe von Folder
Folder				"Ordner"
Unknown				Aktionen für unbekannte Datei-Typen.

EditFlags

Die EditFlags bestimmen die Bearbeitungsmöglichkeiten des jeweiligen Dateitypes im Explorer, unter Ansicht\Optionen...\Dateitypen. Der Wert ist in 4 Bytes kodiert, von denen aber nur die ersten beiden Bytes einen Effekt haben. Die letzten beiden Bytes sind immer 0. Um die Werte zu kombinieren, muss man halt die entsprechenden Bytes setzen.

Byte	Bit	Hex-Wert des Bytes	Bedeutung wenn Bit gesetzt (=1) ist.
1	1	1	Entfernt den Datei-Typ von der Liste der Dateitypen, sofern es sich tatsächlich um eine physikalische Datei handelt.
1	2	2	Zeigt den DateiTyp in der Liste der Dateitypen an, auch wenn es sich gar nicht um eine Datei, sondern um ein durch seine CLSID representiertes Objekt handelt.
1	3	4	Typ ohne assoziierte Extension.
1	4	8	"Dateitypen\Bearbeiten..." ist deaktiviert.
1	5	10	"Dateitypen\Entfernen" ist deaktiviert.
1	6	20	"Dateitypen bearbeiten\(Vorgänge)Neu..." ist deaktiviert.
1	7	40	"Dateitypen bearbeiten\(Vorgänge)Bearbeiten..." ist deaktiviert.
1	8	80	"Dateitypen bearbeiten\(Vorgänge)Entfernen" ist deaktiviert.
2	1	1	"Dateitypen bearbeiten\Beschreibung" ist deaktiviert.
2	2	2	"Dateitypen bearbeiten\Anderes Symbol..." ist deaktiviert.
2	3	4	"Dateitypen bearbeiten\Als Standard" ist deaktiviert.
2	4	8
2	5	10	"Anwendung für diesen Vorgang" kann nicht geändert werden
2	6	20	DDE Einstellungen können nicht verändert werden.

Wenn der Vorgang selbst den EditFlag 01 00 00 00 trägt, werden die letzten beiden Einstellungen überschrieben.

ShellFolder Attribute

Attribute für Systemordner, beispielsweise für den Papierkorb. Man sollte an dieser Stelle etwas vorsichtig sein, und nur die Eigenschaften setzen, die auch tatsächlich vorhanden sind. Der Explorer scheint zwar alles "zu schlucken", andere Anwendungen sind aber nicht notwendigerweise genauso genügsam. Das eine bestimmte Eigenschaft hier gesetzt ist, bedeutet ja nicht, dass ein Objekt diese Eigenschaft hat (den Papierkorb kann man eben nicht verschieben, jedenfalls nicht so)!

Byte	Bit	Hex-Wert des Bytes	Bedeutung wenn Bit gesetzt (=1) ist.
		00 00 00 00	Kein Bit gesetzt: Die Aktion welche unter dem CLSID Eintrag angegeben ist ist erlaubt. Shortcut auf das Objekt erzeugen ist erlaubt.
1	1	01	Kopieren erlaubt.
1	2	02	Verschieben erlaubt.
1	3	04	?
1	4	08	?
1	5	10	Umbenennen erlaubt (funktioniert auch mit dem Papierkorb).
1	6	20	Löschen erlaubt. Beim Löschen wird dann der NameSpace Eintrag entfernt.
1	7	40	HasPropSheet: Hat Eigenschaften
3	1	01	Link: Interpretiert als Shortcut
3	2	02	Share:
3	3	04	ReadOnly:
3	4	08	Ghosted: Kann nicht selektiert werden.
4	6	20	Folder: Öffnen und Explorer erscheint im Kontextmenü

HKEY_CURRENT_CONFIG:

Der Hauptschlüssel HKEY_CURRENT_CONFIG ist ein Verweis auf die aktive Konfiguration in HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001. Durch diesen Verweis auf die momentane Konfiguration hat Windows schnellen Zugriff auf die Konfigurationsinformationen der aktuellen Windows-Sitzung.

HKEY_DYN_DATA: (diesen Schlüssel gibt es nur unter Win95/98)

Der Hauptschlüssel, der "dynamische" Konfigurationsinformationen enthält - Daten, die während der Laufzeit von Windows derart oft gelesen und geschrieben werden, dass Sie aus Performance Gründen im Arbeitsspeicher und nicht auf der Festplatte gehalten werden. Der Zweig Config Manager enthält eine Aufstellung aller installierten Hardwaregeräte, die Schlüssel, um diese zu identifizieren, sowie den aktuellen Status der einzelnen Geräte. PerfStats wird vom Systemmonitor-Applet eingesetzt, um Performance Messungen vornehmen zu können.

HKEY_LOCAL_MACHINE:

Unter dem Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE legt das Betriebsystem Informationen über den Computer ab. Dazu gehört eine Liste der installierten Hardware, zugehöriger Treiber und deren Einstellungen. Der Unterzweig Config (nur Win 95/98) enthält eine Liste von Hardwarekonfigurationen. Jedesmal wenn Windows startet, untersucht es die Hardware des PCs und greift dabei - sofern möglich - auf eine passende Konfiguration aus HKEY_LOCAL_MACHINE\Config. Auf diese Weise kann sich Windows an veränderliche Hardwareumgebungen anpassen, etwa bei Portablen PCs mit Dockingstations. Ein weiterer interessanter Punkt ist der Unterschlüssel Enum (nur Win 95/98). Er enthält alle Geräte, die Windows beim Start im Systembus gefunden hat, unter anderem die installierten Laufwerke samt ihrer Kennung. Informationen über die seriellen Schnittstellen sind in einem separaten Zweig namens Hardware abgelegt. Der Unterschlüssel System enthält Informationen zur Hardwarekonfiguration (installierte Dateisysteme, virtuelle Gerätetreiber). Die Daten sind an dieser Stelle in "Control Sets" angeordnet, wodurch jeder eine komplette Hardwarekonfiguration beschreibt. Der Unterschlüssel System\CurrentControlSet enthält die aktuelle Konfiguration.

Der Unterschlüssel Software enthält globale Softwareeinstellungen für Windows und Applikationen. Win32-Setupprogramme schreiben oft in diesen Bereich der Systemregistrierung, wenn neue Anwendungen installiert werden. Der interessanteste Teil des Unterschlüssels Software ist HKEY_LOACAL_MACHINE\Software\Classes, denn hier stehen die Informationen über Dateinamenserweiterungen und wie diese von der Shell behandelt werden sollen. Diese Einträge werden normalerweise nicht direkt, sondern über HKEY_CLASSES_ROOT angesprochen.

Der Unterschlüssel Security enthält Informationen zur Remote Administration.

HKEY_CURRENT_USER:

Der Schlüssel HKEY_CURRENT_USER ist ein Verzeichnis auf den aktuellen HKEY_CURRENT_USERS-Profilschlüssel. Wenn Sie HKEY_CURRENT_USER und den Schlüssel  bezüglich des aktuellen Anwenders unter HKEY_USERS öffnen, so werden Sie feststellen, dass ihre Inhalte identisch sind. Mit Verweis ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass HKEY_CURRENT_USER ein Schlüssel ist, der auf einen anderen Teil in der Registrierung zeigt. Jede Änderung im aktuellen Anwenderprofil in HKEY_USERS zeigt sich automatisch auch in HKEY_CURRENT_USER.

Zunächst mag die Sache mit dem Verweis überflüssig erscheinen, es gibt jedoch einen guten Grund dafür. Wenn eine Applikation Ihre privaten Einstellungen in der Registrierung sichert, so lautet der komplette Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\FirmenName\ProduktName\Version. Da HKEY_CURRENT_USER transparent auf den aktuellen Profliunterschlüssel unter HKEY_USERS abgebildet wird, betreffen die zu sichernden Informationen lediglich den momentanen Anwender. Somit ist es unter Windows 95 möglich, dass ein Anwender eine Applikation auf die eine Art und ein anderer auf eine ganz andere Art konfigurieren kann. Jeder bekommt jeweils nur seine Einstellung zu sehen, wenn er das Programm das nächste Mals aufruft. Das setzt freilich voraus, dass die betreffende Applikation auch Gebrauch von der Systemregistrierung macht und sich auch an deren Spielregeln hält. Das gilt jedoch nur für die wenigsten 16-Bit-Programme. Den vollen Nutzen dieser Einrichtung haben Sie also erst dann, wenn Sie vollständig auf 32-Bit-Programme umgestellt haben.

HKEY_USERS:

Der Schlüssel HKEY_USERS enthält Informationen zu den Anwendern und deren Einstellungen. Er enthält zumindest einen Unterschlüssel namens .Default, in dem das Standardprofil für die Anwender gespeichert ist, die ohne persönliches Profil arbeiten. Ein persönliches Profil wird immer dann angelegt, wenn sich ein neuer Anwender anmeldet und dieser wünscht, dass seine persönlichen Einstellungen beibehalten werden sollen. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Aktivierung der entsprechenden Option. Öffnen Sie die Systemsteuerung und darin die Einstellungen für Kennwörter. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerprofile und markieren Sie die Option "Benutzer können Vorgaben ändern".

Wird anstatt des Standards ein persönliches Profil benutzt, so enthält HKEY_USERS auch einen Unterschlüssel mit dem Profilenamen des betreffenden Anwenders. Eine Liste der gesicherten Profile findet sich in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mircrosft\Windows\CurrentVersion\ProfileList.

Die Einträge nach "(Standard)" enthalten die Dateipfadnamen auf die Ordner, die die jeweiligen Anwendereinstellungen enthalten. Ein persönliches Profil für die einzelnen Anwender wird während der Laufzeit aus eine PWL-Datei  in Windows-Verzeichnis generiert und dort in einem entsprechenden Ordner im Verzeichnis Profile abgelegt - beispielsweise C:\Windows\Profiles\Rudolf. Die Unterschlüssel enthalten unter anderem AppEvents (für die Klangbelegungen von Bildschirmfarbe und Tastatur) und Netzwerk (für die Speicherung von permanenten wie temporären Netzwerkverbindungen).

Der Unterschlüssel Software ist der Ort, an dem die meisten Win32-Programme ihre Sitzungsinformationen ablegen. Unter früheren Versionen von Windows haben Entwickler solche Daten zumeist in win.ini oder in privaten INI-Dateien abgelegt. Für die Entwicklung von Win-95-Applikationen wird den Programmieren dringend empfohlen , solche Daten unter dem Schlüssel Software\FirmenName\ProduktName\Version des aktuellen Profils abzulegen. Für FirmenName ist der Name des Entwicklers einzutragen, für ProduktName der des Produkts, und Version bezieht sich auf die jeweilige Produktversion. Wenn Sie den Zweig Software\Microsoft erweitern, zeigen sich Unterschlüssel für verschiedene Microsoft-Programme sowie für Windows selbst

(Software\Microsoft\Windows). Bei wachsender Zahl von 32-Bit-Applikationen steigt hier auch die Zahl der Einträge.

Datentypen

NT und Windows 2000 (Bezeichnung in Regedt32)	Win95/98 (Bezeichnung in Regedit)	Info
REG_BINARY	Binary	Nur für Binärdaten. Meist Daten für Hardware-Setup-Informationen, die Angabe erfolgt meist Hexadeximal
REG_DWORD	DWord	Binärer Datentyp (4-Bytes lang)
REG_EXPAND_SZ	String	Zeichenkette mit beliebiger Größe. Hier können auch Variablen benutzt werden, wo die Werte erst zur Laufzeit eingefügt werden (z.B.: %SYSTEMROOT% oder %USERNAME% usw.)
REG_MULTI_SZ	String	Zeichenkette, wo mehrere Parameter angegeben werden können. Die einzelnen Parameter sind durch binäre Nullen zu trennen
REG_SZ	String	Zeichenkette
Unter Windows 95/98 gibt es wie man sieht für Zeichenketten nur den einen Datentyp "String". Unter NT und 2000 hat MS für Zeichenkette 3 unterschiedliche Datentypen eingeführt.

Siehe auch: Weitere Infos zur Registry


Auflösung läßt sich nicht ändern

Wenn Sie die Auflösung bzw. Bildwiederholfrequenz nicht erhöhen können, aber ihre Grafikkarte eigentlich viel mehr kann, kann es daran liegen, das Windows Ihren Monitortyp nicht richtig erkannt hat.

Installieren Sie keinen Standard-Bildschirmtyp, sondern wählen einen Monitortyp aus. Sollte Ihr Bildschirm nicht aufgelistet sein und Sie haben auch keine Treiber-Diskette, wählen Sie einen ähnlichen (z.B. einen der NEC-Monitore).

Man kann sich auch einen Monitor-Typ manuell erstellen


Ausdruck bricht ab

Bei manchen Rechnern kann es zu Problemen mit älteren Nadeldruckern kommen. Bei den betroffenen Rechner bricht der Ausdruck nach einer Seite, oder nach einer Zeile ab. Die Ursache hierfür liegt in der BIOS Einstellung der Druckerschnittstelle. Ist hier ECP/EPP eingestellt, so kann es zu dem genannten Fehlverhalten kommen. In diesem Fall ist der Eintrag auf Standard (Bidirektional) zu ändern.

(Aufgetreten auf Toshiba Notebooks des Typs T2130 und 110 CT mit älteren EPSON Nadeldruckern / Tintenstrahldruckern)

Dieser Fehler tritt auch bei vielen neueren Druckern auf. Es tritt nur auf, wenn der ECP im BIOS aktiviert ist und der Drucker den ECP-Modus nicht verwendet.

Fast alle Canon Modelle sind davon betroffen. Sie drucken dann meißt nur 1/2 bis 3/4 Seite aus. Die Ursache dafür liegt in einem Bug in der LPT.vxd von Windows. Dieser Fehler ist in allen Versionen (außer vielleicht der Win95C OSR 2.5) und auch in der LPT.vxd im Driver-Verzeichnis der CD vorhanden.

Es gibt zwei Lösungen:

1.	Im BIOS-Setup den ECP abschalten.
Alle anderen Modi (EPP, BiDi, Standard) machen keine Probleme.

2.	Eine fehlerbereinigte LPT.vxd installieren.
Canon hat diese (original MS!) Datei schon länger bei ihren Druckertreibern dabei. Bei den ersten Versionen liegt Sie aber auf einer Disk und wird nicht automatisch installiert.
Das traurige ist, dass die fehlerfrei LPT.vxd noch vor dem Win95B OSR 2.1 herauskam und dennoch nicht auf den Win95B OSR 2.1 und 2.5 CDs installiert wird.


Auslagerungsdatei (Swap-Datei), Disk-Cache und Speicher Management

Die Dokumentation zur Auslagerungsdatei und zum Disk-Cache ist in Windows eher mäßig. Im Resource Kit findet man zwar eine Auflistung der Einstellungen für System-Monitor, mit dem man Speicherbelegung prüfen kann, aber keine genaue Beschreibung.

Wenn man den System-Monitor startet und sich den freien Speicher anzeigen läßt, stellt man fest (abhängig von Rechner-Konfiguration, Speicher, laufenden Hintergrund-Programmen), dass schon direkt nach dem Start von Windows die Größe des freien Speichers nahezu Null ist .Es stellen sich dann einige Fragen:

1.	Wo ist mein freier Speicher geblieben?

2.	ich habe so viel RAM, warum swapt Windows überhaupt?

3.	Brauche ich bei (32, 64, ...MB) noch eine Swap-Datei?

4.	Kann ich das Systemverhalten durch Änderung am Speichermanagement irgendwie verbessern?

5.	Permanente Auslagerungsdatei: Ja oder Nein?

6.	Wenn permanent, wie groß sollte meine Auslagerungsdatei sein?

7.	Wie groß sollte der Disk - Cache sein?

Als erstes muss man ein bißchen über das Speichermanagement von Windows wissen, um das "Verhalten" bezüglich des Speichers zu verstehen.

1.	Wenn ein 16-Bit Programm (DLL) gestartet wird, werden bestimmte Teile dieses Programms genau einmal ausgeführt, nämlich beim Start. Dieser Code bleibt nicht ständig im RAM, sondern wird später in der Auslagernungsdatei untergebracht. Auf diesen Code wird nie wieder zugegriffen.

2.	Wenn ein Programm Speicher reserviert (auf Englisch heißt das "committed", "reserved" hat eine andere Bedeutung! ), wird dieser Speicher nicht unbedingt sofort mit Daten gefüllt. Daher wird er nicht im RAM angelegt (vielleicht greift das Programm ja nie darauf zu) sondern in der Auslagerungsdatei. Erst wenn der reservierte Speicher mit Daten gefüllt wird, wird RAM dafür freigemacht.

3.	Die meisten Programme nutzen nur ganz bestimmte Teile der im Speicher befindlichen Daten ständig. Die Speicherverwaltung von Windows sorgt dafür, dass diese Abschnitte im RAM gehalten werden. Daten, auf die nur sehr selten zugegriffen wird, werden ausgelagert.

Frage: Ist eine Auslagerungsdatei immer notwendig  ?

Antwort: Ja, man sollte auf jeden Fall eine Auslagerungsdatei haben (solange Festplattenplatz billiger ist als RAM). Wer meint, dass auf seinem System keine Auslagerungsdatei sein sollte, hat das Speichermanagment von Windows nicht verstanden. Statt Auslagerungsdatei auszuschalten kann man auch RAM ausbauen und das Swappen (innerhalb bestimmter Grenzen)wieder zulassen, das hat die gleichen ungünstigen Auswirkungen auf die Performance.

Generell gilt: Die optimale Einstellung für alle Rechner gibt es nicht. Wenn man vermutet, dass man die Leistung seines Rechners durch manuelles Tuning des Speichermanagements verbessern kann, sollte man das System erstmal mit Hilfe des System-Monitors überwachen, der als Zubehör zu Windows mitgeliefert wird.

Frage: Wie groß muss meine Auslagerungsdatei sein (wenn permanent)?

Antwort: Genau zur Beantwortung dieser Frage gibt des den System-Monitor. RAM+Swap müssen so groß sein wie der maximal erreichte Wert von "Reservierter Speicher".

Frage: Brauche ich nicht 2*RAM oder so als Swap-Datei?

Antwort: Das mag eine gute Faustregel für Netzwerk Computer sein, für PC's gilt das nicht.

Frage: Wie kann ich die Größe des Disk-Caches einstellen?

In der SYSTEM.INI, Abschnitt [VCACHE],  MinFileCache= Größe in KB, MaxFileCache=Größe in KB

Frage: Sollte ich die Größe des Disk-Caches nach oben begrenzen?

Antwort: Es ist nicht notwendig, aber wenn überhaupt, dann auf 4 MB. Disk-Cacheing ist die am meisten Performance steigernde Maßnahme überhaupt. Man kann sich allerdings darüber streiten, ob ein Disk-Cache  von 8 oder 12 MB noch sinnvoll ist. Die dynamische Verwaltung des Disk-Caches sorgt ja dafür, das der Speicher durch den Cache nicht "verbraucht" wird. Eine generelle Empfehlung kann man nicht geben. Man müßte langfristig die Zahl der Cache-Hits messen. Es gibt aber einige Anhaltspunkte:

1.	Wenn man ständig mehrere MB freien RAM-Speicher hat (bei fester Cache Obergrenze), sollte man den Cache wieder freigeben.

2.	Öffnet und schließt man oft Programme (auch wiederholt), sollte der Cache nicht begrenzt werden.

3.	Vermutlich hat  MS zu dem Zeitpunkt, als die Kriterien des Speichermanagements festgelegt wurden, angenommen, dass 32 MB höchstens auf einem Netzwerkserver installiert wären. Daher der riesige Disk-Cache. Aber ob das wirklich schadet...

Frage: Sollte ich die Größe des Disk-Caches nach unten begrenzen?

Antwort: Nein. Da Windows den Cache sowieso erst dann ganz freigibt, wenn der Speicher bis zum allerletzten Bit gefüllt ist, macht es keinen Sinn die Cache-Größe nach unten festzusetzen.

Wo soll die jetzt hin?

Die Auslagerungsdatei von Windows im allgemeinen sollte nach Möglichkeit immer entweder am Anfang oder am Ende einer Partition gelegt werden. Das Verschieben der Auslagerungsdatei ist aber ohne Tools kaum zu bewerkstelligen. Einfach ist es z.B. mit den Norton Utilities (Defrag) möglich, wo man angeben kann, dass die Datei an den Anfang der Festplatte verschoben werden soll.

Auch ohne diese Tools können Sie die Auslagerungsdatei auf eine andere Festplatte verlagern. Tragen Sie dafür in der SYSTEM.INI unter [386Enh] folgendes ein:

PagingDrive=D:

Mit den Eintrag

PagingFile=D:\Swap.ddd

können Sie auch noch einen anderen Namen festlegen.

Was soll das bringen?

Meistens bringt das einen besseren Zugriff auf die Swap-Datei , weil der Schreib-/Lesekopf dann weniger rotieren muss, das schont außerdem die Festplatte. Legt man die Auslagerungsdatei am Anfang der Festplatte, ist der Zugriff um ca 10% schneller im Vergleich zu Festplattenmitte, legt man die Swap-Datei am Ende der Festplatte steigert die Geschwindigkeit noch einmal um ca 10%. Außerdem sollte man darauf achten, dass Windows die Auslagerungdatei nicht zerstückelt, denn dann rotiert der Kopf natürlich noch mehr. Man sollte deshalb möglichst nach fast jeder Windows-Sitzung die Festplatten defragmentieren.

Ich habe dafür aber sowieso eine extra Partition...

Microsoft hatte mal eine Pressemitteilung ausgegeben , dass man nach Möglichkeit eine Swap-Datei auf derselben Partition anlegen soll, auf der Windows installiert ist , um einen besseren und schnelleren Zugriff zu haben. Der Grund liegt darin, dass Windows bei einer Extra-Partition ein Laufwerk mehr verwalten muss.


Automatisch gefundene PS/2-kompatible Maus entfernen

1.	Den unerwünschten Mausport löschen (-> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Gerätemanager" Maus markieren ->"Eigenschaften" -> "Entfernen" )

2.	Unter ->"Konfiguration" die "Ausgangskonfiguration" unter einem neuen Namen kopieren (Konfiguration 2)

3.	Win95 neu starten. Dabei wird gefragt, welche Konfiguration (Ausgangskonf. Oder Konf. 2) gestartet werden soll. Die neue (ohne PS/2 Port) wählen.

4.	In der Systemsteuerung unter -> "Konfiguration" die nicht genutzte "Ausgangskonfiguration" löschen. Dadurch gibt es nur noch eine Konfiguration und diese wird immer automatisch geladen.

Auf diese Weise kann man sowohl den PS/2-Port wie auch andere nicht benötigten Komponenten ausblenden und einen IRQ sparen.


Automatische Netzverbindung aufbauen
Automatisch eine Netzverbindung aufbauen

Wem das viele Klicken beim Verbindungsaufbau mit dem DFÜ-Netzwerk zu umständlich ist, der kann Windows so konfigurieren, dass eine Verbindung automatisch startet, sobald eine Anwendung aufgerufen wird, die auf Netzbereiche zugreifen will.

Wenn man zusätzlich die Einwahl ins Netz mit einem Skript automatisiert hat, braucht man wirklich nichts mehr zu machen. Wichtig für die Funktion ist nur, dass sich im Windows\System-Verzeichnis die Datei "URL.DLL" befindet.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Winsock\ Autodial\

AutodialDllName32	url.dll
AutodialFcnName32	AutodialHookCallback

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings\

EnableAutodial	REG_DWORD	01 00 00 00

Für Windows 2000 muß unter folgenden Eintrag:

HKEY_CURRENT_USER\ RemoteAccess\ Profile\[Providername]

der Wert "AutoConnect" als Datentyp REG_DWORD von 0 auf 1 gesetzt werden.

Es gibt noch eine Möglichkeit, diesen Vorgang zu automatisieren. Siehe "DFÜ-Netzwerk per Batch (RUNDLL32.EXE)"


Automatisches ScanDisk ausschalten

Für Windows 95/98

Ab der Windows Version: 4.00.950b führt Windows beim Booten automatisch ScanDisk aus, falls das System zuvor nicht korrekt heruntergefahren wurde. Dieses lästige Verhalten kann man durch einen Eintrag in der Datei MSDOS.SYS abstellen:

Tragen Sie hierfür im Abschnitt [Options] folgende Zeile ein:

Autoscan=0

Beachten Sie aber, dass eventuelle Fehler in der Verzeichnisstruktur, die durch geöffnete TMP-Dateien verursacht wurden, nicht mehr automatisch gefunden und beseitigt werden.

Für Windows NT

Mit einem Eintrag in der Registry kann eingestellt werden, dass beim Start des Rechners CHKDSK /F ausgeführt wird.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager

den Eintrag "BootExecute" und ändern Sie die Einstellung

BootExecute	REG_MULTI_SZ	Autocheck Autochk*	nur beim Absturz
BootExecute	REG_MULTI_SZ	Autocheck Autochk /P *	immer

Bei ausführen von CHKDSK wartet NT eine gewisse Zeit, auch das kann unter diesen Schlüssel verändert werden

AutoChkTimeOut	REG_DWORD	0 bis 259200 (Sekunden) Standard ist 10 Sekunden


Automatisches Starten von Windows Programmen beim Systemstart

Es gibt Treiber, die bei ihrer Initialisierung Aktionen durchführen (z.B. Einträge in AUTOEXEC.BAT), an denen man sie nicht hindern kann. Diese Programme nutzen die Autostart-Funktionen von Windows.

Es gibt einige Möglichkeiten, Windows-Programme beim Systemstart automatisch zu starten :

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Bei Windows 95/98

Auflistung nach Reihenfolge bei der Ausführung:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServicesOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServices

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunOnce

Windows-Start wird nun angehalten, wenn das Programm die Kontrolle nicht selbst abgibt.

WIN.INI: LOAD= (Programm wird minimiert gestartet)

WIN.INI: RUN=

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServices

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunOnce

Bei Windows NT

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServicesOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServices

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServices

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServicesOnce

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Windows

dort die Werte "Run" oder "Load" als Datentyp REG_SZ

Noch vor dem Einloggen eines USERS werden einige Programme gestartet die unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ ControlSet001\ Services

eingetragen sind.

Autostart Gruppe (Windows 95/98 und NT)

In HKEY_LOCAL_MACHINE sollten computerspezifische Programme aufgerufen werden, in HKEY_CURRENT_USER benutzerspezifische.Mit den Registry-Einträgen RunOnce kann man ein Programm nach dem Neustart eines Rechners ein Mal ausführen lassen, danach wird der Eintrag von Windows automatisch aus der Registry entfernt. Dies ist insbesondere für Programmierer hilfreich , die beim Ausführen einer Installations-Routine sicher sein wollen, dass sich keine anderen Programme im Speicher befinden.Mit HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServices werden Programme ausgeführt, bevor sich ein Benutzer eingeloggt hat (z.B. Fax-Empfang).

Um die Registry Einträge zu erstellen oder zu bearbeiten, finden bzw. erstellen Sie die entsprechenden Schlüssel.

Im rechten Fenster mit der rechten Maustaste klicken,  -> "Neu" -> "Zeichenfolge" wählen und einen beliebigen Namen eingeben (z.B. den Programmnamen). Doppelklicken Sie nun auf diesen Eintrag und weisen Sie ihm als Wert den vollständigen Pfad des gewünschten Programms zu.


Autostart des CD-ROM ab und zu aus

Halten Sie bei dem einlegen der CD die Shift-Taste gedrückt (ca 10-30 sec.)


Autostart des CD-ROM ein/aus

-> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Gerätemanager" -> Doppelklick auf "CD-ROM" -> Doppelklick auf Ihr CD-ROM -> "Einstellungen" und hier "Automatische Benachrichtigung beim Wechsel" aktivieren/deaktivieren

Hier wird nur die Benachrichtigung des wechseln der CD ausgestellt, was auch dazu führt, das kein Autostart mehr durchgeführt wird. Dadurch kann es aber je nach Treiber vorkommen, das Windows nicht mehr erkennt, das eine neue CD eingelegt wurde und immer noch den Inhalt der alten CD anzeigt. Wollen Sie also nur das Automatische starten verhindern, benutzen Sie lieber TweakUi.

Wollen Sie nur das Automatische starten der CD verhindern welche eine AUTORUN.INF besitzen, aber die Erkennung das eine neue CD eingelegt wurde nicht ausschalten, müssen Sie die Änderungen an der Registry durchführen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Classes\ AudioCD\ shell

finden Sie den Eintrag "(Standard)" als Datentyp REG_SZ. Wenn Sie hier den Eintragen leer lassen (bzw. den vorhanden Eintrag löschen), werden Audio CDs nicht mehr automatisch abgespielt. Wenn Sie die Funktion wieder aktivieren wollen, müssen Sie hier wieder "play" eintragen.

Unter Windows NT

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ cdrom

Tragen Sie dort einen neuen Wert mit den Namen "Autorun" als Datentyp "REG_DWORD" ein und weisen Sie ihm den Wert "0" zu. Nach einem Neustart werden  CD´s nicht mehr automatisch gestartet.

Dieser Eintrag schaltet die Funktion für alle Laufwerke ab, Sie können die Einstellung aber auch für jedes Laufwerk vornehmen:

Wenn diese Einstellungen nichts bringen, sollten Sie mal nachschauen ob folgender Key gesetzt ist:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

hier finden Sie den Wert "CDRAutoRun" als Datentyp "REG_DWORD", den Sie entweder auf 1 zum aktivieren bzw. auf 0 zum deaktivieren setzten können.

Unter Windows 95/98

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Tragen Sie dort einen neuen Wert mit den Namen "NoDriveTypeAutoRun" als Tyd "Binärwert" ein und weisen Sie ihm den Wert "B1" zu. Nach einem Neustart werden  CD´s nicht mehr automatisch gestartet.

Siehe auch: "Autostartfunktion für unterschiedliche Laufwerke einstellen" für genauere Informationen zum verändern der Registry

Geht mit den PowerToys (Tweak UI) einfacher und kann dort auch getrennt für Audio und Daten umgestellt werden.


BMP-Dateien im Explorer als Thumbnails anzeigen lassen

Statt des Standard Bitmap-Icons kann man sich im Explorer auch eine Mini-Vorschau der *.BMP anzeigen lassen. (verlangsamt aber die Anzeige Geschwindigkeit)

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ Paint.Picture\ DefaultIcon

im rechten Fenster auf "Standard" doppelklicken. Dort ist zur Zeit einem Pfad zu einem Icon eingetragen welches Windows zum anzeigen von BMP-Bilder benutzen soll (z.B.: "C:\WIN\System\cool.dll,41"). Löschen Sie diese Angabe und ersetzen Sie es nur durch ein "%1" (die "" nicht mit eingeben).

Das "%1" sagt Windows, er soll in der betreffenden Datei nach dem betreffenden Icon suchen, da aber eine BMP-Datei kein Icon enthält, wird Windows dazu veranlaßt eine Mini- Vorschau für das BILD zu erzeugen.

Da Windows jedes Vorschau Bild selber neu erzeugen muss, wird die Anzeige verlangsamt, mit dem Tipp: "IconCache erhöhen" kann man das auch noch etwas beschleunigen.


Backup von Windows

Wenn Sie die gesamte Festplatte samt Windows mit Backup gesichert  haben, kann sich das Restore als problematisch erweisen.

Wenn Ihr Backup nur unter Windows funktioniert, müssen Sie vor einem Restore Windows und das Backup-Programm installiert haben, aber wenn Sie versuchen, die gesicherten Dateien nun zurückzuschreiben, erscheint die Fehlermeldung, dass benutzte Dateien nicht überschrieben werden können (unter Windows sind ca 50-70 Dateien und alle Schriftarten-Dateien ständig geöffnet). Die meisten Backup-Programme brechen das Restore jetzt ab.

Wenn Sie Windows im DOS-Modus starten und versuchen, die Daten mit einem DOS-Programm zurückzuspielen, gelingt es zwar, dabei gehen aber alle langen Dateinamen verloren.

Es gibt zwei Lösungen für dieses Problem:

1.	Wenn Sie vor dem Backup die langen Dateinamen unter DOS mit LFNBK.EXE gesichert haben, können Sie das Restore nun unter DOS ausführen und dann die langen Namen wiederherstellen.

2.	Wenn Sie die Dateinamen nicht gesichert haben, brauchen Sie für das Restore ein zweites Win95. Bevor Sie dieses zweite Windows aus einem eigenen Verzeichnis starten, müssen Sie in der MSDOS.SYS  im Abschnitt [Paths] die Variablen "WinBootDir=" und "WinDir=" auf das neue Verzeichnis einstellen.
Nun können Sie Ihre Daten samt langen Dateinamen wiederherstellen.
Setzen Sie anschließend in der MSDOS.SYS die Pfade auf das eigentliche Win95-Verzeichnis zurück und löschen Sie das zweite Windows.


Bei INF-Dateien erscheint kein Installieren
Bei INF-Dateien erscheint kein "Installieren"

Wenn Sie eine *.INF-Datei mit der rechten Maustaste anklicken und dort kein "Installieren" erscheint,

starten Sie den Explorer, finden Sie unter ->"Ansicht" -> "Optionen" -> "Dateitypen"  den Typ "Setup-Informationen" bzw. "INF-Datei". Doppelklicken Sie auf diesen und überprüfen, ob unter "Vorgänge"   "Installieren" steht. Wenn nicht klicken Sie auf -> "Neu" und geben Sie folgendes ein:

Windows 95/98

unter "Vorgang":     &Installieren

unter "Anwendung für diesen Vorgang":

 <Laufwerk>:\%windir%\rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection DefaultInstall 132

Windows NT

unter "Vorgang":     &Installieren

unter "Anwendung für diesen Vorgang":

H:\WINNT\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132

Hinter "rundll.exe" ist unbedingt die Groß-/Kleinschreibung zu beachten !


Beim Zugriff auf den Mülleimer stürzt Windows ab

Wenn Windows 95 bei den Zugriff auf den Mülleimer mit einen Fehler abstürzt "Explorer.exe caused an invalid page fault in module kernel32.dll", dann liegt es an der "msvcrt40.dll".

Diese Datei wird bei der Installation oft durch andere Programme ersetzt, was zu diesen Fehler führen kann.

1.	Starten Sie den Rechner nur im Dos-Modus hoch

2.	Löschen Sie die Datei "msvcrt40.dll" aus dem Windows Verzeichnis

3.	Starten Sie Windows 95 neu

4.	Kopieren Sie eine Original "msvcrt40.dll" in das "Windows\System" Verzeichnis. Eine gültige Datei finden Sie in folgenden Produkten:
MS Office 7.0
MS Plus Pack
Win95 (OEM-Version 2)
MS Internet Explorer (ab 3.01)


Bildschirmausdruck im DOS-Fenster

Problem:

Es soll aus einem DOS-Programm per <Druck>-Taste gedruckt werden. In der Fenstersitzung wird jedoch der Bildschirm in die Zwischenablage kopiert, anstatt dass das DOS-Fenster jetzt an den Drucker gesendet wird.

Lösung:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das MS-DOS-Programm (z.B. MS-DOS Eingabeaufforderung) und dann auf -> "Eigenschaften" -> "Sonstiges" und deaktivieren unter "Zugriffstasten von Windows" die Druck-Taste.


Bootmenü Windows
Bootmenü für Windows

Soll Windows nicht automatisch gestartet werden, kann man sich ein Bootmenü zusammenstellen.

Sehr empfehlenswert ist es z.B. bei Spielen, die unter Windows nicht bzw. schlecht laufen.

In der MSDOS.SYS ist unter [Options] folgendes einzutragen:

BootGUI=0	-> kein Automatisches Starten von Win95

Hier ein Beispiel einer CONFIG.SYS und AUTOEXEC:BAT:

CONFIG.SYS:

SWITCHES /F

[MENU]	-> Auswahlmenü

MENUITEM=WIN,WINDOWS 95

MENUITEM=DOS,DOS 7.0

MENUITEM=NOEMS,DOS 7.0 (ohne EMM386)

MENUDEFAULT=WIN,10	-> Nach 10sec. Automatisch Win95 starten

[WIN]	-> Win95 starten

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF

DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE FRAME=NONE NOVCPI

DOS=HIGH,UMB

[DOS]	-> Ein möglicher DOS-Start

 DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF

DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM HIGHSCAN

DOS=HIGH,UMB

.... Eigene Treiber für CD-ROM usw.

SHELL=C:\WERKZEUG\4DOS.COM C:\WERKZEUG /P

LASTDRIVE=Z

[NOEMS]	-> Zweite Möglichkeit

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF

DOS=HIGH

... Eigene Treiber für CD-ROM usw.

SHELL=C:\WERKZEUG\4DOS.COM C:\WERKZEUG /P

LASTDRIVE=G

[COMMON]	-> Wird bei jeder Auswahl ausgeführt

FILES=40

AUTOEXEC.BAT:

@ECHO OFF

PROMPT $p$g

PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\DOS;

SET TEMP=C:\DOS\TMP

SET TMP=C:\DOS\TMP

goto %config%	-> Was wurde in der Config.sys ausgewählt

:WIN	-> Windows 95 laden

keyb gr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys

win

goto ende

:DOS

LH C:\WERKZEUG\MMOUSE.COM

LH keyb gr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys

.... Eigene Treiber wie z.B.: CD-ROM usw.

goto ende

:noems

C:\WERKZEUG\MMOUSE.COM

keyb gr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys

.... Eigene Treiber Wie z.B.: CD-ROM usw.

goto ende

;ende

Bei diesem Aufbau der Konfigurationsdateien werden für Windows nur  die notwendigen Treiber geladen. Sollte man aber DOS starten, wird auch der CD-ROM-Treiber und alle anderen benötigten TSR´s in den Speicher geladen.


Brother HL 600 gibt eine unlesbare Seite aus

Kopieren Sie von der Win95 CD aus dem Verzeichnis \DRIVERS\PRINTERS\LPT die Datei LPT.VDX über die defekte Datei im Verzeichnis \WINDOWS\SYSTEM. Nun dürfte der Fehler behoben sein.


CD Schlüssel

Microsoft hat zuerst bei Windows 95-Software Codenummern eingeführt und Sie dann bei Windows NT 4.0 übernommen . Man kann die Software also erst dann installieren, wenn die richtige Nummer eingegeben wurde.

Das Prüfverfahren:

Normale Version 10 Stellen:

xxx-NNNNNNN

Die ersten drei Stellen werden nicht geprüft. Die sieben letzten Ziffern (N) müssen eine Quersumme ergeben, die durch 7 restlos (x modulo 7 = 0) teilbar ist.

z.B.

1234567 , weil 1+2+3+4+5+6+7= 28 und 28:7=4 , Rest= 0

1111111 , weil 1+1+1+1+1+1+1=   7 und  7:7=1 ,  Rest= 0

OEM Version:

xxxyy-OEM-NNNNNNN-zzzzz

Die ersten 5 Ziffern sind folgendermaßen aufgebaut: xxx steht für den laufenden Tag im Jahr (001-366) und yy für das Produktionsjahr (Derzeit von 95-02).

OEM bleibt immer, die nächsten 7 Ziffern setzten eine durch 7 teilbare Quersumme voraus, wobei allerdings die ersten beiden Ziffern immer 00 bleiben müssen.

Die letzten 5 sind einfach eine laufende Nummer, die NICHT mit einer 0 beginnen darf.

Neuer CD-Schlüssel:

xxxx-NNNNNNN

Die sieben Ziffern "N" sind wie früher Modulo 7, die ersten 4 Ziffern "x"  sind aber nicht mehr bedeutungslos.

Bekannt sind zwei Möglichkeiten:

0401	bezeichnet eine Vollversion

0402	bezeichnet eine Update-Version

Bei Frontpage kann man damit z.B.: steuern ob eine Voll/Update-Installation vorgenommen werden soll.

Siehe hierzu auch: Produktypennummern von Windows

Sollten Sie die Product-ID für lhre lizensierte Software verloren haben, können Sie wie hier beschrieben verfahren. Installieren von illegal erworbener Software verstößt gegen das Urheberrecht !


CD-ROM Erkennung funktioniert nicht
CD-ROM Erkennung funktioniert nicht !

Wenn nach dem Löschen von Gerätetreibern in der Systemsteuerung die CD-ROM-Laufwerkserkennung nicht mehr funktioniert löschen Sie den Eintrag NoIDE komplett aus der Registry.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ IOS

"StaticVxD"="*IOS"

"Start"=hex:00

"NoIDE"="1"         <---- Diesen Eintrag löschen


CD-ROM Optimierung angeben

Hiermit legen Sie die Geschwindigkeit des CD-Rom Laufwerkes fest. Bei den heutigen CD-Rom Laufwerken können Sie diesen Wert auf den höchsten Wert einstellen.

"Systemsteuerung" -> "System" -> "Leistungsmerkmale" -> "Dateisystem" -> "CD-ROM"

Hauptspeicher	Optimale Einstellung	Cachegröße
8  MB	Einfach	64KB
8  MB -  12 MB	Zweifach	626KB
12 MB und mehr	Vierfach	1238KB


COM- Port Einstellungen

Hiermit aktivieren Sie den FIFO-Baustein und stellen die Buffer Größe ein.

[386Enh]
COMxFIFO=1	FIFO einstellen
COMxBuffer=1024	Buffer einstellen


COM-Port Freigabe

Problem:

DOS-Anwendung wird gestartet,

DOS-Anwendung belegt COM-Port,

Windows-Anwendung wird gestartet

Windows-Anwendung will COM-Port belegen

Die Lösung:

Eintrag in SYSTEM.INI:

[386enh]

COMxAutoAssign = -1

Der Eintrag definiert die Zeit für die Erkennung einer Verbindung für den seriellen Anschluß COMx. Diese Einstellung benutzt Windows beim Zugriff mehrerer Anwendungen auf das gleiche Gerät.

Bei der Einstellung <-1> wird der Benutzer gefragt, welche Anwendung den Zugriff erhalten soll.

Bei der Einstellung <0> können alle Anwendungen konkurrierend zugreifen. Bei der Einstellung 1...1000 wird festgelegt wie lange (in Sekunden) eine Anwendung das Gerät benutzen darf, bis eine andere Anwendung das Gerät benutzen kann.


Die Meldung: Nicht bereit beim Lesen von Laufwerk ausschalten
Die Meldung: "Nicht bereit beim Lesen von Laufwerk" ausschalten

Wenn Sie unter DOS auf ein Laufwerk zugreifen, in dem sich keine Diskette befindet, erscheint die Meldung:

Nicht bereit beim Lesen von Laufwerk A:

(A)bbrechen, (W)iederholen,(U)ebergehen?

Nun müssen Sie (manchmal mehrmals) die "U" -Taste drücken und dann, wenn die Meldung "Aktuelles Laufwerk nicht mehr gültig" erscheint, einen anderen Laufwerksbuchstaben eingeben.

Mit einer Einstellung in der CONFIG.SYS können Sie die lästigen Abfragen umgehen:

shell=C:\<Pfad>\COMMAND.COM C:\<COMMAND.COM-Pfad>\ /E:256 /P /F

Ab jetzt können Sie immer sofort wieder weiterarbeiten.


CRC-Fehler in DOS Boxen verhindern

Wenn Sie in DOS-Boxen CRC-Fehler bekommen sollten Sie in der SYSTEM.INI unter:

[386Enh]

COMxBUFFER=2048

eintragen. Damit sollte der Fehler behoben sein.


Cache- Einstellungen

Wer oft mit großen Grafiken arbeitet und weniger mit vielen Dateien, sollte den File-Cache begrenzen. Windows hat die Eingenschaft, dafür sehr große Werte zu nehmen. Dadurch kann es passieren, dass Windows auch bei 48MByte RAM nur 10MByte freien Speicher hat und anfängt auszulagern.

Der normale Anwender sollte beim Eintrag MaxFileCache je nach Arbeitsspeicher folgendes einstellen:

Arbeitsspeicher	MaxFileCache
<20MB	kein Eintrag
20 bis 32 MB	8192
32 bis 64 MB	12288
> 64 MB	16384
Diese Werte gelten für Windows 95, bei Windows 98 sollte man dies aber nicht mehr machen, oder zumindest wesentlich höhere Max-Werte eintragen.

Den Eintrag MinFileCache sollten Sie lieber nicht setzen, da er meist keine Vorteile bringt.

In der SYSTEM.INI:

[vcache]

MinFileCache=x       (in KB)

MaxFileCache=xxxx (in KB)

Wenn ein DOS-Programm im Hintergrund läuft, wird Windows der eingestellte Cache Speicher entzogen. Das kann dazu führen, dass die Meldung "Not enough Memory" erscheint, wenn der virtuelle Speicher begrenzt wurde. Stellen Sie deswegen keinen zu kleinen Wert ein.

Diese Einstellung hat eine höhere Priorität als die Einstellungen, die über die Systemsteuerung gemacht werden können.


Compuserve Login Skript

;-------------- Anfang

proc main

set port databits 7

set port parity even

delay 2

transmit "<cr>"

waitfor "ame:"

transmit "CIS<cr>"

waitfor "ID:"

transmit $USERID

transmit "/GO:PPPCONNECT<cr>"

waitfor "word:"

transmit $PASSWORD

transmit "<cr>"

waitfor "PPP"

set port databits 8

set port parity none

endproc

;-------------- Ende

Skript für eine RAS-Verbindung zu CompuServe.

Die Adressen:

149.174.211.5	DNS-Adresse

149.174.213.5	DNS-Adresse

Skript:

;***********************************************

;* Login-Skript für die Einwahl ins

;* Internet über Datex-J und Compuserve

;* (Telefonnummer in Deutschland: 01910)

;***********************************************

;* Version 2.1 (c) 1996 Wolfgang Wirth

;* Letzte Änderung am 22:06 19.09.96

;* Email: 71333.1421@compuserve.com

;***********************************************

proc main

string ErrStr

;***********************************************

;*** Dial-up Port auf 8n1 setzen

set port databits 8

set port parity none

;***********************************************

;*** Hier befinden wir uns auf der T-Online

;    Startseite. Als erstes muss ein Dezimalpunkt

;    mit <CR> geschickt werden, um auf einen

;    "Text-Dekoder" hinzuweisen.

;

delay 3

transmit ".^M"

;***********************************************

;*** Hier befinden wir uns auf der T-Online

;	 Login-Seite. Wenn das Wort "kennung"

;   	 erscheint, wird die Compuserve-

;   	 Kennung geschickt. Ein <CR> ist nicht

;   	 nötig, da die Seite automatisch nach

;    	der Kennungseingabe wechselt.

;

waitfor	"kennung" until 30

if !$SUCCESS then

Errstr="Datex-J-Kennung"

goto fehler

endif

transmit "000255975978"

;***********************************************

;*** Hier befinden wir uns auf der Compuserve

;	 Login-Seite. Punkt "2" steht für Login von

;   	 Mitgliedern. Ein <CR> wird geschickt, um

;   	 auch die nachfolgende Seite zu quittieren.

;

transmit "2^M"

;***********************************************

;*** Datex-J haben wir jetzt passiert. Jetzt stehen

;   	 wir bei Compuserve auf der Matte. Das System

;   	 fragt hier nach dem Host-Namen, der in unserem

;   	 Fall "CIS" lautet und mit einem <CR> abgeschlos-

;   	 sen werden muss.

;

waitfor	"Host Name:" until 30

if !$SUCCESS then

Errstr="Compuserve Host-Name"

goto fehler

endif

transmit "CIS^M"

;***********************************************

;*** Jetzt muss unsere CIS-Anwenderkennung übermittelt

;	 werden. Es wird die Systemvariable $USERID benutzt,

;   	 die den entsprechenden Eintrag aus dem Anwahl-

;   	 Dialog enthält. Die ID wird mit dem Parameter

;   	 RAW gesendet, damit keine Steuer- bzw. Sonder-

;   	 zeichenübersetzung auf dem Host stattfindet.

;   	 Das Kommando für einen PPP-Connect kann man gleich

;   	 an die ID mitanhängen. Das ganze muss mit einem <CR>

;   	 abgeschlossen werden.

;

waitfor	"User ID:" until 30

if !$SUCCESS then

Errstr="Compuserve Anwenderkennung"

goto fehler

endif

transmit $USERID, raw

transmit "/go:pppconnect^M"

;***********************************************

;*** Mit der Übermittlung des Passwortes wird das Login

;   	 abgeschlossen. Es wird die Systemvariable $PASSWORD

;   	 benutzt, die den entsprechenden Eintrag aus dem

;   	 Anwahl-Dialog enthält. Das Passwort wird mit dem

;   	 Parameter RAW gesendet, damit keine Steuer- bzw.

;   	 Sonderzeichenübersetzung auf dem Host stattfindet.

;   	 Das ganze muss mit einem <CR> abgeschlossen werden.

;

waitfor	"Password:" until 30

if !$SUCCESS then

Errstr="Compuserve Anwenderpasswort"

goto fehler

endif

transmit $PASSWORD, raw

transmit "^M"

;***********************************************

;*** Damit ist das Login abgeschlossen. Wir warten

;   	 jetzt nur noch auf eine kleine Quittierung vom

;   	 System

;

waitfor	"One moment please" until 60

;***********************************************

;*** Hurra - Wir stehen im Internet! Das Skript endet

;   	 hier und das Login-Fenster schließt sich.

;

goto ende

;***********************************************

;*** Mist! Ein Fehler ist aufgetreten.

;   	 Der Grund wird über Modem-Echo ins

;    	Verbindungsfenster geleitet

;

fehler:

transmit "+++"	 ; Modem in Komandomodus schicken

delay 3       	 ; Komandomoduszwangspause

waitfor	"ok", "0" until 5	 ; Auf OK oder 0 warten

transmit "ate1^M"        	 ; Modem: Echo ein

waitfor	"ok", "0" until 2	 ; Auf OK oder 0 warten

; Fehlerinformation senden (kommt als Echo ins Fenster)

transmit "*** VERBINDUNGSFEHLER:^M^J"

transmit "*** " + ErrStr + " wurde nicht angefordert^M^J"

transmit "*** Das Skript wird daher abgebrochen.^M^J"

delay 3	; Anwender Zeit zum Lesen lassen

transmit "ath0^M"	; Modem soll auflegen

delay 10	; Zeit für System zum Gen. des

halt	; Meldungsfensters

;***********************************************

ende:

endproc


Computer im MS-DOS-Modus starten

Wenn man Windows beendet und die Option "Computer im MS-DOS-Modus starten" wählt, bestimmt die Datei "MS-DOS-Modus.pif" im Windows Verzeichnis, was weiter geschieht. Diese Datei wird angelegt, sobald man zum erstenmal diesen Vorgang durchführt. Da es sich um eine normale PIF-Datei handelt, sind alle Einträge möglich, die man auch für andere DOS-Programme vornehmen kann, insbesondere die Einstellungen für den MS-DOS-Modus sind wichtig. Wählt man: "Neue MS-DOS-Konfiguration angeben",  wird der Computer neu gestartet. Wählt man jedoch  "Aktuelle MS-DOS-Konfiguration verwenden", wird Windows beendet, der Computer aber nicht neu gestartet. Statt dessen wird nun die Datei "DOSSTART.BAT" im Windows Verzeichnis abgearbeitet. In "DOSSTART.BAT" kann man alle Treiber laden, die für den Betrieb im DOS-Modus nötig sind.

Es gibt aber die Beschränkung, dass keine Treiber mit der Endung *.SYS in einer Batch-Datei geladen werden können (z.B. ein Treiber für CD-ROM)

Das Problem läßt sich mit dem Programm "CTLoad.com" von Creative Labs umgehen. Das Programm (Archiv CTLOAD.EXE) können Sie downloaden auf:

http://www.clok.creaf.com/creative/patches/ctload.exe

Um die Treiber für ein  (hier Sony) CD-ROM zu laden, benötigt man z.B. folgende Zeilen in DOSSTART.BAT:

LH [path]ctload.com [path]\SLCD.SYS /D:SONY_000

LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:SONY_000 /L:F /M:5


DFÜ Netzwerk installieren

Was benötige ich?

Je nach Art des zu installierenden Netzwerks (DFÜ oder LAN) benötigt man zunächst die entsprechende Hardware. Bei lokalen Netzwerken bedarf es einer Netzwerkkarte oder eines Parallelkabels (Nullmodem), für DFÜ-Netzwerk (Verbindung über die Telefonleitung) brauchen Sie ein Modem oder einen ISDN-Adapter.

Bei der Auswahl der Hardware sollte man bei Netzwerkkarten auf NE2000-  und bei Modems auf Hayes-Kompatibilität achten, um späteren Treiber-Problemen möglichst vorzubeugen.

DFÜ-Netzwerk einrichten:

Als erstes sollte man überprüfen, ob DFÜ-Treiber installiert sind. Den entsprechenden Eintrag finden Sie unter  "Systemsteuerung -> Software -> Windows-Setup -> Verbindungen -> Details". Dort sollte "DFÜ-Netzwerk" markiert sein, sollte es nicht der Fall sein markieren Sie es nun und klicken auf   "OK -> Übernehmen".

Danach sollten unter "Netzwerk" folgende Komponenten aufgeführt sein:

1.	Client für Microsoft-Netzwerke

2.	Client für Netware-Netzwerke

3.	DFÜ-Adapter

4.	IPX/SPX-kompatibles Protokoll

5.	NetBEUI

Wenn Sie keine Verbindung zu Netware-Netzwerken herstellen wollen, können Sie "Client für Netware-Netzwerke" und "IPX/SPX-kompatibles Protokoll" entfernen.

Modem-/ISDN - Installation:

In den meisten Fällen verläuft die Installation problemlos, man muss nur das Gerät anschließen (internes einbauen, externes anschließen und einschalten) und einen Neustart durchführen. Win95 müßte nun das Modem selbstständig finden, unter Umständen einen Treiber verlangen und es dann installieren. Sollte ihr Modem/ISDN-Adapter von Windows nicht erkannt werden, können Sie es auch manuell installieren.

Analoges Modem:

Sollte Ihr Modem  noch nicht eingerichtet sein, sollten Sie es nun über " Systemsteuerung -> Modems" installieren. Schließen Sie Ihr Modem an den Rechner an und schalten Sie es ein. Nun können Sie versuchen die automatische Hardware-Erkennung durchzuführen. Wird Ihr Modem von Win95 nicht erkannt, sollten Sie sich beim Hersteller eine *.inf-Datei besorgen. Nur so kann gewährleistet werden, dass Sie den ganzen Funktionsumfang Ihres Modems nutzen können. Falls keine Installationsdatei verfügbar ist, können Sie Ihr Modem als Standard-Modem installieren, dadurch kann aber ein Teil der Funktionen Ihres Modems nicht genutzt werden.

ISDN-Karte:

Die ISDN-Karten werden unter Win95 wie Netzwerkkarten angesprochen und werden deshalb auch unter -> "Systemsteuerung -> Netzwerk" eingerichtet. Klicken Sie dort nun auf  "Hinzufügen -> Netzwerkkarte -> Hinzufügen", suchen Sie den Hersteller und wählen Ihre Netzwerkkarte aus der Treiber-Liste aus. Sollte Ihre Karte nicht aufgeführt sein, brauchen Sie eine Treiber-Diskette vom Hersteller.

Selber anrufen:

Klicken Sie auf  "Arbeitsplatz -> DFÜ-Netzwerk -> Neue Verbindung". Nun werden Sie aufgefordet, einen Namen für die Verbindung einzugeben, den Sie beliebig wählen können (z.B. den Namen der Person, die Sie anrufen wollen). Als nächstes teilen Sie Win95 mit, welches der installierten Modems es für die Verbindung nutzen soll. Jetzt können Sie bei Bedarf über "Konfiguration" Wahlparameter und Modem-Einstellungen verändern. Als letztes tragen Sie die Telefonnummer ein und bestätigen  mit "OK"

Wenn Sie die Verbindung aufbauen wollen, klicken Sie doppelt auf das Symbol und geben Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Server Installieren:

Sollten andere auf Ihren Rechner zugreifen können, müssen Sie einen DFÜ-Server installieren. Wenn Sie MS Plus besitzen, rufen Sie nun das Setup auf und wählen "DFÜ-Netzwerk-Server" aus, dadurch werden die Treiber installiert.

Sollten Sie MS Plus nicht besitzen, können Sie den Server trotzdem installieren (siehe: DFÜ-Server ohne PlusPack)

Klicken Sie nun auf  "Arbeitsplatz -> DFÜ-Netzwerk"  und dort im Menü auf  "Verbindungen -> DFÜ-Server" und aktivieren Sie den Zugriff für Anrufer. Unter "Servertyp" können Sie die Protokoll-Art bestimmen, wobei die Auswahl "Standard" für die meisten Netze gilt.

Freigabe:

Als erstes geben Sie unter  -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Datei- und Druckerfreigabe" Ihre Dateien und/oder Ihren Drucker für andere Benutzer frei.

Wenn Sie einen Benutzer auf ein Verzeichnis bzw. Laufwerk zugreifen lassen wollen, öffnen Sie den Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Verzeichnis/Laufwerk und wählen Sie "Freigabe". Als nächstes klicken Sie auf  den Menüpunkt "Freigabe als" und geben den Namen an, unter dem das Verzeichnis/Laufwerk beim Anrufenden erscheinen soll.

Jetzt müssen Sie nur noch die Rechte des anderen Benutzers bestimmen und das Kennwort angeben, mit dem er sich bei Ihrem Server anmelden muss, um auf Ihren Rechner zugreifen zu können.

Wenn Sie das Verzeichnis/Laufwerk korrekt freigegeben haben, wird sich nun unter seinem Symbol eine Hand befinden.

Sollten Sie über einen NT-Server oder einen Novell-Server verfügen, können mit Hilfe der USER-Datenbank  die Freigaberechte genauer bestimmen. Dafür wählen Sie unter -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Zugriffssteuerung"  den Punkt "Zugriffssteuerung auf Benutzerebene" und geben den Namen des Server an, auf dem die Datenbank zu finden ist. Win95 kann leider keine USER-Datenbank verwalten.

Scripter installieren:

Für den Verbindungsaufbau ist ein Script notwendig, das automatisch die notwendigen Parameter (Username, Paßwort, Art der Verbindung) an den angerufenen Rechner übergibt. Diese Funktion übernimmt der Scripter.

Klicken Sie auf  "Systemsteuerung" -> "Software" -> "Windows-Setup" -> "Diskette" -> Herstellerdateien kopieren" und installieren Sie ADMIN\APPTOOLS\DSCRIPT\RNAPLUS.INF von der Windows95 CD-ROM. Nun wird scripter.exe und CSLIP (Protokoll für Aufbau einer SLIP-Verbindung, bei Verwendung von PPP, jedoch überflüssig) installiert.

Die Installation von RNAPLUS.INF gelingt nur, wenn man Sie wie beschrieben aus dem Windows-Setup Fenster heraus durchführt !

TCP/IP installieren:

-> "Systemsteuerung"  -> "Netzwerk" -> "Hinzufügen" -> "Protokoll" -> "Hinzufügen" -> "Netzwerkprotokoll" -> "Microsoft" -> "TCP/IP"

TCP/IP einrichten:

Klicken Sie auf  "DFÜ-Netzwerk" ,dann mit der rechten Maustaste auf  eine Ihrer Verbindungen und dann auf "Eigenschaften" Unter "Servertyp" wählen Sie "PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet" und dann -> "Erweiterte Optionen":

ausschließlich

[X] Am Netzwerk anmelden

[X] Softwarekomprimierung aktivieren

auswählen.

->"Zulässige Netzwerkprotokolle":

ausschließlich

[X] TCP/IP

auswählen.

Unter "TCP/IP Einstellungen" vom Server zugewiesene IP-Adresse und  DNS-Adressen eintragen:

[_] IP-Header-Komprimierung    ausschalten!

[X] Standard-Gateway

 auswählen

Login Script zuordnen:

Verlasen Sie das DFÜ-Netzwerk und starten unter "Programme -> Zubehör" die DFÜ-Netzwerk-Script-Verwaltung. Nun können Sie eine Verbindung auswählen und ihr ein Script zuordnen.

Beispiel-Script für das PPP-Protokoll:

;login-Script

;mit Windows 95 und PPP

;03.07.1996

proc main

waitfor "sername:"

transmit $USERID

transmit "^M"

waitfor "assword:"

transmit $PASSWORD

transmit "^M"

waitfor "CS>"

transmit "ppp^M"

endproc


DFÜ-Netzwerk per Batch (RUNDLL32.EXE)

Wenn Sie per DFÜ ins Internet wollen, müssen Sie normalerweise zuerst das DFÜ-Netzwerk starten, Verbindung wählen, Sie starten, verbinden und anschließend Netscape bzw. MS IE anklicken.

Mit folgender Batch-Datei bedarf es nur eines Mausklicks:

Für Windows 95/98

rundll rnaui.dll,RnaDial <Provider>

start <laufwerk>\<verzeichnis>\<programm>

Ersetzen Sie  "<Provider>" durch die Bezeichnung Ihrer DFÜ-Verbindung. Achten Sie beim Eingeben auf Groß-\Kleinschreibung! Hinter "Start" tragen Sie Pfad und Name ihres WWW-Browsers bzw. eMail-Programms ein.

Zu dieser Batch-Datei können Sie nun auf dem Desktop eine Verknüpfung anlegen und ihr ein Icon zuweisen.

Es gibt noch eine Möglichkeit, diesen Vorgang zu automatisieren. Siehe "Automatische Netzverbindung aufbauen"

Hierfür können Sie auch das Freeware-Programm "Dunce" verwenden. (http://www.vecdev.com/ )

Für Windows NT

Hier müssen Sie den Befehl:

rasphone -d <Provider>

Durch die Eingabe von rasphone /? erhalten Sie eine Beschreibung aller Befehle.


DOS 6.2 Hilfe und andere DOS 6.2 Programme nachträglich installieren

Bis zur Version 6.22 gab es die Möglichkeit, durch die Eingabe von HELP am DOS-Prompt einen Überblick über alle DOS-Befehle zu erhalten. Diese Hilfe kann man nachträglich installieren.

Im Verzeichnis Other\Oldmsdos findet man einige DOS 6.2 - Dateien, die der neuen DOS-7.0 Version fehlen. Wenn man nur die Hilfe installieren will, kopiert man die Dateien: HELP.COM, HELP.HLP und QBASIC.EXE in das Verzeichnis C:\WINDOWS\COMMAND

Nun steht die DOS 6.2 Hilfe wieder zur Verfügung.

Möchte man alle alten DOS Programme installieren, z.B. Memmaker oder Tree, führt man am besten die Datei INSTSUPP.BAT aus. Diese Batch-Datei nimmt gleichzeitig die benötigten Setver Änderungen vor.


DOS Dateien starten die Windows-Treiber benötigen
DOS-Dateien starten die Windows-Treiber benötigen

Wenn Sie ein DOS-Programm laden wollen, welches auf Windows-Treiber zurückgreift, können Sie es nicht über die AUTOEXEC.BAT aufrufen.

Legen Sie im Windows Verzeichnis eine Datei namens "WINSTART.BAT" an und tragen dort die Dateien ein, die nach dem Laden der Windows Treiber gestartet werden sollen (z.B. Stromper).


DOS-Fenster ausdrucken

Den Bildschirminhalt in einem DOS-Fenster kann man auch durch betätigen der Tasten "Umschaltung-Druck" direkt ausdrucken oder einfach mit der Taste "Druck", wenn unter "Eigenschaften" -> "Sonstiges" -> "Zugriffstasten von Windows", die Taste "Druck" deaktiviert ist.


DOS-Programm soll Windows-Druckerspooler benutzen

Der Ausdruck von DOS-Programmen soll über den Windows Druckerspooler laufen.

"Systemsteuerung" -> "Drucker" -> "Eigenschaften" -> "Details" -> "Anschlußeinstellung" -> "DOS-Druckauftrag Zwischenspeichern" ankreuzen.


DOS-Programme unter Windows

Braucht ein DOS-Programm spezielle Einstellungen bzw. Parameter ist es am zweckmäßigsten eine Stappelverarbeitungsdatei zu verwenden. Öffnen Sie einen Texteditor und geben Sie die Einstellungen ein als würde es sich um "autoexec.bat" handeln (denken Sie aber daran, die Befehle, die in Ihren Konfigurationsdateien schon stehen, nicht einzugeben). Speichern Sie die Datei im Verzeichnis des DOS-Programms unter <Programmname>.BAT. Starten Sie nun den Explorer klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm und dann auf -> "Eigenschaften" -> "Programm". Geben Sie nun unter "Stapelverarbeitungsdatei" den vollständigen Pfad ihrer neuerstellten *.BAT - Datei ein. Klicken Sie auf -> "OK".


Darstellung eines Verzeichnisfensters von der Eingabeaufforderung aus

Um von der Eingabeaufforderung aus, ein Verzeichnisordner anzuzeigen zu lassen, geben Sie "START ." oder "START .." ein. Daraufhin erscheint auf den Desktop ein geöffneter Ordner dieses Verzeichnisses.


Das DFÜ-Paßwort wird nicht gespeichert

Falls bei Ihnen das DFÜ-Paßwort nicht dauerhaft gespeichert wird, kann das folgende Gründe haben.

1.	Die Paßwortdatei (*.PWL) ist beschädigt

2.	Das Paßwort Caching wurde deaktiviert

3.	Einige Dateien, die zum DFÜ-Netzwerk gehören fehlen

4.	Die RNA.PWL ist beschädigt

Überprüfen Sie als erstes ob nicht der Paßwort Cache in der Registry ausgeschaltet wurde.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network\

finden Sie die Zeichenfolge "DisablePwdCaching". Sollte hier eine "1" stehen, ist der Cache ausgeschaltet. Stellen Sie diesen Wert auf "0"

Steht dort aber schon eine "0", dann führen Sie folgende Schritte durch:

1.	Client für Microsoft Netzwerke installieren

2.	DFÜ-Netzwerk aus "Systemsteuereung" -> "Software" -> "Windows-Setup" entfernen

3.	Dateien mit der Endung PWL löschen

4.	Warmstart durchführen

5.	DFÜ-Nertwerk wieder installieren

6.	DFÜ-Netzwerkverbindung erstellen, Namen und Paßwort eingeben, Feld markieren

Info:

Bei Win95A (egal ob 950 + SP1 oder OSR 1.0) gibt es da einen Bug und ein Bugfix von MS:

mspwlupd.exe	Paßwort Library v4.71.0728.0 englisch (319kb)

mspwlger.exe	deutsch, Bugfix nur für Win 950 + ServicePack1 und 950A

Vor der Ausführung dieses Bugfix sollten alle .pwl Dateien gelöscht werden, da die RNA.pwl danach hinfällig ist und mit in die .pwl der User integriert wird.


Datei Informationen (Schnellansicht)

Klickt man mit der rechten Maustaste auf eine Windows-EXE oder DLL-Datei und wählt dann ->"Schnellansicht" (nur möglich, wenn Sie mit installiert wurde), erhält man darüber sehr umfangreiche Informationen (z.B. DLL´s, die von dem Programm aufgerufen werden, Speicherplatzbedarf usw.).

Diese Funktion wird aber nur für einige Dateiendungen angeboten die von Quickview auch unterstützt werden. Viele Dateien tragen aber andere Endungen, könnten aber mit Quickview angezeigt werden. Wenn Sie möchten das Quickview bei allen Dateien zu Verfügung steht, gehen Sie folgendermaßen vor.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\*

Erstellen Sie einen neuen Unterschlüssel mit den Namen "QuickView". Tragen Sie unter diesen neuen Unterschlüssel auf der rechten Seite unter "(Standard)" nun einfach ein * ein.

Jetzt steht Ihnen bei allen Dateiendungen Quickview zu Verfügung. Wird der Dateityp aber nicht von Quickview unterstützt, erscheint beim Aufruf solcher Dateien mit Quickview eine Fehlermeldung.


Dateien unter DOS schneller löschen und kopieren

Löschen:

Wenn Sie unter DOS alle Dateien eines Verzeichnises löschen wollen und "del *.*" eingeben, erscheint zuerst immer eine Sicherheitsabfrage, die Sie bestätigen müssen.

Diese Abfrage können Sie unterdrücken, wenn Sie statt "del *.*" "del **" eingeben.

Funktioniert nicht unter der alten DOS-Version.

Kopieren:

Wenn Sie unter DOS alle Dateien eines Verzeichnises kopieren wollen, brauchen Sie die Dateimaske "*.*" nicht einzugeben. Ein "." (Punkt) erfüllt diesen Zweck genauso. Die Eingabe von z.B. :

COPY. A:

kopiert alle Dateien des aktuellen Verzeichnises auf Laufwerk A:\


Dateisuche als Icon

Erstellen Sie eine leere Datei mit dem Namen "DUMMY.FND". Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den Desktop und erstellen eine Verknüpfung mit dieser Datei. Die Verknüpfung benennen Sie "FileFinder" bzw. "Suchen" und weisen Sie ihr ein Symbol zu. *.FND-Dateien sind standardmäßig mit der Explorer-Funktion "Suchen" verknüpft. Daher führt der Aufruf einer leeren *.FND-Datei ohne Fehlermeldung zum gewünschten "Suchen nach"-Dialog.


Dateitypen mit verschiedenen Anwendungen verknüpfen

Bestimmte Dateitypen sind unter Windows (z.B. *.DOC) mit bestimmten Anwendungen (hier WINWORD) verknüpft. Oft möchte man aber eine Dateiendung mit verschiedenen Programmen verknüpfen.

Starten Sie Explorer und wählen dann -> "Extras" -> "Option" -> "Dateitypen". Finden Sie den gewünschten Dateityp und wählen dann -> "Bearbeiten" -> "Neu". Für den Vorgang können Sie eine beliebige Bezeichnung eingeben. Unter "Anwendungen für diesen Vorgang" gibt man Namen und den kompletten Pfad zu dem Programm an, der verknüpft werden soll.

Wählt man nun mit der rechten Maustaste eine Datei dieses Typs an, besteht eine weitere Möglichkeit, Sie zu bearbeiten.


Datenschutz mit POLEDIT.EXE

Auch unter Windows hat man Möglichkeiten, Rechte der einzelnen Benutzer einzuschränken. Hierfür findet man auf der Win95-CD das Programm POLEDIT (\ADMIN\APPTOOLS\POLEDIT). Installieren Sie das Programm, starten es anschließend und wählen -> "Datei" -> "Registrierung öffnen" -> "Lokaler Benutzer"

Unter "Shell" und "System" können nun weitreichende Zugriffsbeschränkungen vergeben werden.

Mit Poledit läßt sich auch das zukünftige Bearbeiten der Registry mit Regedit und Poledit sperren. Sollte dies aus Versehen geschehen, oder möchten Sie diese Einschränkung aufheben, müssen Sie entweder die Registry durch eine Sicherungskopie ersetzen (hierfür ist das Utility ERU auf der Win95-CD von Nutzen), oder Sie starten Win95 einmal im "abgesichertem Modus". Im "abgesichertem Modus" wird die Registrierung nicht verarbeitet und dadurch ist auch die mit Poledit vorgenommene Einstellung unwirksam: Sie können sie nun zurücknehmen. Starten Sie Windows anschließend im "Standard-Modus" neu.

Sollte Ihr Windows das Boot-Menü nicht anzeigen und sich nicht im "abgesichertem Modus" starten lassen, öffnen Sie die CONFIG.SYS und entfernen dort den Eintrag " SWITCHES=/N"

Sollten Sie mit Poledit Einschränkungen für andere Computer im Netzwerk vornehmen, müssen sich Ihre gespeicherten Einstellungen (POL-Dateien) im Verzeichnis POLICIES befinden. Sie werden sonst nicht gefunden !

Siehe auch "Wie verhindere ich, dass Symbole in der Systemsteuerung angezeigt werden?"


Denkpause beim Booten

Eine Pause beim Booten kann an der Grafikkarte liegen: Sie versucht, sich mit dem Monitor per DDC zu verständigen. Wenn der Monitor nicht DDC-fähig ist, geht's erst nach einer Timeout-Zeit weiter. Ärgerlicherweise läßt sich das nicht per INI-Eintrag abschalten. Man kann es aber in der  Registry versuchen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE/ SYSTEM/ CurrentControlSet/ Services/ Class/ Display/ < nnn >/ Default.

Das "nnn" ist eine 4-Stellige Zahl (0000,0001,0002...), je nach der Anzahl der verwendeten Graphik-Karten und -Treiber. Finden Sie dort den Eintrag "DDC" und falls er auf "1" steht, stellen Sie ihn auf "0". Nun sollte es keine Pause mehr geben.


Desktop Farben ändern

Mit dem Registierungeditor lassen sich auch die Farben des Desktop ändern, die normalerweise im Dialogfeld "Eigenschaften von Anzeige" nicht änderbar sind.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Colors

Registry-Eintrag	Bedeutung
Scrollbar	Bildlaufleiste
WindowsFrame	Fensterrahmen
AppWorkspace	Hintergrundfarbe von MDI-Formen (z.B. Progman)
ButtonShadow	3D-Objekte, innerer Randschatten, rechts und unten, heller Schatten beim deaktivierten Menütext
ButtonHilight	3D-Objekte, innerer Randschatten links und oben markierte Objekte
ButtonDkShadow	3D-Objekte, äußerer Randschatten rechts und unten, dunkler Schatten beim deaktivierten Menütext
ButtonLight	3D-Objekte, äußerer Randschatten links und oben


Disk Cache Optimieren

In Windows kann die Arbeitsgeschwindigkeit des Dateisystems und der Datenträger über die Standardnutzung des Rechners gesteuert werden. Diese Einstellungen werden nur vom Benutzer getroffen und sind nicht durch andere Konfigurationsänderungen betroffen.

So optimieren Sie die Arbeitsgeschwindigkeit des Dateisystems.

Unter "Start" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Leistungsmerkmale" -> "Dateisystem" -> "Festplatte" können verschiedene Profile ausgewählt werden, die folgende Systemeigenschaften bewirken:

PC	Einstellung soll verwendet werden, wenn mehr als das Minimum an benötigten Hauptspeicher für Windows vorhanden ist und dieser Rechner nicht als Server eingesetzt wird und mit Strom aus der Steckdose betrieben wird. Diese Einstellung ist default
Netzwerkserver	Diese Einstellung ist zu verwenden, wenn der Rechner über eine ausreichende Festplattengeschwindigkeit und RAM-Speicher verfügt um als Drucker oder Dateiserver in einem Peer-2-Peer-Netzwerk zu dienen. Dem Cache wird eine höhere Priorität bei der Vergabe des verfügbaren Hauptspeichers zugeordnet als Speicher für Anwendungen zur Verfügung gestellt wird. Ab 64 MB Ram darf man diese Einstellung auch verwenden, wenn der Computer eher so verwendet wird, wie es unter der Einstellung PC definiert ist. Mit weniger Speicher bei intensiver Benutzung (Multitasking von Anwendungen) führt diese Einstellung zu einer stärkeren Benutzung der Auslagerungsdatei. Das bedeutet jedoch häufiger Zugriff auf die Festplatte, was die Performance des Computers senkt.
Docking-Station	Computer mit wenig Arbeitsspeicher, die auf Batterie laufen sollen diese Einstellung verwenden. Hiermit wird der Cache häufig geleert, so dass mehr RAM-Speicher für die Anwendung erhalten bleibt. Dies führt jedoch dazu, dass die Auslagerungsdatei weniger häufig benutzt werden muss und somit ein längerer Betrieb bei Batterienutzung (Festplattenzugriffe belasten die Batterie besonders stark) möglich ist. Zwangsläufig laufen mit dieser Einstellung häufige Dateizugriffe langsamer als mit den anderen beiden Einstellungen. Diese Einstellung kann also empfohlen werden, wenn der Rechner wenig Speicher hat und/oder auf Batterie läuft.

Das Einstellen dieser Nutzungsprofile verändert folgende Registry-Einträge:

PathCache	gibt die Größe des Caches an, in dem die zuletzt angeforderten Pfadnamen gespeichert werden. Dieser Cache erhöht die Geschwindigkeit ,da das Dateisystem nicht jedesmal beim Zugriff auf einen bereits benutzten Pfad die FAT durchsuchen muss. Die Anzahl der gespeicherten Pfade ist 32 bei "PC", 16 bei "Docking-System" und 64 bei "Netzwerkserver".
NameCache	gibt die Größe des Caches an, in dem die zuletzt angeforderten Dateinamen gespeichert werden. Die Kombination von Pfad- und NameCache bedeutet, dass VFAT niemals auf den Datenträger zugreifen muss, wenn der Speicherort einer im Cache vorhandenen Datei ermittelt wird. Die Anzahl der gespeicherten Dateinamen ist 677 (8kB) bei "PC", 337 (4kB) bei "Docking-System" und 2729 (16kB) bei "Netzwerkserver".
BufferIdleTimeOut BufferAgeTimeOut VolumeIdleTimeOut	bestimmen die zeitlichen Abstände zwischen Plazieren im Puffer und Schreiben auf Datenträger.
Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Die Werte, die jedem Nutzungsprofil zugeordnet werden, sind im folgenden Registrierschlüssel gespeichert:

HKEY_LOKAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ FS Templates

Das aktuelle Nutzungsprofil ist im folgenden Registrierschlüssel gespeichert:

HKEY_LOKAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Filesystem

Siehe auch "Wie kann ich die Geschwindigkeit meines System verbessern ?"


Einträge aus dem Startmennü Dokumente löschen
Einträge aus dem Startmennü "Dokumente" löschen

Wenn Sie Dokumente usw. öffnen, werden die letzten geöffneten Dokumente unter "Start" -> "Dokumente" aufgezeichet und verbleiben dort bis Sie durch neuere Dokumenet ersetzt werden.

Sie können die Einträge aber auch vollständig löschen

"Start" -> "Einstellungen" -> "Task-Leiste" -> "Programme im Menü Start" -> "Menü Dokumente" -> "Löschen"

Wenn Sie wollen, das der Ordner immer gelöscht wird, müssen Sie einen Eintrag in der Registry setzen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_Current_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

erstellen Sie einen neuen Eintrag "ClearRecentDocsonExit" als Binärwert und weisen Sie ihn den Wert "1" zu.

Mit den PowerToys (Tweak UI) kann man die Einträge bei jeden Neustart automatisch löschen lassen!


Drittanbieter (Buchvorstellungen)

Aus zeitlichen Gründen wurde dieser Bereich schon lange nicht mehr überarbeitet. Ab jetzt werden hier immer mal wieder neue Bücher vorgestellt. Dafür hat sich "Patrick Fiekers" bereit erklärt. Er wird diese Seite in der FAQ jetzt immer mitgestallten. Auf seiner Homepage "http://www.lesertreff.de" finden Sie noch weitere Buchbesprechungen und von hier können Sie die Bücher auch bestellen.

Windows 95/98

Windows NT

Windows 2000

Allgemeine Bücher

Windows 95/98

Windows 98 optimal tunen	Das Betriebssystem Windows regiert nach wie vor die Rechner der PC - Anwender. Es gibt kaum Alternativen für den privaten Nutzer, die den Rahmen der zu beherrschenden Kenntnisse nicht sprengen. Trotz der vielen Anwender, die mittlerweile Windows 98 nutzen, werden nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Oftmals findet man die Standardinstallation auf den Rechnern der heimischen PCs. In dem Buch "Windows 98 optimal tunen" beschreibt der Autor die weiteren Möglichkeiten, welche Windows 98 bietet, um den PC inklusive des Betriebssystems optimal zu tunen. Für die regelmäßigen Ratschläge erhielt der Autor Andreas Heib den Titel "Most Valuable Professional" von Microsoft verliehen. Das Buch ist für die Anwender geschrieben, die bereits Erfahrung mit Windows 98 vorweisen können. Einzelne Passagen werden detailliert mit Beispielen und Bildern erklärt. Das Buch teilt sich in folgende fünf Hauptbereiche: - Installation und erste Schritte - Techniken und Praxis - Know-How für Fortgeschrittene - Tipps, Tricks und Tuning In den einzelnen Themenbereich geht der Autor detailliert auf die vorhanden Optionen ein. Jedes Thema ist klar strukturiert und in sich abgeschlossen. Über das Inhaltsverzeichnis ist ein schnelle Suche von Informationen gewährleistet. Fazit:  Das Buch richtet sich an bereits erfahrene Anwender, die ihre ersten Schritte mit Windows 98 bereits vollzogen haben. Es werden in einigen Bereichen Kenntnisse mit Systemsoftware vorausgesetzt, die einem Anfänger Schwierigkeiten bereiten würden. Das Buch liefert wertvolle Informationen zum Tuning und zur optimalen Einstellung von Windows 98. (PF) Seiten: 378 Titel: Windows 98 optimal tunen Autor: Anreas Heib Verlag: bhv Verlags GmbH ISBN: 3-8287-5027-3
Windows 98 Zweite Ausgabe	Windows 98 Zweite Ausgabe, das Betriebssystem ist auf einer Vielzahl der Rechner in Büros und am heimischen Arbeitsplatz zu Hause. Doch nicht alles ist auf Anhieb verständlich, gerade bei Einsteigern hapert es. Es beginnt schon bei der Maus. Hier greift Günter Born mit seinem Werk "Windows 98 Zweite Ausgabe" aus der Markt & Technik-Reihe easy ein. In verschiedenen Workshops bringt er Ihnen die Handhabung von Windows 98 näher.  Er beginnt mit den Grundlagen, die bei der Bewegung der Maus beginnen. Über den Windows-Start, bis zur Verwendung des Dekstops und der verschiedenen Fenster erläutert er die grafische Bedieneroberfläche. Die Ausführungen sind dabei klar und verständlich für Einsteiger formuliert. Fachbegriffe werden im Zusammenhang erläutert und prägen sich daher schnell ein. Die Arbeitsschritte in den unterschiedlichen Kapiteln sind mit Bildern und Bildschirmausdrucken unterlegt. Die wichtigsten Funktionen sind im Text hervorgehoben. Weiterhin geht Born auf den Umgang mit Programmen, Dateien und Ordner ein. Weiterhin beschreibt er folgende Themen: - Schreiben und Zeichnen - Drucken unter Windows - Internet und Web-Surfen - Arbeiten im Netzwerk - Windows anpassen Das Buch deckt einen großen Teil des Funktionsumfanges von Windows 98 ab. Einsteiger bekommen einen Überblick über den Umfang und eine schnelle und hilfreiche Einweisung.  Mittels des Inhaltsverzeichnisses und dem Lexikon mit allen Fachbegriffen wird der Einsteig noch einmal vereinfacht. Ein guter Griff für alle Novizen im Windows-Sektor. (PF) Titel: Windows 98 Zweite Ausgabe Autor: Günter Born Seiten: 406 Verlag: Markt & Technik ISBN: 3-8272-5657-7
"Windows 95 Supertricks"	Verlag: Markt & Technik Preis: 69, DM ISBN: 3-8272-5058-7 Autor: Günter Born Das Buch wendet sich an alle Windows 95-Anwender, die das Betriebssystem besser nutzen möchten und schnelle "ready-to-use"-Lösungen suchen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tipps, Kniffe und Tricks zeigen, wie sich Windows 95 schneller nutzen oder an eigene Bedürfnisse anpassen läßt. Stichworte sind z.B. die Anpassung der Shell, Registrierung von Dateitypen, Drucken aus dem Explorer, Papierkorb mit Sound, Windows Schnellstart und Exit, Cacheeinstellungen und vieles mehr. Hintergrundinformationen zum undokumentierten Aufbau der Registrierung,   nutzen der Install/Deinstallfunktionen etc. Eine CD enthält alle Beispiele sowie hilfreiche Informationen und Programme.
"Arbeiten mit der Microsoft Windows 95 Registrierung"	Verlag: Microsoft Press Preis: 59,- DM ISBN: 3-86063-388-0 Autor: Günter Born Dies ist die deutsche Fassung des US-Bestsellers "Inside the Registry of Microsoft Windows 95". Hier werden erstmals die Interna der Windows 95 Registrierung dokumentiert. Besprochen werden die Architektur der Registrierung, Sichern und Wiederherstellen, Zugriffe auf die Registrierung, Änderung der Benutzeroberfläche, Systemkonfigurierung, Arbeiten mit REG- und INF-Dateien zur Softwareinstallation und vieles mehr. Ein Anhang geht auf Besonderheiten der Windows NT 4.0 Registrierung ein. Auf der Begleit CD alle Quellcode Beispiele, PowerToys, Hunderte von Textseiten zur Windows NT 4.0-Registrierung als Hilfedatei, Microsofts Technet mit über 550 MB technische Information.
Windows NT

"Techn. Referenz NT Server"	Verlag: Microsoft Press Preis: 269,- DM
"Techn. Referenz NT Workstation"	Verlag: Microsoft Press Preis: 86,- DM
"Windows NT 4 Tuning"	Verlag: Markt & Technik Preis: 69,95 DM ISBN: 3-8272-5256-3 Autor: Günter Born Dieses Buch beantwortet Fragen zur Konfigurierung, Optimierung und smarten Nutzung von Windows NT 4.0 (Workstation und Server). Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tipps, Kniffe und Tricks zeigen, wie sich Windows NT schneller nutzen oder an eigene Bedürfnisse anpassen läßt. Im Buch wird z.B. gezeigt, wie Besitzer von NT Workstation Anpassungen des Desktop  auch ohne den Systemrichtlinieneditor der Server-Version durchführen (z.B. Konfigurierung des Startmenü, Ein-/Ausblenden verschiedener Optionen in Startmenü und Desktop etc.). Weitere Stichworte sind z.B. die Anpassung der Shell, Registrierung von Dateitypen, Drucken aus dem Explorer, Papierkorb mit eigenen Symbolen, Windows SchnellExit und vieles mehr. Ein Buch, welches viele Lücken füllt, die die Resource Kits von Microsoft zu Windows NT offen lassen. Auf der Begleit-CD finden sich die Beispieldateien, hilfreiche Programme, Bilder, Icons, Sounds und vieles mehr.
Windows 2000

Windows 2000 planen	Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Windows 2000 rückt immer näher. Die Umstellung eines Netzwerks in einer Windows 2000 Umgebung ist für viele Unternehmen erforderlich, da für die alten Systeme keine neuartigen Entwicklungen mehr erfolgen. Jeder Netzwerkadministrator oder Systemverwalter muss sich frühzeitig auf die neuen Gegebenheiten einstellen, damit ein reibungsloser Übergang erfolgreich stattfinden kann. Olaf G. Koch handelt in dem Buch "Windows 2000 planen" den Einsatz eines Windows 2000 Netzwerkes ab und erläutert die wesentlichen Voraussetzung beim Umstieg. Koch setzt den Schwerpunkt auf die neue Netzwerkkonzeption von Microsoft, dem Active Directory und anderen neuen Features, wie z. B.: - Windows 2000 Networking - Administrationstechnologien - Installation und Wartung - Serverdienste In erster Linie versucht Koch die wichtigsten Fragen zu klären. Er geht auf die Kernelemente und Planungsansätze ein. Vorbereitete Checklisten stehen bereit, um die Umstellung erfolgreich zu bewältigen. (PF) Titel: Windows 2000 planen Autor: Olaf G. Koch Seiten: 235 Verlag: Markt & Technik ISBN: 3-8272-5352-7
Windows 2000 Server - Das Buch	Microsoft Windows 2000 ist der Nachfolger des bereits in vielen Unternehmen eingesetzten Windows NT 4.0. Windows 2000 existiert in zwei unterschiedlichen Versionen. Die Variante "Professional" ist für Arbeitsplätze gedacht, die Variante "Server" dient als Netzwerk-Server. Mit diesem Betriebssystem hat sich einiges geändert, viele neue Funktionen sind hinzugekommen.  Carlo W. Carcassa hat mit dem Buch "Windows 2000 Server - Das Buch" ein Referenzwerk herausgebracht, dass sich ausführlich mit der Plattform Windows 2000 Server beschäftigt. Ein Server ist der Hauptrechner in einem Netzwerk und stellt anderen Arbeitsplätzen Daten, Programme oder Dienste zur Verfügung. Es gibt viele Optionen, Funktionen, die verwaltet und eingestellt werden müssen. Das Buch geht auf viele dieser Optionen ein. Beginnend mit der Installation werden zum einen die Unterschiede zum bisher geläufigen Betriebssystems Windows NT 4 vorgestellt. Der Autor geht auf Besonderheiten und Neuerungen ein, die dem Administrator die Arbeit erleichtern. Für Neulinge im Bereich des Netzwerk-Managements erläutert der Autor die Grundlagen eines Netzwerkes in Bezug auf die Windows-Produktlinie. Er geht auf Netzwerk-Architekturen ein und gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Netzwerkprotokolle. Fachbegriffe, wie TCP/IP, NetBEUI oder IPX/SPX werden dabei erläutert. Aber auch Begriffe, wie Switch, Router und Gateway werden angesprochen und dem Laien näher gebracht. Alle wichtigen Funktionen werden in diesem Buch angesprochen. So erfährt der Leser, wie die neue Hardware-Erkennung arbeitet. Auch das Einbinden von Online-Diensten oder die Verwendung der Microsoft Management Console findet Beachtung. Neu sind unter anderem auch die Assistenten zur Systempflege, Plug-And-Play-Funktion und der Software-, sowie Hardware-Manager. Einen großen Teil dieses Buches nimmt das Kapitel "Netzwerk-Konzeption" ein. Hier gibt der Autor in erster Linie einen Lehrgang für angehende System-Administratoren. Er bespricht wichtige Aspekte in einem Netzwerk, so z. B. die Sicherheit und Kapazitätsplanung. Dabei geht er auf die Projektplanung und die Entwicklung eines Konzeptes ein. In diesen Zug erläutert er unterschiedliche Konzepte, wie z. B. das Domänen-Konzept, das Arbeitsgruppen-Konzept oder das Benutzer-Konzept. Weitere Themen in dem Buch sind: - Active Directory Service - Datensicherheit - Windows 2000 Server im Internet und Intranet - Microsoft BackOffice - Client-Installation und - Anbindung Das Buch gilt das Nachschlagewerk und gibt kompetent Auskunft über die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten des Windows 2000 Servers. Vieles wird grundlegend abgedeckt, spezielle Anwendungsgebiete sind deshalb nur oberflächlich angesprochen. Mit knapp 1000 Seiten kann deckt dieses Buch einen Großteil des Windows 2000 Servers ab. Es ist für Novizen gleichermaßen geeignet, wie für Fortgeschrittene. (PF) Titel: Windows 2000 Server - Das Buch Autor: Carlo W. Carcassa Seiten: 980 Verlag: Sybex Verlag ISBN: 3-8155-5522-1
Windows 2000 Active Directory Services	Eine neue Komponente des Betriebssystems Windows 2000 sind die Active Directory Services, kurz ADS genannt. Microsoft wendet sich von der bisherigen domänenbasierten Netzwerkarchitektur ab und setzt fortan auf die neue verzeichnisdienstbasierte Architektur ADS.  Robert R. King führt in dem Buch "Windows 2000 Active Directory Services" alle Möglichkeiten dieser neuen Technologie auf. Er gibt eine Einführung in das komplexe Themengebiet. Wer als Netzwerk-Administrator auf Active Directory Services setzen will, muss einiges an neuem Wissen erlernen. Der Leser kann dieses Buch als Präsentation betrachten. In drei Teilen gibt King einen Überblick über Netzwerkverzeichnisse und deren Historie, über die Windows 2000 Active Directory Services und über die Zukunft dieser Netzwerkverzeichnisse. Netzwerkverzeichnisse gibt es schon seit längerer Zeit. Das erste erfolgreiche System kam mit Novell Netware 4, dem NDS (Netware Directory Service) auf den Markt. Das erste Kapitel im Buch geht auf die Geschichte und die Entwicklung von Netzwerkverzeichnissen ein. In diesem Zusammenhang gibt der Autor einen Überblick über die grundlegenden Möglichkeiten und den unterschiedlichen Befehlen oder Protokollen, wie z. B. X-500. Darüber hinaus beschreibt ein Kapitel die Active Directory Services der Firma Microsoft. In Verbindung mit Windows 2000 wird ein festes Grundwissen in dieser Technologie vermittelt. King beschreibt, wie ein Windows 2000-Netzwerk mit und ohne ADS auskommt und welche Stärken und Schwächen sich dabei auftun. Weitere Themen in diesem Zusammenhang sind: - Datenbanken implementieren - Gruppenrichtlinien - Sicherheit von ADS-Datenbanken - ADS-Standorte und Replikation Der letzte Teil beschreibt die Zukunft der Active Directory Services. Hier schreibt der Autor, wie sich ADS auf die Netzwerkindustrie auswirken könnte. King erklärt die Aussichten der ADS-Technologie und der BackOffice-Variante, sowie Produkte von Drittanbietern. Das Buch richtet sich an den erfahrenen Netzwerkadministrator. Grundlegende Kenntnisse über Netzwerke und Windows NT müssen im Allgemeinen verfügbar sein. (PF)  Titel: Windows 2000 Active Directory Services  Autor: Robert R. King  Seiten: 385  Verlag: Sybex  ISBN: 3-8155-5521-3
Windows 2000 Professional Kompendium	Windows 2000 ist der Nachfolger von Windows NT. Neben einem neuen Namen hat das Netzwerkbetriebssystem zusätzliche Funktionen und Leistungsmerkmale erhalten. Peter Monadjemi und Eric Tierling haben Windows 2000 einmal unter die Lupe genommen und das Buch "Windows 2000 Professional Kompendium" geschrieben. Das Buch bezieht sich auf die Arbeitsplatzversion des neuen Betriebssystems. In diesem Kompendium werden alle Leistungsmerkmale leicht verständlichen beschrieben und dargestellt. Jeder Neueinsteiger findet sich somit schnell zurecht.  Die Autoren gehen auf sämtliche Möglichkeiten ein. Der Einstieg wird über die Benutzeroberfläche vollzogen. Monadjemi und Tierling stellen die Oberfläche mit dem Desktop, dem Arbeitsplatz, der Netzwerkumgebung, etc. vor. Der Leser erlernt den Umgang mit Dateien, Ordnern und Laufwerken, sodass auch Einsteiger sich wohlfühlen. Einen großen Bereich stellt das Kapitel "Windows 2000 in der Praxis" dar. Es werden gängige Prozeduren beschrieben, mit denen der Anwender sich von Tag zu Tag auseinandersetzen muss. Dazu gehört die Netzwerkanmeldung, "abgestürzte" Anwendungen oder der Windows-Explorer. Klare Strukturen zeichnen sich in diesem Kapitel ab, so erfährt der Anwender wie Konfigurationsarbeiten erledigt werden, und folgendes: - Windows 2000 und Zubehör - Arbeiten mit mehreren Benutzern - Druckersteuerung In einem eigenen Kapitel werden die Kommunikationseigenschaften erläutert. Dabei finden Technologien, wie Modems, ISDN oder DFÜ-Verbindungen Betrachtung. Ebenso zählt die Fax-Funktion als wichtige Eigenschaft.  Da Windows 2000 als Netzwerkbetriebssystem dient, zeigen die Autoren, wie man eigene Netzwerke einrichtet und verwaltet. Fachwörter, wie Peer-to-Peer, Client/Server oder Domäne werden ausführlich erklärt. Neben den allgemeinen Features, die Windows 2000 in Verbindung mit Netzwerken hat, wird auch der Einsatz eines Web-Servers besprochen. Auf knapp 1400 Seiten bringen die Autoren die Möglichkeiten Windows 2000 unter. Internet, eMail oder Telefonkonferenzen. Allgemeine Arbeiten, Netzwerke oder der Windows Script Host, sämtliche Funktionen finden Beachtung, sodass dieses Kompendium als praktischer Ratgeber jederzeit geeignet ist. Die beiliegende CD-ROM enthält aktuelle Tools zu Windows 2000. (PF) Titel: Windows 2000 Professional Kompendium Autor: Peter Monadjemi, Eric Tierling Seiten: 1351 Verlag: Markt & Technik ISBN: 3-8272-5608-9
Allgemeine Bücher

Scripting Host Praxisbuch	Mit den Betriebssystem Windows 98, NT und Windows 2000 wird die Scriptsprache über die sogenannten Batch-Dateien abgelöst. Der Windows Scripting Host bietet neue Funktionen, welche professionelle Software schon längst kannte. Mit dem Scripting Host können über Makros und Scriptsprachen neue Funktionen programmiert werden. Arbeitsabläufe zu automatisieren wird zum Kinderspiel. Tobias Weltner führt kompetent und ausführlich in den Windows Scripting Host und dessen zugehörigen Funktionen und Komponenten ein. Ziel ist es die wichtigen Befehle des VBScript (Visual Basic Script) zu erlernen um somit neue Möglichkeiten zur Steuerung von Windows zu erhalten. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das zeitgesteuerte, vollautomatische Backup, oder der Dateidownload aus dem Internet, z. B. jeden Donnerstag, denn da erscheinen die neuen Virenkennungen.  Weltner erläutert, wie Scripte selbst entwickelt werden können. Über 300 Beispielskripte stehen im Buch zur Verfügung und dienen als Anregung für eigene Projekte. Ein Teil des Themenspektrums sind z. B.  - VBScript Einführung - Kommunikation mit den Script-Benutzer - Scripting Host Ausgabefenster - Dateisystem und Verknüpfungen managen - Programme & Internet fernsteuern Das Buch liefert aber noch viel mehr Informationen. Nicht nur der Umgang mit dem Scripting Host wird erklärt. Sie erfahren auch undokumentierte Details.  Eine Referenz sämtlicher Befehle des VBScript geht detailliert auf die unterschiedliche Syntax ein. Zusätzliche Beispiele tragen zum Verständnis bei und erleichtern die tägliche Programmierarbeit.  Alle im Buch beschriebenen Beispiele sind auf einer CD-ROM enthalten. Zudem ist die CD-ROM um weitere Tools, Editoren und Debugger ergänzt. Fazit: Der Autor geht auf fast 700 Seiten auf die Grundlagen und die Anwendung des Scripting Host ein. Er spricht fortgeschrittene Anwender der Windows-Umgebung an. Grundkenntnisse sollten bereits vorhanden sein. (PF) Titel: Scripting Host Praxisbuch  Autor: Tobias Weltner Seiten: 687 Verlag: Franzis' ISBN: 3-7723-6484-5
PC-Tuning REPORT 2000	Auch in diesem Jahr bringt Michael Nickles wieder den PC-Tuning REPORT an den Mann. Der PC-Tuning REPORT 2000 kümmert sich auch in diesem Jahr wieder um die Probleme von unschuldigen Anwendern. Nickles unterteilt das Buch in unterschiedliche Kapitel. In mehreren Kapiteln widmet er sich dem Einbau von Hardware, sowie den technischen Grundlagen eines PC. Hierbei geht er auf die Konfiguration und den Leistungsmerkmalen eines optimalen PCs ein. Er zeigt, wie Hardware perfekt konfiguriert wird und wie Zubehör schnell und einfach mit jedem Rechnersystem läuft. Themen, wie z. B. der Einbau eines CD-Brenners, Soundkarten oder 3D-Grafik werden ausführlich in eigenen Bereichen behandelt. Hier werden neben allgemeinen Tipps und Tricks auch Problemlösungen angesprochen. Auch im Jahr 2000 enthüllt Nickels wieder die Schwindeleien und gemeinen Methoden der PC-Branche. Hier deckt er unter anderem Verpackungsbetrug auf. Der Report deckt auf, warum und wieso Rechner nach kurzer Zeit wieder veraltet sind. Er geht auf die Unternehmensstrategien diverser Firmen ein und schreibt warum einige Produkte nicht kompatibel zueinander sind. Alles in allem sagt der Report aus, wie der Innovationswahn und der Wettbewerb die Technik voranschreiten und somit aktuelle Techniken veralten lässt. Das Buch richtet sich nicht nur an Einsteiger. Alle Bereiche sind klar verständlich geschrieben und gebe gute Einblicke in die unterschiedlichen Themengebiete. Auch Hintergründe werden hier zum Teil erläutert. Der NEPP-Report ist auf jeden Fall jedermann zu empfehlen, der einen eigenen PC besitzt. Ein hervorragender Ratgeber auf über 800 Seiten. (PF) Titel: PC-Tuning REPORT 2000 Autor: Michael Nickles Seiten: 800 Verlag: Franzis' ISBN: 3-7723-7637-1


Drucken ohne Vorspann

Wenn man auf einem Netzwerkdrucker druckt, schaltet Windows automatisch den Vorspann-Modus ein. Dadurch schickt Windows vor jedem Druckauftrag eine Seite mit dem Namen des Anwenders, der gerade druckt. Abschalten kann man das über:

->"Arbeitsplatz" -> "Drucker" -> <Entsprechenden Netzwerkdrucker auswählen> -> "Datei" -> "Eigenschaften" -> Register Einstellungen und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Vorspann".


Eigener Adressraum für den Explorer

Der Explorer läuft im selben Adressraum wie die Taskbar und das Desktop von Windows. Stürzt der Explorer bzw. das Desktop ab, werden auch die anderen Anwendungen davon betroffen.

Über den Registrierungseditor hat man die Möglichkeit dem Explorer einen eigenen Adressraum zu zuweisen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer

legen Sie hier nun einen neuen Wert als Datentyp REG_DWORD mit den Namen: "DesktopProcess" und weisen Sie diesem Eintrag den Wert "1" zu.

Sollte der Explorer nun mal wieder abstürzen, haben Sie weiterhin Zugriff auf das Desktop und der Taskbar. Bedenken Sie aber, das durch diese Umstellung nun etwas zusätzlichen Speicher und mehr Prozessorzeit benötigt wird.

Sollte nur bei genügent Prozessorleistung und Arbeitsspeicher aktiviert werden

Unter dem IE 4.0 mit Desktop Erweiterung kommt es zu schweren Funktions-Störungen, z.B. läßt sich nicht einmal mehr der Arbeitsplatz öffnen !


Eigenes BackUp-Programm
Eigenes Backup-Programm einbinden

Wenn Sie statt des Windows eigenen Backup´s ein anderes Programm benutzen wollen, können Sie es in

in der Registry eintragen. Somit wird von Windows automatisch immer das Backup-Programm ausgeführt.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ explorer\ mycomputer\ backuppath

tragen Sie nun Ihr Backup-Programm manuell ein.

Wenn Sie jetzt mit der rechten Maustaste ein Laufwerk anklicken und ->"Eigenschaften" -> "Extras" ->"Jetzt sichern" auswählen, wird Ihr Backup-Programm gestartet.


Einrichten einer Nebenstellenanlage

"Systemsteuerung" -> "Modem" -> "Wahlparameter":

bei "Kennzahl zur Deaktivierung der Wartefunktion" "0W" eintragen

bei Eigenschaften -> Einstellungen "Vor dem wählen auf Freizeichen warten" -> ausschalten


Einstellungen des System-Monitors und was sie bedeuten

Freier Speicher:

Weniger wichtige Angabe. Das ist RAM-Speicher, der nicht benutzt wird. Auf freien Speicher kann besonders schnell zugegriffen werden, wenn Programme neuen Speicher anfordern. Eine schlecht programmierte Anwendung, die häufig den von ihr benötigten Speicher in winzigen Stückchen anfordert, würde also von freien Speicher besonders profitieren.

Reservierter Speicher:

Eine der  wichtigsten Angaben. Soviel Speicher benötigt man insgesamt (RAM und Swap). Wenn der reservierte Speicher gleich groß ist wie RAM + (permanente) Auslagerungsdatei, sollte man schnell alle Daten sichern und einige Programme schließen. Sollte dies öfter geschehen, muss die Swap-Datei vergrößert werden (wenn permanent).

Größe der Auslagerungsdatei:

Ist nur interessant wenn Win95 die Auslagerungsdatei verwaltet. Dann gilt:

Reservierter Speicher = (RAM - freier Speicher)+Auslagerungsdatei. Allerdings ist diese Faustregel nicht ganz genau, da die Größe der Auslagerungsdatei nach dem Schließen von Programmen nicht immer sofort geändert wird. "Größe der Auslagerungsdatei" - "Belegt von Auslagerungsdatei" ist das, was an RAM verschwendet wird, wenn man swappen nicht zuläßt.

Belegt von Auslagerungsdatei:

Speicher der tatsächlich benutzt und bei Bedarf wieder in den Hauptspeicher des Rechners zurückgeschrieben werden kann. Man kann übrigens feststellen, dass auch nachdem der Hauptspeicher wieder freigegeben wurde, sich hier immer noch Informationen befinden. Das liegt daran, dass die entsprechenden Pages nur noch entfernt und nicht mehr ausgelagert werden brauchen. Das bedeutet, dass selbst wenn die Auslagerungsdatei zum großen Teil belegt ist, nicht notwendigerweise ständig darauf zugegriffen wird. Ist dieser Wert ständig sehr hoch, sollte man trotzdem über ein RAM-Upgrade nachdenken. Noch wichtiger ist allerdings die Anzahl der Seitenfehler.

Seitenfehler (Eine Seite sind 4 KB):

Eine Anwendung versucht auf Speicher zuzugreifen, den Sie im RAM vermutet. Dieser Speicher befindet sich aber auf HD. Der Speicherinhalt muss nun zunächst von der Festplatte in  RAM geladen werden. (Dies geschieht für die Anwendung vollkommen transparent). Im RAM muss aber zunächst evtl. Platz geschaffen werden.

Entfernte Seiten:

Speicherinhalt, der sich schon in der Swap Datei befindet, also nur entfernt zu werden braucht um Platz zu schaffen.

Seitenauslagerungen:

Speicherinhalt, der sich noch nicht in der Swap Datei befindet, also vor dem Entfernen aus dem RAM noch gesichert werden muss.

Seiteneinlagerungen:

Speicherinhalte, die von Anwendungen angefordert wurden und nun aus der Swap-Datei in den RAM geschrieben werden sollen.

Größe des Datenträger-Cachespeichers:

Erklärt sich von selbst. Übrigens: Der Disk-Cache wird natürlich nicht ausgelagert (genausowenig wie die Auslagerungsdatei gecacht wird).

Gesperrter Speicher:

Nicht auslagerungsfähiger Speicher, zum größten Teil der Disk-Cache.

Sonstiger Speicher:

=Reservierter Speicher - Auslagerungsfähiger Speicher

Es handelt sich beim sonstigen Speicher um 32-Bit Code, d.h. um alle 32-bittigen Programme und DLL's und um sonstige "Memory-mapped files". Die im "Sonstigen Speicher" befindlichen Pages werden nicht geswappt, sondern nur discarded, d.h. aus dem Speicher entfernt, da sie schon genauso auf der Festplatte vorliegen.


Einzelschritte beim Start

(Aus WINDOWS95 Das Kompendium Markt & Technik)

1.	Der PC wird eingeschaltet und die Bootsequenz gestartet. Falls es sich um ein Plug&Play BIOS handelt, werden die vorhandenen Plug & Play Erweiterungskarten ermittelt. Über den Master-Bootsektor der Festplatte wird die bootfähige Partition lokalisiert und von ihr die Datei IO.SYS geladen, welche wiederum das Laden von WINDOWS 95 initiiert. IO.SYS lädt unter anderem die Minimalversion des FAT-Dateisystems, um auf die Festplatte und die Diskettenlaufwerke zugreifen zu können.

2.	MSDOS.SYS wird ausgewertet, ggf. wird ein Startmenü angezeigt

3.	REALMODE Treiber werden ggf. geladen

4.	Auswertung der Registrierung, wurde ein Hardwareprofil geladen, dann wird dieses geladen. Das hat den Vorteil, dass ein PC mit verschiedenen Konfiguration hochgefahren werden kann.

5.	BOOTLOG.TXT wird angelegt.

6.	Falls vorhanden, wird nun CONFIG.SYS ausgewertet

7.	HIMEM.SYS,IFSHLP.SYS,SETVER werden über IO.SYS geladen, falls das nicht bereits in der CONFIG.SYS passiert ist

8.	Falls vorhanden, wird nun die AUTOEXEC.BAT ausgewertet

9.	WIN.COM wird im Realmodus gestartet. Diese Komponente führt einen Initialisierungscheck durch und steuert das Laden weiterer Komponenten.

10.	Die WINDOWS- Komponente VMM32.VXD wird geladen. Diese Datei steht eigentlich für das HERZ von Windows 95. Sie lädt unter anderem alle Gerätetreiber.

11.	SYSTEM.INI wird ausgewertet. Treiber die hier mit einem DEVICE stehen, werden geladen, falls Sie nicht mit denen, die VMM32.VXD lädt kollidieren

12.	Prozessor wird in den PROTECTED-MODE geschaltet

13.	KRNL386.EXE wird geladen

14.	GDI.EXE,GDI32.EXE,USER.EXE,USER32.EXE werden geladen

15.	Weitere Resourcen, z.B. Zeichensätze werden geladen

16.	WIN.INI wird ausgewertet

17.	Die Benutzeroberfläche und das Desktop werden geladen

18.	LOGIN erscheint

19.	Besteht ein Netzwerk, wird nun die Verbindung zum Netzwerk geschaffen

20.	Aktivierung Standard/Benutzereinstellungen des Desktop

21.	AUTOSTART- Ordner wird ausgewertet

22.	WINDOWS 95 ist nun bereit


Error 5: Access denied (Zugriff verweigert)

Wenn Sie versuchen mit einem Win3.x-Client auf einen Windows-Server zuzugreifen und trotz korrekter Eingabe von Domäne, Name und Paßwort die Fehlermeldung:  "Error 5: Access denied (Zugriff verweigert)" erhalten, liegt es daran, dass der Windows-Server mit "Zugriffsteuerung auf Benutzerebene" arbeitet und eine andere Domäne nutzt als der Win3.x-Client.

Um das Problem zu lösen, stellen Sie beim Windows-Server "Zugriffsteuerung auf Freigabeebene" ein, oder wählen Sie am Win3.x Rechner dieselbe Domäne wie beim Windows-Server.

Das Problem tritt bei Verbindungen mit NT-Rechnern über DFÜ ebenfalls auf.


FORMAT.EXE, die Parameter

Wenn Sie Informationen vernichten wollen, bietet der FORMAT-Befehl eine der schnellsten und effektivsten Möglichkeiten dafür. Bedenken Sie aber, das mit den entsprechenden Utilities sich die Daten wieder rekonstruieren lassen.

dokumentierte Parameter:

/V[:Bzchng]	Zuzuweisende Datenträgerbezeichnung.
/Q	Führt die Formatierung mit QuickFormat durch.
/F:Größe	Speicherkapazität der zu formatierenden Diskette (mögliche Werte sind 160, 180, 320, 360, 720, 1.2, 1.44 und 2.88).
/B	Reserviert Platz für Systemdateien auf dem formatierten Datenträger.
/S	Kopiert Systemdateien auf den formatierten Datenträger.
/T:Spuren	Formatiert jede Seite mit der angegebenen Anzahl von Spuren.
/N:Sektoren	Formatiert jede Spur mit der angegebenen Anzahl von Sektoren.
/1	Formatiert nur die erste Seite einer Diskette.
/4	Formatiert eine 360-KB-Diskette (13,34 cm, entspricht 5,25 Zoll) in einem Laufwerk mit hoher Speicherkapazität.
/8	Formatiert jede Spur mit acht Sektoren.
/C	Prüft als fehlerhaft gekennzeichnete Zuordnungseinheiten.

undokumentierte Parameter:

/autotest	Formatiert ohne sämtliche Abfragen mit der Standardkapazität des Laufwerks.
/backup	Formatiert mit der Standardkapazität des Laufwerks, fragt dabei nur nach der Datenträgerbezeichnung
/select /u	Zerstört den Bootsektor und die Dateizuordnungstabelle (FAT) einer Diskette
/Z:n	Ab Win95 OEM2 (Windows 95B-Version). Formatiert ein Laufwerk mit einer Clustergröße von n mal 512 Bytes (n ist Anzahl der Sektoren pro Cluster). Damit können Sie die Größe der Zuordnungseinheiten frei bestimmen, und je größer die Cluster um so besser ist meist die Performance
/Force	keine Abfrage mehr (nur NT)
/autotest	keine Abfrage mehr (Win95)


Registrierungsname ändern

Wer bei Installation von Windows einen falschen Lizenznehmernamen eingetragen hat, kann mit manchen Online-Tools Probleme bekommen. Der BTX-Decoder aus dem MS Plus z.B. bricht dann mit der Meldung "Benutzer stimmen nicht überein" die Arbeit ab.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter Windows 95/98

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion

unter Windows NT/2000

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion

finden Sie die Zeichenfolge "RegisteredOwner" dort können Sie den Namen ändern unter "RegisteredOrganisation" ändern Sie den Firmennamen.

Sie sollten die ganze Registry nach "RegisteredOwner" durchsuchen, da viele andere Programme diesen Schlüsselnamen auch benutzen.


Textfarben in Hilfedateien ändern

Die Farben der Hilfe-Dateien kann man in der "WIN.INI" im Abschnitt [Windows help] einstellen:

JumpColor	Definiert die Farbe des Textes, dessen Auswahl zu einer Anzeige eines neuen Fensters führt
PopupColor	Definiert die Farbe des Textes, dessen Auswahl zu einer Anzeige eines PopUp-Fensters führt
IfJumpColor	Definiert die Farbe des Textes, dessen Auswahl zu einer Anzeige eines neuen Fensters führt, dessen Inhalt aus einer neuen Hilfe-Datei stammt
IfPopupColor	Definiert die Farbe des Textes, dessen Auswahl zu einer Anzeige eines neuen PopUp-Fensters führt, dessen Inhalt aus einer anderen Hilfe-Datei stammt

Dieser Wert können Sie nun die gewünschte Farbe im Format "RR GG BB"  zuweisen.
Ersetzen Sie "RR", "GG" und "BB" durch den jeweiligen Farbanteil Rot, Grün und Blau.

Farbe	RR	GG	BB
Rot	FF	00	00
Grün	00	00	FF
Gelb	FF	FF	00
Cyan	00	FF	FF
Magenta	FF	00	FF
Braun	A5	2A	2A
Weiß	FF	FF	FF
Schwarz	00	00	00
Diese Einstellungen sind auch unter "Informationen über WIN.INI" beschrieben worden.


Fehlermeldung zu wenig WindowMemSize
Fehlermeldung: Zu wenig WindowMemSize

Die Einstellung gibt an, wieviel konventioneller Speicher Windows zur Verfügung steht. Der Wert -1 erlaubt Windows, soviel Speicherplatz wie nötig zu belegen. Sollte die Fehlermeldung "zu wenig WindowMemSize" erscheinen, müssen Sie entweder mehr konventionellen Speicher freigeben (sollte unter Win95 eigentlich ca. 625-630 KB betragen), oder den Wert WindowMemSize auf einen Wert einstellen, der dem freien, konventionellen Speicher auf Ihrem System entspricht, besser noch etwas drunter.

SYSTEM.INI:

[386Enh]

WindowMemSize= -1  (Standardeinstellung)


Fehlermeldung: Folgende Datei ist beschädigt oder wurde
Fehlermeldung: "Folgende Datei ist beschädigt oder wurde..."

Problem:

Bei mir kam in nicht reproduzierbarer Weise und Häufigkeit die Fehlermeldung "Folgende Datei ist beschädigt oder wurde gegen eine ältere Version ausgetauscht: C:\WINDOWS\ SYSTEM\ DDEML.DLL". Diese Meldung kam, wenn, dann immer genau 2x direkt hintereinander, und das, obwohl alles einwandfrei funktionierte. Etliches suchen brachte nur die Gewißheit, dass die "DDEML.DLL" in meinem \SYSTEM-Ordner identisch mit der im \SYSBCKUP und der manuell extrahierten von der Windows-CD war. Auch ein Ersetzen brachte keine Besserung.

Abhilfe:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ CheckVerDlls

und unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ WarnVerDlls

finden Sie die Einträge für die Datei, die diese Fehlermeldungen verursacht (hier also DDEML.DLL) und löschen Sie die.

Nun wird diese Fehlermeldung nicht mehr erscheinen.

Sollte diese Datei irgendwann tatsächlich ausgetauscht werden, wird keine Warnung mehr angezeigt.


Fehlermeldung: VFat Initialisierung fehlgeschlagen

VFAT Geräte Initialisierungsfehler ( Device Initialization Failure).

Ein Gerät oder eine Resource die von VFAT benötigt wird, ist nicht vorhanden oder nicht verfügbar.

VFAT kann nicht geladen werden.

Diese Fehlermeldung kann unter folgenden Bedingungen auftreten:

1.	Die Datei CONFIG.SYS enthält einen Eintrag, der auf eine vorherige Version der Datei IFSHLP.SYS zeigt.

2.	Der Abschnitt [Paths] in der Datei "MSDOS.SYS" kleiner als 1k (1024 Byte) ist.

3.	Eine Datei WINBOOT.INI von einer vorherigen, fehlgeschlagenen Installation ist im Haupt-Verzeichnis des Bootlaufwerks vorhanden.

Je nach Zutreffen der oben genannten Bedingungen gibt es folgende Möglichkeiten der Fehlerbehebung:

1.) Bitte Starten Sie den Rechner neu. Wenn Sie die Meldung ,Windows 95 wird gestartet..." auf dem Bildschirm sehen, drücken sie die F8 Taste und wählen aus dem Startmenü "Abgesichert, nur Eingabeaufforderung".

- Öffnen Sie nun die Datei CONFIG.SYS und entfernen Sie die Zeile, welche die Datei IFSHLP.SYS lädt

( WINDOWS 95 lädt automatisch diesen Treiber beim Start des Rechners).

- Speichern sie die Änderung in der Datei CONFIG.SYS ab und starten Sie den Rechner erneut.

2.) Bitte starten Sie WINDOWS 95 ebenfalls mit der Option "Abgesichert, nur Eingabeaufforderung", wie zuvor unter 1.) beschrieben.

- Geben Sie nun den folgenden Befehl ein:

attrib -s -h -r msdos.sys

und drücken Sie dann die Eingabe-Taste.

- Öffnen Sie mit einem Text-Editor die Datei MSDOS.SYS.

- Überprüfen Sie bitte, ob folgende Zeilen in der Datei MSDOS.SYS korrekt angegeben sind:

[Paths]

WinDir=<Windows>

WinBootDir=<Windows>

HostWinBootDrv=C

Wobei <Windows> für das WINDOWS 95 Verzeichnis steht. Wenn Sie eine Festplatten-Komprimierungs-Software einsetzen, so ändern Sie die Zeile ,HostWinBootDrv=, so, dass sie auf das Host-Laufwerk zeigt.- Speichern und schließen Sie die Datei MSDOS.SYS.

- Geben Sie folgenden Befehl ein:

attrib +s +h +r msdos.sys

- Starten Sie jetzt den Rechner neu.

3.) Wählen Sie auch hier "Abgesichert, nur Eingabeaufforderung" beim Start des Rechners.

- Löschen Sie die Datei WINBOOT.INI im Haupt-Verzeichnis des Bootlaufwerks.

Starten Sie den Rechner neu.


Festplatten Laufwerkssymbol ändern

Das normale Festplatten-Laufwerkssymbol kann auf folgende Weise geändert werden:

Erstellen Sie im Root-Verzeichnis der Festplatte eine AUTORUN.INF und geben dort den Dateinamen des gewünschten Icons ein.

Beispiel:

[autorun]

ICON=WIN95CD.ICO

Sie können dort auch eine Icon-Datei angeben, die sich im anderen Verzeichnis befindet, hierfür müssen Sie nur den Pfad mit angeben ( z.B. ICON=C:\Icon\win95cd.ICO)

Starten Sie Windows neu.

Siehe auch "Autostart von Programmen und Laufwerk-Icons für Festplatten und CD-Rom´s" für genauere Informationen zur "AUTORUN.INF"

Es ist auch auf anderem Wege möglich. Siehe: "Standard Icons verändern"

Siehe auch "Laufwerkssymbol ändern"


Formatvorlagen unter Office sind unsichtbar

Die Icons für neue Dokumente (Formatvorlagen) unter Office (Version: 95 und 8.0) sind für die Benutzer unsichtbar, wenn diese in einem Netzwerkpfad liegen. Nur der Administrator kann die Icons sehen.

Ursache:

Beim Eingeben eines Dateipfades unter dem Menüpunkt -> "Extras" -> "Optionen" -> Register "Dateiablage" wird ein eingegebener Pfad (z.B.: W:\ OFFICE97\ VORLAGEN) in den UNC Namen umgewandet (z.B.: \\SERVERNAME\ software$\ office97\ vorlagen).

Der Benutzer kann zwar auf das Verzeichnis zugreifen und die Vorlagen laden, die Icons und Beschriftungen werden jedoch nicht mehr angezeigt.

Fehlerbehebung:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ MicrosoftOffice\ [Version: also 95 oder 8.0] \ FileNew\ Local Templates\

den von MS eingetragenen UNC Pfad in den von Ihnen zugewiesenen Laufwerkspfad ändern.


Frank Ullrich

e-mail: Ullrich@winFAQ.de

HomePage: http://www.winFAQ.de


GID-File Informationen

Windows erstellt eine .GID (global index) Datei unter folgenden Umständen:

1.	Ein Help-File, das nicht im Windows Help-Format erstellt wurde wird benutzt und zu der noch keine dazugehörende .GID-Datei existiert.

2.	Es existiert eine veralterte .GID-Datei, wird sie von Windows ersetzt . Veraltet bedeutet, dass die Datei geändert und seitdem nicht mehr geöffnet wurde.

Wenn die Nachricht "Setting up Help" erscheint wird nach der .GID-Datei gesucht und sie wird ggf. erstellt. Eine .GID hat den selben Namen und liegt (als versteckte Datei) im selben Ordner wie die dazugehörende .HLP-Datei. Falls auf den Ordner der HLP-Datei nicht schreibend zugegriffen werden kann (z.B. CD oder Netzwerk), wird es im Windows/Help Ordner erstellt.

Windows speichert Zeiger zu allen Topics und Indexeinträgen einer .HLP in einer .GID-Datei aus folgenden Gründen

1.	Diese Informationen sind wegen der Datei-Größe nicht in der .HLP selbst gespeichert.

2.	Windows benutzt die .GID-Files als Status/Config Files, so wird z.B. die Position des Help-Windows abgespeichert.

Windows für Workgroups v3.1 (und höher) kann unter folgender Bedingung die .GID-Files benutzen:

1.	Win32s ist installiert und es wurde der 32-bit Help Compiler mit den dazugehörenden .DLL's installiert.


Geräte-Manager als Icon auf dem Desktop
"Geräte-Manager" als Icon auf dem Desktop

Wer den Gerätemanager aus "Systemsteuerung" -> "System" -> "Gerätemanger" öfter braucht, kann sich ein Icon auf den Desktop legen, womit man diese Ansicht direkt aufrufen kann

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen in Kontextmenü -> "Neu" -> "Verknüpfung". In das Feld "Befehlszeile" tragen Sie folgendes ein:

c:\windows\control.exe sysdm.cpl,system,1

Nach -> "Weiter" kann man für die Verknüpfung einen eigenen Namen vergeben, z.B.: "Gerätemanager" und das ganze -> "Fertigstellen".


Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle

Unter Windows gibt es nur eine Möglichkeit den Bausteintyp der seriellen Schnittstelle zu bestimmen. Schließen Sie dazu ein Modem an die serielle Schnittstelle und konfigurieren Sie es. Jetzt können Sie unter -> "Systemsteuerung" -> "Modems" -> "Diagnose" die serielle Schnittstelle auswählen und haben die Möglichkeit unter -> "Details" die Informationen über das Modem und den Schnittstellenbaustein zu erhalten.

Sollten Sie keinen UART 16550 besitzen, müssen Sie unter "Systemsteuerung" -> "System" -> "Geräte-Manager" -> "COM-Anschluß" -> "Eigenschaften" -> "Anschlußeinstellungen" -> "Erweitert" die Benutzung des FIFO´s ausschalten.


Globale Variablen setzen (WINSET.EXE)

Wenn Sie unter Windows in der DOS-Box mit SET eine Variable setzen, so gilt Sie nur für das aktuelle Fenster. Mit dem Programm WINSET.EXE haben Sie eine Möglichkeit diese Variable global (d.h. für alle spätere DOS-Fenster bis zum Neustart) zu setzen. Soll die Variable auch für die aktuelle DOS-Box gelten, muss Sie zusätzlich mit dem SET-Befehl gesetzt werden.

WINSET.EXE befindet sich auf der Windows-CD-ROM im Verzeichnis \ADMIN\APPTOOLS\ENVVARS


HP Drucker Einstellungen

Für Drucker ab HP-Serie "HP Deskjet 600", legt das Installationsprogramm eine ausführbare Datei namens "HPFCFG2.EXE" in das Windows-Systemverzeichnis ab.

Mit Hilfe dieses Optionsprogrammes können verschiedene erweiterte Funktionen eingestellt werden.

1.	dos-spooling

2.	schraffierte Flächen skalieren

3.	Druckfläche verändern

4.	Word 2.0 - Briefumschläge

5.	Druckpatrone überprüfen

6.	bidirektionale Kommunikation

7.	Sub-Sampling

8.	True-Type-Schriften laden

9.	True-Type-Schriften als Grafiken drucken

10.	Rechtecke

11.	Windows Drucktechnologie


HyperTerminal Wählbefehl ändern

Die Wählbefehle für "HyperTerminal" können Sie in der Registry ändern. So kann man damit z.B. die Wahlsperre für Ihr Modem ausschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

1.	Mit ->"Bearbeiten" -> "Suchen" nach  "DialPrefix" suchen lassen

2.	Wenn man nur ein Modem installiert hat, sollte der "DialPrefix" dann unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Modem\ 0000\ Settings stehen (bei mehreren Modems unter ...\0001\... oder anderer Nummer)

3.	Hier kann man einen anderen Wählstring eingeben. Aber Achtung: bei "DialPrefix" steht nur das "D" aus AT_D_P. Um  z.B. bei einem Creatix FC 28.8 die Wahlsperre zu umgehen, dürfen Sie unter "DialPrefix" dann auch nur "%TCBD" eintragen, obwohl der vollständige Wählbefehl zur Umgehung der Wahlsperre für Pulswahl ja eigentlich AT%TCBDP lautet.


Icon Cache erhöhen
Icon-Cache erhöhen

Windows benutzt zum schnelleren Anzeigen von Icons die Datei "ShellIconCache" die sich im Windows-Verzeichnis befindet. Diese Datei wird automatisch immer wieder aktualisiert.

Bei mehr als 512 Dateien in einem Verzeichnis kann es vorkommen, dass das Icon-Cache zu klein ist und dadurch die Icons kurzzeitig nicht angezeigt werden, weil der Cache geleert und  wieder neu aufgebaut werden muss.

Abhilfe schafft ein Eintrag in der Registry:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer

legen Sie im rechten Fenster mit "Neu" -> "Zeichenfolge" einen neuen Eintrag an. Diesem Eintrag geben Sie den Namen "Max Cached Icons" und weisen ihm den Wert "4000" zu (Der Wert kann zwischen 1000 - 8000 liegen).

Es kann dazu führen, dass Icons überhaupt nicht mehr korrekt anzeigt werden, in diesem Fall muss man den Eintrag komplett entfernen.


Icons mit 256 Farben

Hierfür ist ein Eintrag in der Registrierdatenbank verantwortlich, der normalerweise bei Windows 95 mit der Installation von MS Plus eingefügt wird. Diesen Eintrag kann man aber auch manuell einfügen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_USERS\ .Default\ ControlPanel\ Desktop\ WindowMetrics

legen Sie im rechten Fenster (falls nicht vorhanden) mit -> "Neu" -> "Zeichenfolge" einen neuen Eintrag an. Diesem Eintrag geben Sie den Namen "Shell Icon BPP" (Leerzeichen nicht vergessen!).

Als Wert ordnen Sie ihm "16" für 256 Farben bzw. "4" für 16 Farben zu.

Dies und die anderen Funktionen, die das PlusPack in die Anzeige-Eigenschaften bringt, können auch ohne das PlusPack installiert werden. Das ist dann wesentlich einfacher und bequemer. Man benötigt dazu die Datei: "w95gray.exe" MS-Plus! v4.70.1163 englisch (170kB) die Plus!-Optionen der Anzeige-Eigenschaften auch ohne PlusPack für alle Win 950, 950A, 950B
Zu finden ist Sie bei MS selbst und auf einigen anderen Freeware und freiwilligen Win95 Homepages.

Siehe auch: "Desktop/Fenstereinstellungen"


INF-Dateien

Bei den Installationen von Treibern und Software verwendet Windows INF-Dateien. Die INF-Dateien sind ähnlich aufgebaut wie INI-Dateien und lassen sich mit jedem ASCII-Editor (z.B. Notepad) bearbeiten. INF-Dateien bestehen aus Sektionen, die in eckige Klammer eingeschlossen sind und aus Werten innerhalb der Sektionen.

Jede INF-Datei für Windows beginnt mit folgendem Funktionskopf:

[Version]
Signature="$Chicago$"	für Betriebssystem und
Class=	für Klasse in der Registry

Beispiel:

Ersetzt die Windows-Oberfläche durch Programm-Manager:

[version]

signature="$Chicago$"

SetupClass=Base

[DefaultInstall]

UpdateInis=change.shell.progman

[change.shell.progman]

%10%\system.ini, boot, , "shell=progman.exe"

[DefaultUninstall]

UpdateInis=change.shell.explorer

[change.shell.explorer]

%10%\system.ini, boot, , "shell=explorer.exe"

Kopieren Sie das obige Listing in eine Datei (z.B. UPDATE.INF) und speichern Sie sie ab.

Wenn Sie die Datei jetzt mit der rechten Maustaste anklicken und -> "Installieren" wählen, wird zunächst die Funktion "UpdateInis" in der Sektion "[DefaultInstall]" ausgeführt. "UpdateInis" enthält einen Verweis auf eine andere Sektion, nämlich "[change.shell.progman]". Hier wird zuerst das Windows-Verzeichnis ("%10%" ist ein Verweis darauf), dann SYSTEM.INI und dort der Eintrag "shell=" gesucht und schließlich durch "shell=progman.exe" ersetzt.

Um die Änderung wieder rückgängig zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei (hier UPDATE.INF) und wählen Sie  -> "Uninstall". Diesmal wird die Sektion [DefaultUninstall] ausgeführt und "shell=explorer.exe" in die SYSTEM.INI eingetragen.

In der Registry finden Sie folgende Einträge für "Install" und "Uninstall":

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\inffile\shell\install\command

"rundll32.exe setupx.dll,Install-HinfSection DefaultInstall 132 %1"

und

"rundll32.exe setupx.dll,InstallHinf-Section DefaultUnInstall 132 %1"

Siehe dazu auch: Registry-Abkürzungen in INF-Dateien


ISDN-Karte (TELES)

Um die TELES mit Win-3.11 Programmen oder denen von TELES zu nutzen (z.B. EFIX) tun Sie folgendes :

1.	Die Capi-Treiber von Windows 95 entfernen (falls installiert)

2.	Die original TELES Treiber installieren

3.	TELES-DEINSTALL.EXE im WIN\SYSTEM- Datei aufrufen (T_DEINST.EXE) -> alle Treiber in der SYSTEM.INI werden entfernt.

4.	Den neusten 32-Bit-Treiber von TELES installieren. Alle INI - Einstellungen werden übernommen sowie IRQ/Adressenangaben

16-Bit Programme funktionieren nun einwandfrei und wenn Sie im DOS-Fenster CFOS starten, können Sie auch DOS-Programme nutzen.


ISDN-Karte einrichten (Creatix)

Automatisch wird die ISDN-Karte nicht erkannt. ->"Systemsteuerung" -> "Hardware" -> "Hinzufügen" -> "Netzwerkkarte" -> ISDN-Karte (unter TELES GmbH). Nun können Sie im Netzerkmenü CAPI 2 als Protokoll auswählen (unter Acotec) und DFÜ-Adapter installieren und unter -> "Eigenschaften" die Teles-Netzwerkkarte konfigurieren (z.B. Basis-Adresse usw.)

CAPI-Treiber von Win95 funktionieren nicht in der DOS-Box, der Fossil-Treiber erkennt sie nicht. Sie belegen viel DOS-Memory und lassen sich nicht wieder aus dem Speicher entfernen. Möchte man ein DOS-Programm mit den Win95-CAPI-Treibern nutzen, erscheint die Fehlermeldung "No Dialtone"

Tipp:

Richten Sie unter ->"Systemsteuerung" -> "Hardware" nur die Teles-Karte ein und installieren Sie die Teles-vxdcapi-Treiber. Entfernen Sie dann alle diesbezüglichen Einträge aus der SYSTEM.INI ([386.Enh]) oder kommentieren Sie sie aus (Semikolon davor setzen). Ersetzen Sie alle Win95-Treiber im Verzeichnis \%windir%\System durch ihre Teles-Gegenstücke (die Win95-Treiber heißen alle CSST*.386, also z.B. CSSTCAPI.386), sichern Sie aber vorher die Orginaldateien. Es gibt einen CSST-Treiber (CSSTMAC.386), für den es keine Teles-Entsprechung gibt, aber er wirkt sich auf die Teles-Treiber nicht aus, Sie brauchen ihn also nicht zu löschen.

Jetzt können Sie die Teles-Karte wieder aus der Hardware-Liste entfernen, da Sie immer mit einem gelben Ausrufungszeichen gekennzeichnet ist (Win95 erkennt falsche Treiber-Version) und die VXD-Treiber in der SYSTEM.INI laden, für die es keine Teles-Entsprechnung gibt, z.B. VXDBUNDLE.386 oder VXDH221.386


Icon des Startmenüs verändern

Das Icon auf der Taskleiste können Sie nicht so einfach ändern. Das Icon ist in der Datei "USER.EXE" gespeichert und kann nur dort mit Hilfe eines Icon-Editors ersetzt bzw. bearbeitet werden. Die USER.EXE  wird allerdings immer von Windows benötigt und kann daher nicht unter Windows editiert werden.

Kopieren Sie diese Datei in ein anderes Verzeichnis und bearbeiten dann die Kopie. Beenden Sie anschließend Windows, kopieren Sie unter DOS die veränderte Kopie ins Windows\System-Verzeichnis zurück und überschreiben das Original. Nun müßte Ihr Start-Button ein anderes Icon aufweisen.

1.	Microangelo installieren

2.	"user.exe" im Windows\Systemverzeichnis sichern als "icon.exe" & "user.bk1"

3.	Microangelo Librarian starten und "icon.exe" öffnen

4.	In der Symbolleiste die Icon-Grösse auf "16 x 16, 16 colors" einstellen und dann das Icon "User001" öffnen

5.	Nun das Icon beliebig verändern oder ein Bitmap einfügen ("Edit, Open Bitmap As Image")

6.	Zum Schluss noch die Library mit "File, Update Librarian" und dann "File, Save" sichern

7.	Windows beenden und den Dos-Modus starten und die "icon.exe" als "user.exe" kopieren

8.	Windows neu starten und sich am Icon erfreuen


Icongröße ändern

Mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken -> "Eigenschaften" -> "Darstellung" -> "Bildelement"  wählen und unter  "Symbol" die "Größe" einstellen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\desktop\ WindowMetrics

die Werte "IconSpacing" auf z.B. 60 und "IconVerticalSpacing" auf z.B. 52 ändern.

Siehe dazu auch: "Icon Einstellungen (was man alles ändern kann)"


Standard Icons verändern

In der Registry gibt es einen Ordner, in dem die Icons für das System eingestellt werden können.

Wenn Sie einzelne Icons aus einer Icon-Liste verwenden wollen, müssen Sie ihre Position in der Datei  mit angeben (z.B. C:\WINDOWS\WIN95ICO.ICL,45 oder  C:\WINDOWS\SYSTEM\ SHELL32.DLL,13.) Die Zahl 0 muss dabei berücksichtigt werden - es ist das erste Icon in der entsprechenden Datei.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ explorer\ ShellIcons

"0"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Standard Icon für Datei

"1"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Standard Icon für Dokument

"2"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Anwendung

"3"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Ordner normal

"4"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Ordner geöffnet

"5"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Laufwerk 5,25"

"6"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Laufwerk 3,5"
"7"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Entfernbares Laufwerk

"8"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Festplatte

"9"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Netzlaufwerk

"10"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Netzlaufwerk gesperrt

"11"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

CD-ROM normal

"12"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

RAM Drive

"13"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Gesamtes Netzwerk

"15"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Arbeitsplatz

"16"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Drucker

"17"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

PC-PC Verbindung (Netzwerk)

"18"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Arbeitsgruppe

"19"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Startmenü "Programme"

"20"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Startmenü "Dokumente"

"21"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Startmenü "Einstellungen"

"22"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Startmenü "Suchen"

"23"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Startmenü "Hilfe"

"24"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Startmenü "Ausführen"

"25"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Suspend

"27"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Startmenü "Beenden"

"28"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Share

"29"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Shortcut

"31"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Papierkorb leer

"32"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Papierkorb voll

"33"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Dial-Up Networking

"34"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Desktop

"35"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Systemeinstellungen

"36"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Aktive Startmenü Ordner

"37"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Druckereinstellungen

"38"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Schriften Ordner

"39"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

Task-Leiste im Start Menü

"40"="ICONDATEI_MIT_PFAD,POSITION"

CD-ROM Musik-CD eingelegt


Individuelle Vorschriften für registrierte Dateitypen

Unter Windows ist es möglich, Bearbeitungsmöglichkeiten für jeden registrierten Dateityp individuell einzuschränken. In der Registry finden Sie unter "HKEY_CLASSES_ROOT\" den Schlüssel mit der gewünschten Dateiendung. Wenn Sie ihn markieren, sehen Sie im rechten Fenster den registrierten Namen für diesen Dateityp. Diesen Namen markieren Sie nun und suchen nach genau diesen Eintrag unter "HKEY_CLASSES_ROOT". Wenn Sie diesen Eintrag als Schlüssel gefunden haben,  finden Sie dann im rechten Fenster den Binärwert "EditFlags" (sollte der Eintrag nicht vorhanden sein, können Sie ihn über ->"Neu" -> "Binärwert" einfügen). Hier können Sie nun die gewünschten Einschränkungen vornehmen. Beachten Sie dabei, dass jeder Wert für "EditFlags" eine Hexadezimalzahl in der Form "XX XX XX XX" sein muss !

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Ein Beispiel:

BAT-Dateien

Unter "HKEY_CLASSES_ROOT\ .bat" ist diese Endung als "batfile" Registriert. Nun suchen Sie also den Eintrag: "HKEY_CLASSES_ROOT\ batfile\" wo Sie nun den Eintrag "EditFlags" finden. Dieser Eintrag steht Standardmäßig auf: "D0 04 00 00"

Das Bedeutet dann:

D0 ist  gleich 80+40+10	also wurde "Entfernen" deaktiviert, "Vorgänge, Bearbeiten" deaktiviert und "Entfernen" ausgeschaltet.
04	"Vorgänge, als Standard" ist deaktiviert

Die Einstellungen

Die ersten beiden Stellen:

00	Alle Operationen sind erlaubt
01	Typ taucht unter "Ansicht, Optionen, Dateitypen" nicht auf
02	"Inhaltstyp (MIME)" ist deaktiviert
08	"Bearbeiten" ist deaktiviert
10	"Entfernen" ist deaktiviert
20	"Vorgänge, Neu" ist deaktiviert
40	"Vorgänge, Bearbeiten" ist deaktiviert
80	"Vorgänge, Entfernen" ist deaktiviert

Es sind auch Kombinationen aus diesen Einstellungen möglich. Sie müssen nur die Zahlen hexadezimal addieren und die Summe dann an die ersten beiden Stellen eintragen

Stelle drei und vier:

00	Alle Operationen sind möglich
01	"Beschreibung" ist deaktiviert
02	"Anderes Symbol" ist deaktiviert
04	"Vorgänge, Als Standard" ist deaktiviert

Auch diese Einstellungen können Sie kombinieren. Addieren Sie sie hexadezimal und tragen Sie dann die Summe an diese Stellen ein.

Die vier letzten Stellen:

Sind immer auf "0" zu setzen, also "00 00"

Diese Einstellungen sind auch unter "Aufbau der Registrierdatenbank" beschrieben


Info anzeigen beim Anmelden eines Users

Mit diesen Werten können Sie bewirken, das beim Anmelden eines Anwender eine POPUP-BOX aufgeht in dem eine beliebige Information angezeigt wird. Der Anwender kann diese Information lesen und durch bestätigen des OK-Buttons den Startvorgang fortsetzen.

Damit diese Box angezeigt wird müssen Sie folgende zwei Registrywerte anlegen und die gewünschte Information eingeben, die dem Anwender angezeigt werden soll.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

LegalNoticeCaption	REG_SZ	Text der Fensterleiste
LegalNoticeText	REG_SZ	Text im Fenster


Information

Entweder haben Sie eine unvollständige Version, oder Sie haben die Datei WINHLP.CNT gelöscht!! Damit das HLP-File richtig angezeigt wird, muss diese Datei unbedingt vorhanden sein. Besorgen Sie sich bitte die vollständige Version!

Woher bekomme ich die FAQ?


Informationen über die Datei WIN.INI
Informationen über die Datei "WIN.INI"

Bei Win3.x (und Vorgänger-Versionen) sind  Informationen über Windows-Umgebung und Konfiguration des PC in den Dateien WIN.INI und SYSTEM.INI (Initialisierungsdateien) enthalten. Windows selbst und die Anwendungen, die unter Windows ablaufen nutzen diese Einstellungen um sich zu konfigurieren.

Bei Windows (und WinNT ) werden die Initialisierungsdateien weitgehend durch die Registrierdatenbank ersetzt. Aus Kompatibilitätsgründen sind diese Dateien jedoch weiterhin vorhanden und werden von allen 16 Bit-Anwendungen genutzt. Die Einstellungen, die diese Programme dort vornehmen, werden nicht in die Registrierdatenbank übernommen. Viele dieser Einstellungen können auch direkt unter Windows geändert werden, einige jedoch kann man ausschließlich über die INI-Dateien modifizieren.

Alle 32 Bit-Anwendungen sollten nur noch die Registrierdatenbank nutzen, doch selbst Microsoft bleibt ihren Vorgaben nicht treu. So findet man z.B. in der SYSTEM.INI im Abschnitt [PasswortListe] Einträge, die nur Windows betreffen und von keinem 16 Bit-Programm benötigt werden.

Manche der beschriebenen INI-Einstellungen sind für Windows (und WinNT) nicht relevant. Die hier aufgelisteten Parallelen zu Registrierdatenbank sollen der Information dienen. Windows erwartet in der Registrierdatenbank vielfach (formatmäßig) andere Werte als in den Initialisierungsdateien.
Wo keine Parallelen genannt werden, sind Sie entweder dem Autor nicht bekannt, oder aber sind die beschriebenen Einträge ausschließlich über die INI-Dateien modifizierbar.
Viele der hier beschriebenen Einstellungen lassen sich auch mit Hilfe der Systemsteuerung ändern. Von unnötigen Manipulationen an der Registrierdatenbank und den Initialisierungsdateien ist unbedingt abzuraten.

WIN.INI

Die Datei WIN.INI enthält Informationen über die Windows-Umgebung.  In der Registrierdatenbank  finden Sie die meisten dieser Einstellungen unter  HKEY_ CURRENT_USER.

[windows]	KEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop
Der Abschnitt mit den meisten Schlüsselnamen, beschreibt die Windows-Umgebung. Hier finden Sie Einstellungen für laufende Anwendungen, Warnmeldungen, Drucken, Fenster, Maus, Tastatur und Verknüpfungen.

Schlüsselnamen:
Beep =	Akustisches Warnsignal. Mögliche Einstellungen sind yes/no.
BorderWidth =	Ramenbreite aller Fenster mit fester Größe in Pixel. Mögliche Einstellungen sind zwischen 3 und 49. Standardeinstellung ist 3. HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ desktop\ WindowMetrics\ BorderWidth
CoolSwitch =	Schneller Taskwechsel. Mögliche Einstellungen sind 1/0. Standardeinstellung ist 1.
CursorBlinkRate =	Zeit zwischen Blinken des Cursors in Milisekunden. Hier können beliebige Zahlen eingegeben werden. Standardeinstellung ist 530. HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ desktop
Device =	Standarddrucker. Hier wird ein beliebiger Druckername (aus dem Abschnitt [devices] ) eingegeben. Dem Standard-Drucker wird hier ein Treiber (Druckertreiber-Datei ohne Endung ) und ein Port (beliebiger Eintrag aus dem Abschnitt [ports] ) zugewiesen. (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
DefaultQueueSize =	Maximale Nachrichtenzahl, die von einer Meldungsschliefe verarbeitet werden können. Standardeinstellung ist 8.
DeviceNotSelectdTimeout =	Wartezeit in Sekunden zwischen Ansteuern eines Geräts und Anzeigen einer Fehlermeldung, falls das Gerät nicht reagiert (Diese Einstellung ist nicht immer relevant. Manche Geräte  geben eine Fehlermeldung  sofort aus). Standardeinstellung ist 15
Documents =	Legt Textdateien an, die mit keiner Anwendung verknüpft sind.
DosPrint =	Bestimmt, ob Drucker DOS-Interrupt verwenden sollen. Mögliche Einstellungen sind no/yes. Standardeinstellung ist "no"
DoubleClickHeight =	Maximale vertikale Bewegung des Mauszeigers während des Doppelklicks in Pixel. Standardeinstellung ist 4. HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ Mouse
DoubleClickSpeed =	Beim Doppelklick die maximale Zeitdauer zwischen den einzelnen Mausklicks in Milisekunden. Standardeinstellung ist 452. (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
DoubleClickWidth =	Maximale horizontale Bewegung des Mauszeigers während des Doppelklicks in Pixel. Standardeinstellung ist 4. (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
KeyboardDelay =	Zeit bis zur Aktivierung der Tasten-Wiederholungsfunktion in Sekunden. Standardeinstellung ist 2. HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ keybaord
KeyboardSpeed =	Maximale Zeit zwischen Wiederholungen eines Zeichen bei gedrückter Taste in Milisekunden. Standardeinstellung ist 31.
Load =	Programme, die beim Start von Windows als Symbol gestartet werden sollen.
MenuDropAlignment =	Ausrichtung der Menüpunkte. Mögliche Einstellungen sind  0/1. ( 0 = links, 1 = rechts)
MenuShowDelay =	Wartezeit bis zur Ausgabe des Menüs in Milisekunden. Standardwerte sind 0 für 386-er PC und Nachfolger, 400 für 286-er PC (AT)
MouseSpeed =	Beziehung zwischen Mouse und Cursorbewegung. Mögliche Einstellungen sind 0/1/2. Dieser Wert wird auf folgende Weise ausgewertet : Bei 0 wird Cursorbewegung nicht beschleunigt. Bei 1 wird die Cursorgeschwindigkeit verdoppelt, wenn der Wert in MouseTreshold1 überschritten wurde. Bei 2 wird bei überschrittenem Wert in MouseTreshold1 die Cursorgeschwindigkeit verdoppelt und bei überschrittenem Wert in MouseThreshold2 wird Sie vervierfacht. (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
MouseThreshold1 =	Anzahl der Pixel, über die die Maus zwischen Mausunterbrechungen bewegt werden kann, bevor MouseSpeed aktiviert wird. Ggf doppelte Cursorgeschwindigkeit. Standardeinstellung ist 5.
MouseThreshold2 =	Anzahl der Pixel, über die die Maus zwischen Mausunterbrechungen bewegt werden kann, bevor MouseSpeed aktiviert wird. Ggf vierfache Cursorgeschwindigkeit. Standardeinstellung ist 5.
MouseTrails =	Anzahl der angezeigten Mauszeiger, falls Mouse-Spur aktiviert wurde. Mögliche Einstellungen sind zwischen 1 und 7. ( funktioniert nur mit EGA-, VGA- und SuperVGA-Bildschirmen). (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
NetWarn =	Ausgabe einer Warnmeldung wenn eine Netzwerk-Konfiguration vorliegt, aber das Netzwerk nicht läuft. In diesem Fall werden alle Netzwerk-Einstellungen zurückgesetzt. Mögliche Einstellungen sind 1/0. Standard-Einstellung ist 1 (Warnung ausgeben).
NullPort =	Name für einen NULL-Anschluß (instaliertes Gerät ohne Anschluß). Standardeinstellung ist "None"
Programs =	Erweiterungen, die von Windows als lauffähige Programme interpretiert werden sollen. Standardeinstellung ist : "com exe bat pif "
Run =	Programme, die beim Windows-Start automatisch gestartet werden sollen. Hier können auch verknüpfte Dokumente eingetragen werden. HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run
ScreenSaveActive =	Schaltet Bildschirmschoner ein/aus. Mögliche Einstellungen  sind 1/0.
ScreenSaveTimeout =	Zeit bis zur Aktivierung des Bildschirmschoners in Sekunden. Standardeinstellung ist 120.
Spooler =	Schaltet Druckmanager ein/aus. Mögliche Einstellungen sind yes/no. Standardeinstellung ist "yes"
SwapMouseButtons =	Vertauschen der Maustasten. Mögliche Einstellungen sind 0/1. Standardeinstellung ist 0  (Maustasten nicht vertauscht) (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
TransmissionRetryTimeout =	Maximale Zeit in Sekunden zwischen Ansteureung des Druckers und Ausgabe einer Warnmeldung, falls keine Verbindung zustande kommt. Standardeinstellung ist 90 für Postscript-Drucker, 45 für andere Druckertypen
[display]	HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\ WindowMetrics
Einstellungen zum Bildschirm und Icons.

Schlüsselnamen:
GridGranularity =	Abstand der Einheiten für Gitterlinien für Fensterpositionierung in 8-Pixel-Einheiten. Mögliche Einstellungen sind zwischen 0 und 49. Standardeinstellung ist 0.
IconSpacing =	Horizontaler Abstand zwischen Icons in Pixel. Standardeinstellung ist 77.
IconTitleFaceName =	Voller Name der Schriftart für Icon-Texte. Standard-Einstellung ist "MS Sans Serif"
IconTitleSize =	Größe der Schriftart für Icon-Texte in Pixel. Standard-Einstellung ist 8.
IconTitleStyle =	Bestimmt, ob Icon-Texte normal oder fett angezeigt werden. Mögliche Einstellungen sind 0/1. Standard-Einstellung ist 0 (normal)
IconTitleWrap =	Bestimmt Zeilenumbruch für lange Icon-Texte. Mögliche Einstellungen sind 1/0. Standard-Einstellung ist 1 (Zeilenumbruch)
IconTitleVerticalSpacing =	Vertikaler Abstand zwischen Icons in Pixel. Standardmäßig wird diese Einstellung von Windows an Bildschirm und Schriftart angepaßt.
Pattern =	Farbmuster für Bildschirmhintergrund. Jede Dezimalzahl entspricht einem Byte.(1 Byte = 8 Pixel). Binärzahl 0 = Hintergrundfarbe, Binärzahl 1 = Vordergrundfarbe (beide Farben beziehen sich auf Text)
TileWallPaper =	Anzeige des Hintergrund-Bitmaps. Mögliche Einstellungen sind 0 (Kacheln) und 1 (zentrieren). Standard-Einstellung ist 0.
WallPaper =	Pfad der Bitmap für Bildschirmhintergrund. Standard-Einstellung ist "None"
WallPaperOriginX =	Horizontale Versetzung des Hintergrund-Bitmaps bei Einstellung "Kacheln" Standard-Einstellung ist 0.
WallPaperOriginY =	VertikaleVersetzung des Hintergrund-Bitmaps bei Einstellung "Kacheln" Standard-Einstellung ist 0.
[extensions]	HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Extensions
Hier werden Dateien-Erweiterungen mit bestimmten Anwendungen verknüpft.

Schlüsselwerte:
Endung =	Pfand zu dem Programm, das dieses Format lesen soll gefolgt  von  ^. Ext
[intl]	fast alles kann über Systemsteuerung geändert werden
Ländereinstellungen. Sollten die Einstellungen fehlen, wird die Standard-Konfiguration benutzt (US-Englisch)

Schlüsselnamen:
iCountry =	Länderzahl (entspricht der internationalen Telefonvorwahl) HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ International
iCurrDigits =	Anzahl der Nachkommastellen bei Währungsformaten. Standard-Einstellung ist 2.
iCurrency =	Währungsformat. Mögliche Einstellungen sind zwischen 0 und 3. ( z.B. bei DM. 0=DM1 , 1=1DM, 2=DM 1, 3=1 DM Standard-Einstellung ist 0.
iDate =	Datumsformat. Mögliche Einstellungen sind zwischen 0 und 2. (z.B. 0=15/10/96, 1=10/15/96, 2=96/10/15). Standard-Einstellung ist 0.  (Achtung gilt nur für Windows 2.0)
iDigits =	Anzahl der Nachkommastellen bei Zahlen. Standard-Einstellung ist 2.
iLZero =	Bestimmt, ob Nullen vor dem Komma angezeigt werden, oder nicht. Mögliche Einstellungen sind 0/1. Standard-Einstellung ist 0 (Null wird nicht angezeigt)
iMeasure =	Maßsystem (metrisch, oder englisch). Mögliche Einstellungen sind 0/1. Standard-Einstellung ist 1(englisch)
iNegCurr =	Format für negative Zahlen. Mögliche Einstellungen sind zwischen 0 und 10. Standard-Einstellung ist 0. (z.B. bei DM:      <0>   Format:  (DM1), <1>   Format:  -DM1,<2>   Format:  DM-1 , <3>   Format:  DM1-,  <4>   Format:  1DM,  <5>   Format:  -1DM,  <6>   Format:  1-DM,  <7>   Format:  1DM-, <8>   Format:  -1 DM, <9>   Format:  -DM 1, <10> Format:  DM 1-
iTime =	Uhrzeit-Darstellung (12 oder 24 Stunden). Mögliche Einstellungen sind 0/1. Standard-Einstellung ist 0 (12 Stunden)
iTLZero =	Bestimmt,ob Nullen vorm Komma bei der Uhrzeit angezeigt werden. Mögliche Einstellungen sind 0/1. Standard-Einstellung ist 0 (Null wird nicht angezeigt)
s1159 =	Zeichenfolge hinter der Uhrzeit vor 12.00 Uhr . Standard-Einstellung ist AM.
s2359 =	Zeichenfolge hinter der Uhrzeit nach 12.00 Uhr. Standard-Einstellung ist PM
sCountry =	Ländername für die Standard- Einstellung. Standard-Einstellung ist "United States"
sCurrency =	Währungs-Symbol. Standard-Einstellung ist $.
sDecimal =	Dezimal-Trennzeichen. Standard-Einstellung ist " . " (Punkt)
sLanguage =	Bestimmt die Sprache, in der gearbeitet wird. Diese Einstellung ist vor allem für die Rechtschreibprüfung wichtig. Standard-Einstellung ist "enu" (US-Englisch).
sList =	Listen-Trennzeichen. Standard-Einstellung ist " , " (Komma)
sLongDate =	Langes Datum-Format. Standard-Einstellung ist " dddd, MMMM dd, yyyy" (z.B. Sunday, 30. Juni 1968)
sShortDate =	Kurzes Datum-Format. Standard-Einstellung ist "M/d/yy " (z.B. Juni/30/68 )
sThousand =	Tausender-Trennzeichen. Standard-Einstellung ist " , " (Komma)
sTime =	Trennzeichen bei der Uhrzeit. Standard-Einstellung ist " : " (Doppelpunkt)
[ports]	kann über Systemsteuerung geändert werden
Hier werden alle verfügbaren Anschlüsse aufgelistet. Unter Win3.x werden nur 10 Anschlüsse ausgewerte. (Zahl der ausgewerteten Anschlüsse unter Windows dem Autor unbekannt)

Schlüsselnamen:
<portname>=	<baud-rate>,<parität>,<wortlänge>,<stopbits>,<p>
[fonts]	HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Fonts kann über Systemsteuerung geändert werden
Hier werden alle verfügbaren Bildschirm-Schriften aufgelistet. (Diese Einstellung gilt nur für Win3.x, für Windows nicht mehr !)

Schlüsselnamen:
<fontname>=	<fontdatei>
[FontSubstitute]
Hier werden Ersatz-Schriftarten bestimmt.

Schlüsselnamen:
<fontname1>=	<fontname2>
[TrueType]
Optionen für TrueType-Schriftarten.

Schlüsselnamen:
OutlineThreshold =	Schriftgröße ab welcher TrueType-Fonts als Outline-Fonts verwendet werden in Quadrat-Pixel. Mögliche Einstellungen bis 300. Standard-Einstellung ist 256.
TTEnable =	Verfügbarkeit der TrueType-Fonts. Mögliche Einstellungen sind 1/0. Standard-Einstellung ist 1 (verfügbar)
TTIfCollisions =	Bestimmt ob TrueType-Font verwendet wird, wenn andere gleichnamige Schriftart verfügbar ist. Mögliche Einstellungen sind 0/1. Standard-Einstellung ist 0 (der andere Font wird verwendet)
TTOnl =	Bestimmt, ob neben TrueType auch andere Schriftarten zur Auswahl stehen sollen. Mögliche Einstellungen sind 0/1. Standard-Einstellung ist 0 (alle Schriftarten werden aufgelistet)
[mci extensions]
Einstellungen für Multimedia.

Schlüsselnamen:
<extension>=	<mci-gerätetyp>
[network]
drive =	Netzwerkserver
Restore =	Übername der Netzwerkverbindung aus der letzten Windows-Session. Mögliche Einstellungen sind 1/0. Standard-Einstellung ist 1 (Verbindungen werden übernommen)
port =	Pfad vom Netzwerkdrucker und ihm zugewiesener  Anschluß.
[embedding]
Informationen zu OLE. Wichtig nur für Windows 3.0-(Achtung nicht Win3.1) Anwendungen.

Schlüsselnamen:
<Name des Objekts>=	<Objekt-Beschreibung>,<Name in der Liste des Reg-InfoEditors>,<programmname>, <format>
[WindowsHelp]
Einstellungen zur Größe, Position und Farben der Windows-Help-Fenster

Schlüsselnamen:
M_WindowPosition =	Position und Standardgröße des Hauptfensters. <X-Koordinaten der linken oberen Ecke>, <Y-Koordinaten der linken oberen Ecke>, <Fensterbreite in Pixel>, <Fensterhöhe in Pixel>, < 0 (minimiert) oder 1 (eingestellte Größe) >
H_WindowPosition =	Position und Standardgröße des History-Fensters. <X-Koordinaten der linken oberen Ecke>,<Y-Koordinaten der linken oberen Ecke>, <Fensterbreite in Pixel>, <Fensterhöhe in Pixel>, < 0 (minimiert) oder 1 (eingestellte Größe) >
A_WindowPosition =	Position und Standardgröße des Kommentar-Fensters. <X-Koordinaten der linken oberen Ecke>,<Y-Koordinaten der linken oberen Ecke>, <Fensterbreite in Pixel>, <Fensterhöhe in Pixel>, < 0 (minimiert) oder 1 (eingestellte Größe) >
C_WindowPosition =	Position und Standardgröße der Copy-Dialog-Box. <X-Koordinaten der linken oberen Ecke>,<Y-Koordinaten der linken oberen Ecke>, <Fensterbreite in Pixel>, <Fensterhöhe in Pixel>, < 0 (minimiert) oder 1 (eingestellte Größe)
JumpColor =	Farbe für Jumps. Anteil an Farbwerten für ROT, GRÜN, BLAU, jeweils von 0 bis 255.
PopupColor =	Farbe für PopUp. Anteil an Farbwerten für ROT, GRÜN, BLAU, jeweils von 0 bis 255
MacroColor =	Farbe für Macros. Anteil an Farbwerten für ROT, GRÜN, BLAU, jeweils von 0 bis 255.
IfJumpColor =	Farbe für extern Jump. Anteil an Farbwerten für ROT, GRÜN, BLAU, jeweils von 0 bis 255.
IfPopupColor =	Farbe für extern PopUp . Anteil an Farbwerten für ROT, GRÜN, BLAU, jeweils von 0 bis 255.
[sounds]	HKEY_CURRENT_USER\ AppEvents\ Schemes\ Apps\ <Sound für>\ .Current
Tonunterstützende System-Ereignisse und ihnen zugeordnete Sound-Dateien.

Schlüsselnamen:
<System-Ereignis> =	<Name der Sound-Datei>, < Beschreibung des Ereignises>.
[PrinterPorts]	HKEY_CURRENT_CONFIG\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Print\  kann über Systemsteuerung geändert werden
Auflistung aller aktiven und inaktiven Drucker

Schlüsselnamen:
<Drucker-Name>=	<Treiber-Datei>, <portname>, <DeviceNotSelectedTimeOut>, <TransmissionRetryTimeout>
[programs]	HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Micrsoft\ Windows\ CurrentVersion\ AppPath
Zusätzliche Pfade, die durchsucht werden, wenn eine Verknüpfung geöffnet werden sollte

Schlüsselnamen:
<gesuchte Programmdatei> =	Pfad zu EXE-Datei
[colors]	HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ Colors kann über Systemsteuerung geändert werden
Einstellungen für Farben verschiedener Windows-Objekte. Mögliche Einstellungen sind Anteile an

Farbwerten für ROT, GRÜN, BLAU, jeweils von 0 bis 255.

Schlüsselnamen:
ActiveBorder =	Aktiver Fensterrahmen
ActiveTitle =	Hintergrund der Überschrift des aktiven Fensters
AppWorkspace =	Arbeitsbereich der Anwendungen
Background =	Desktop
ButtonFace =	Schaltflächen
ButtonHilight =	oberer und linker Schaltflächenrand
ButtonShadow =	unterer und rechter Schaltflächenrand
ButtonText =	Schaltflächentext
GrayText =	Disabled Text
Hilight =	Hintergrund hervorgehobener Texte
HilightText =	Hervorgehobener Text
InactiveBorder =	Inaktiver Fensterrahmen
InactiveTitle =	Hintergrund der Überschrift des inaktiven Fensters
InactiveTitleText =	Überschrift des inaktiven Fensters
Menu =	Menü-Hintergrund
MenuText =	Menü-Text
Scrollbar =	Bildlaufleiste
TitleText =	Überschrift des aktiven Fensters
Window =	Fenster-Arbeitsbereich
WindowFrame =	Fensterrahmen
WindowText =	Fenstertext.
[desktop]	HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ desktop


Informationen über die Datei DETLOG.TXT
Informationen über die Datei "DETLOG.TXT"

Wofür ist die Datei DETLOG.TXT?

Die Datei DETLOG.TXT ist eine ASCII-Textdatei, die Informationen über die während der Installation von Windows erkannte Hardware enthält. Sie enthält Informationen über benötigte I/O-Adressbereiche, benutzte Resourcen (wenn diese erkannt wurden) und Fehlerbedingungen, die während der Erkennung aufgetreten sind. Diese Datei kann bei der Problembehebung von Nutzen sein, falls die Hardware-Erkennung während der Installation fehlschlug.

Struktur der Datei DETLOG.TXT

Bei der Installation wird während der Hardware-Erkennung jeder Schritt in die Datei DETLOG.TXT eingetragen. Sollte Ihr Computer dabei stehen bleiben, können Sie anhand des zuletzt ausgeführten Schrittes und des entsprechenden Eintrages in der Datei DETLOG.TXT den Fehler ermitteln.

Beginn der Datei DETLOG.TXT

[System Detection: 10/12/94 - 13:40:01]

Entspricht dem Datum und der Uhrzeit, zu der die Erkennung durchgeführt wurde.

Parameters="xxxxxx"

Zeigt die Schalter an, die in der Kommandozeile für das Installationsprogramm angegeben wurden. (z.B. SETUP /p xxxxxx).

Parameters "", Flags=01002233

SDMVer = ########

Gibt die Version der Datei SYSDETMG.DLL an. Das höherwertige Wort gibt die Windows-Version an (normalerweise 0400), das niederwertige Wort ist die Build-Nummer (hexadezimal). Für diese Version von Windows 95 sollte der Eintrag für SDMVer immer 040000bd sein.

SDMVer=040000bd,

WinVer = ########

Gibt die Umgebung an, in der die Erkennung ausgeführt wird. Die MS-DOS-Version wird im höherwertigen Wort und die Windows-Version im niederwertigen Wort angegeben. Windows 3.1 hat z.B. im niederwertigen Wort den Wert 030a, Windows für Workgroups 030b und Windows 95 0400.

WinVer=0614030b,

WinFlags =00000#1#

oder         =00000#2#

1 =  Ausführung im Standardmodus. Erkennung wurde aus dem Mini-Windows (z.B. während der Installation) gestartet.

2 =  Ausführung im Erweiterten-Modus. Erkennung wurde aus Windows 3.1, Windows für Workgroups 3.1, Windows für Workgroups 3.11 oder Windows 95 gestartet.

WinFlags=00000c29

AvoidMem=#####h-#####h

Falls diese Zeile am Anfang der Datei DETLOG.TXT erscheint, werden dadurch Speicherbereiche in den Upper Memory Blocks (UMBs) angegeben. Die Erkennung umgeht diese UMBs.

z.B.: AvoidMem=cd4a0-cd50f

DetectClass: Skip Class Media

Die Erkennung hat keine Hinweise darauf entdeckt, dass im Computer eine Soundkarte eingebaut ist (kein Soundtreiber in der Datei CONFIG.SYS oder SYSTEM.INI). Dadurch werden alle Module zur Erkennung von Soundkarten übersprungen.

z.B.: DetectClass: skip class MEDIA

DetectClass: Skip Class Adapter

Die Erkennung hat keine Hinweise darauf entdeckt, dass im Computer ein propietärer CD-ROM-Adapter eingebaut ist (z.B. Sony, Mitsumi und Panasonic).

DetectClass: skip class ADAPTER

DetectClass: Skip Class Net

Die Erkennung hat keine Hinweise darauf entdeckt, dass im Computer eine Netzwerkkarte eingebaut ist.

DetectClass: skip class NET

DetectClass Override:

Wenn eine oder mehrere Skip-Class-Zeilen, die oben aufgeführt sind, in der Datei DETLOG.TXT erscheinen, erhalten Sie im Assistenten für die Hardwareerkennung eine Abfrage, um diese Klassen zu überspringen. An dieser Stelle können Sie die getroffene Entscheidung ändern, indem Sie das entsprechende Kontrollfeld anwählen. Für jede Klasse, die Sie auswählen, wird eine Zeile zum Überschreiben der gefundenen Einstellung, in der Datei DETLOG.TXT eingetragen.

Custom Mode:

In dem Dialogfenster für die Hardwareerkennung, können Sie auswählen, ob Sie die während der Installation erkannte Hardware ändern möchten. Die Geräte, die Windows 95 nicht erkennen soll, erscheinen in der Datei DETLOG.TXT als CustomMode-Einträge.

CustomMode: resetting class MEDIA

CustomMode: resetting class ADAPTER

; Deselected via Detection Dialog

; Don't detect EtherLinkIII

CustomMode: DETECTELNK3=0

CustomMode: DETECTELNKII=0

CustomMode: DETECTELNKI=0

CustomMode: DETECTELNK16=0

CustomMode: DETECTELNKPLUS=0

; Don't detect The following video adapters

CustomMode: DETECTCIRRUSMMAPPED=0

CustomMode: DETECTWDLAPTOP=0

CustomMode: DETECTTSENG=0

CustomMode: DETECTTRIDENT=0

CustomMode: DETECTVGA=0

; Don't detect HardCard

CustomMode: DETECTHARDCARD=0

; Don't detect Parallel Port

CustomMode: DETECTLPT=0

; Don't detect the following CD-ROM drives

CustomMode: DETECTMITSUMI=0

Devices verified =

Gibt die Anzahl der Geräte an, die durch die Registrierung bestätigt wurden. Wenn die Zahl 0 ist, zeigt dies an, dass keine Registrierung existiert oder diese leer ist (bei Neuinstallation).

Devices verified: 0

Checking for system devices

Checking for:

Wenn die Erkennung nach einem Gerät sucht, wird der DETLOG.TXT ein Eintrag "Checking for:" hinzugefügt. Er wird gefolgt von einer Beschreibung des gesuchten Gerätes bzw. Geräte-Klasse. Wenn die Erkennung z.B. nach einem Gerät für den Programmable Interrupt Controller sucht, wird der Eintrag "Checking for:" gefolgt von der Zeile QueryIOMem:, die den I/O-Bereich angibt, der geprüft wird, der Datei DETLOG.TXT hinzugefügt. Wird ein Gerät gefunden, wird eine Zeile "Detected:" angehängt, die die Informationen über die verwendeten Resourcen enthält.

Checking for: Manual Devices

Checking for: Programmable Interrupt Controller

QueryIOMem: Caller=DETECTPIC, rcQuery=0

IO=20-21,a0-a1

Detected: *PNP0000000 = [1] Programmable Interrupt Controller

IO=20-21,a0-a1

IRQ=2

QueryIOMem:

Beschreibt den Caller, rcQuery und den I/O-Bereich, der durch die Erkennung untersucht wurde.

Detected:

Diese Zeile wird hinzugefügt, wenn ein Gerät erkannt und bestätigt wurde. Anschließend werden die Plug and Play Geräte-ID, Beschreibung der Klasse und die zugewiesenen Resourcen eingetragen.

Checking for: Manual Devices

Checking for: Programmable Interrupt Controller

QueryIOMem: Caller=DETECTPIC, rcQuery=0

IO=20-21,a0-a1

Detected: *PNP0000000 = [1] Programmable Interrupt Controller

IO=20-21,a0-a1

IRQ=2

Checking for: Direct Memory Access Controller

QueryIOMem: Caller=DETECTDMA, rcQuery=0

IO=0-f,81-83,87-87,89-8b,8f-8f,c0-df

Detected: *PNP0200000 = [2] Direct Memory Access Controller

IO=0-f,81-83,87-87,89-8b,8f-8f,c0-df

DMA=4

Detecting Net Cards

Checking for: Network Cards using Novell ODI Driver

Checking for: Network Cards using Novell IPX.COM

Checking for: EISA Cards

Checking for: Network Cards using Microsoft Windows

Checking for: Network Cards using Microsoft LanMan

PROTOCOL.INI Section in DETLOG.TXT

Wenn die Erkennung eine Datei PROTOCOL.INI findet, wird der Abschnitt der Netzwerkkarte in die Datei DETLOG.TXT übernommen.

Checking for: Network Cards using Microsoft Windows For Workgroups

; path to WFW protocol.INI

WFW: path=d:.ini

; protocol.ini mac driver section

Protocol.ini: [MS$EE16]

Protocol.ini: DriverName=EXP16$

Protocol.ini: IRQ=10

Protocol.ini: IOADDRESS=0x300

Protocol.ini: IOCHRDY=Late

Protocol.ini: TRANSCEIVER=Twisted-Pair(TPE)

Protocol.ini: netcard key=ms$ee16

NCD: detecting net card

Gibt an, dass die Erkennung eine Netzwerkkarte, welche schon früher korrekt erkannt wurde (normalerweise anhand des Eintrages in der Datei PROTOCOL.INI), gefunden hat. Da jedoch ein Modul für die Hardwareerkennung für diese Netzwerkkarte existiert, wird dieses Modul aufgerufen, um diese Karte zu bestätigen. Wird die Karte bestätigt, erscheint die Zeile "Detected".

NCD: detecting net card *pnp812d

QueryIOMem: Caller=DETECTWFW, rcQuery=0

IO=300-30f

Detected: *PNP812D000 = [9] Intel EtherExpress 16 or 16TP

IO=300-30f

IRQ=10

Protocol.ini: [ASYMAC]

Protocol.ini: Ports=1

Protocol.ini: MaxFrameSize=1514

Protocol.ini: CompressSend=1

Protocol.ini: CompressRecv=1

Protocol.ini: FramesPerPort=2

Protocol.ini: XonXoff=0

Protocol.ini: CompressBCast=0

Protocol.ini: netcard key=asymac

Detected: *PNP8387000 = [10] Microsoft Remote Access Driver

Weitere Überprüfung auf Systemgeräte

Die Erkennung fährt mit der Untersuchung der Systemhardware fort. Im folgenden Beispiel wird das Zeichen | in der Zeile IO= (z.B. IO=200-201 | 3e0-3e1) dazu benutzt, um damit einen Bereich von I/O-Einträgen anzuzeigen, der während der Erkennung überprüft werden soll. Die aktuelle Datei DETLOG.TXT enthält jeweils eine Zeile QueryIOMem: und IO= für jede überprüfte I/O-Adresse.

Bei den meisten Geräten werden mehrere (bei einigen sehr viele) I/O-Adressen überprüft. Dadurch kann eine detaillierte und sich wiederholende Liste mit Einträgen für die Erkennung entstehen. Um die Einträge zu verkürzen, werden alle überprüften I/O-Adressen zu einer Zeile zusammengefaßt.

Jede Zeile IO= enthält üblicherweise nur eine Adresse (z.B. IO=200-201). Werden mehrere Adressen angegeben, so sind diese durch ein Komma getrennt (z.B. IO=3b0-3bb,3c0-3cf).

Checking for SCSI

Checking for: Acculogic EISApport SCSI Host Adapter

Checking for: UltraStor 24F/24FA EISA SCSI Host Adapter

Checking for: Adaptec AHA-174x EISA SCSI Host Adapter

Checking for: System Bus

Detected: *PNP0A03000 = [11] PCI Bus

Checking for: Advanced Power Management Support

Checking for: PS/2 Style Mouse

QueryIRQDMA: Caller=DETECTPS2MOUSE, rcQuery=0

IRQ=12

Detected: *PNP0F0E000 = [12] PS/2 compatible mouse

IRQ=12

Checking for: ATI Ultra Pro/Plus (Mach 32) Display Adapter

QueryIOMem: Caller=DETECTMACH32, rcQuery=0

IO=3b0-3bb,3c0-3df

QueryIOMem: Caller=DETECTMACH32, rcQuery=0

Mem=a0000-affff

Detected: *PNP090A000 = [13] ATI Ultra Pro (mach32)

IO=3b0-3bb,3c0-3df

Mem=a0000-affff

Checking for: Standard Floppy Controller

QueryIOMem: Caller=DETECTFLOPPY, rcQuery=0

IO=3f0-3f5,3f7-3f7

QueryIOMem: Caller=DETECTFLOPPY, rcQuery=0

IO=370-375,377-377

Detected: *PNP0700000 = [14] Standard Floppy Disk Controller

IO=3f0-3f5,3f7-3f7

IRQ=6

DMA=2

Checking for: Serial Communication Port

QueryIOMem: Caller=DETECTCOM, rcQuery=0

IO=3f8-3ff

Detected: *PNP0500000 = [15] Communications Port

IO=3f8-3ff

IRQ=4

QueryIOMem: Caller=DETECTCOM, rcQuery=0

IO=2f8-2ff

Detected: *PNP0500001 = [16] Communications Port

IO=2f8-2ff

IRQ=3

QueryIOMem: Caller=DETECTCOM, rcQuery=0

IO=3e8-3ef

QueryIOMem: Caller=DETECTCOM, rcQuery=0

IO=2e8-2ef

Checking for: Serial Mouse

Checking for: Generic IDE/ESDI Hard Disk Controller

QueryIOMem: Caller=DETECTESDI, rcQuery=0

IO=1f0-1f7 |3f6-3f6

Detected: *PNP0600000 = [17] Generic IDE/ESDI Hard Disk Controller

IO=1f0-1f7,3f6-3f6

IRQ=14

Checking for: Bus Mouse

QueryIOMem: Caller=DETECTBUSMOUSE, rcQuery=0

IO=23c-23f

Sonstige Hinweise:

Falls Sie Windows aus einer früheren Windows-Version heraus installieren oder den Hardwareassisten aus der Systemsteuerung benutzen, ruft die Erkennung den Konfigurations-Manager auf, um die vorhandene erkannte Hardware anhand der Registrierung zu überprüfen.

Wenn Sie den Hardwareassistenten in der Systemsteuerung aufrufen und die Hardware automatisch erkennen lassen (was empfohlen wird), erzeugt die Erkennung eine neue Datei DETLOG.TXT.

Die Erkennung findet keine enumerierten Geräte, wie z.B. ISAPnP-, PCI- und PCMCIA-Geräte.

Falls der Computer während der Erkennung stehen bleibt oder abstürzt und Sie die Installation erneut aufrufen (mit der Option SavetRecovery), hängt die Erkennung neue Informationen an eine vorhandene Datei DETLOG.TXT an, anstatt eine neue Datei zu erstellen. Führen Sie die Installation ohne die Option SaveRecovery aus und eine Datei DETLOG.TXT existiert bereits, wird die vorhandene Datei in DETLOG.OLD umbenannt. Es wird jeweils nur eine *.OLD-Datei gesichert.


Informationen über lange Dateinamen

Um allen weiteren Spekulationen auf dem Gebiet Dateisystem vorzubeugen, hier ein paar Fakten zum neuen Windows-Dateisystem mit langen Dateinamen:

1.	Das Windows95-Dateisystem selbst unterscheidet sich vom Aufbau her nicht vom alten DOS, außer es wird das neue FAT32 Installiert (ab der OEM-Version B möglich). Hiermit können nun auch größere Partitionen angelegt werden, dafür ist das Dateisystem aber nicht mehr von alten DOS lesbar.

2.	DOS-Bootblocks und der Code im 'Master Boot Record' sind geändert, werden aber bei der Installation von Windows 95 automatisch modifiziert, so dass vom Anwender keine Änderungen vorgenommen werden müssen.

3.	Die langen Dateinamen werden durch als 'versteckt', 'System' und 'Volume Label' gekennzeichnete Einträge in den einzelnen Verzeichnissen dargestellt. Diese Einträge enthalten die Informationen, welche Windows95 dem alten Dateisystem gegenüber zusätzlich besitzt. Unter den alten DOS-Versionen werden Sie nicht angezeigt.

4.	Zu jedem langen, unter dem alten DOS unsichtbaren Dateinamen gibt es auch einen abgekürzten Dateinamen, der normalerweise mit Tilde und Ziffer endet, wobei die Ziffer der Unterscheidung dient, falls am sonsten mehrere lange Dateinamen die gleiche Abkürzung hätten.

5.	DOS- und alte 16-Bit-Windows-Programme können nur mit den abgekürzten Formen langer Dateinamen arbeiten. Da diese Programme lange Dateinamen nicht erkennen, gehen beim Abspeichern  die zusätzlichen Informationen verloren. Die Datei hat anschließend die abgekürzte Form als vollen Dateinamen.

6.	Windows95 versucht zwar, die im vorigen Punkt genannten Aktionen zu erkennen und den langen Dateinamen dennoch beizubehalten, aber dies gelingt nur in gewissen Fällen - und nur, wenn Windows95 auch läuft! Wenn man unter dem alten DOS arbeitet, dann wird der alte Dateiname gnadenlos durch den kurzen ersetzt.

7.	Falls das Dateisystem beschädigt ist, sollte man den Rechner von einer 'sauberen' Windows95- Bootdiskette booten und anschließend die Festplatte nach Viren scannen. Wenn kein Virenbefall vorliegt, sollte man versuchen, das Dateisystem mit Scandisk zu reparieren.

8.	Falls sich das Dateisystem mit Scandisk nicht reparieren läßt, könnte Norton Disk Doktor oder ein ähnliches Windows95-Reparaturprogramme vom Nutzen sein. Aber Achtung, nicht alle dieser Programme funktionieren mit DriveSpace.

9.	Sollte auch das nicht geholfen haben, booten Sie das alte DOS und versuchen Sie ein altes DOS-Reparaturprogramm. Doch seien Sie gewarnt: Von den langen Dateinamen werden vermutlich nur die abgekürzten Formen übrig bleiben! Dennoch retten Sie so unter Umständen zumindest noch Ihre Daten!

10.	Sollte auch das nichts nutzen, können Sie nur noch von allen noch lesbaren Dateien Backup     machen und dann die Festplatte formatieren. Aber dies sollte immer der letzte Schritt sein!

11.	Wenn Sie irrtümlich eine alte DOS-Version über das Windows95-System installiert haben sollten, booten Sie von einer Windows95 Bootdiskette, geben Sie erst 'FDISK /STATUS' ein, und wenn keine Fehler auftreten, geben Sie 'FDISK /MBR' und dann 'SYS C:' ein. Das sollte Ihre Festplatte wieder in ein Windows95-System 'zurückverwandeln'.


Infos

Windows 2000 FAQ

95/98, NT und Windows 2000

© 1996/2000 by Frank Ullrich, Version: 4.5

in Zusammenarbeit mit:

Michael Appelt

Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1.	Copyrighthinweise

2.	Nutzungsrecht

3.	Danksagungen

Die CHM-Help-File Version versucht immer eine Online-Verbindung aufzubauen und bringt andere Fehlermeldungen ! Die Gründe


Installation von Windows 95

Selbst bei einer Update-Installation sollte man Win95 nicht über Win3.x installieren, sondern lieber Win3.x bis auf die Dateien WIN.COM und WINVER.EXE (werden zur Überprüfung der Update-Berechtigung benötigt) löschen. Vor der Installation sollte man alle nicht benötigten Treiber und TSR-Programme aus der CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT entfernen, da Windows 95 für fast alle Komponenten eigene Treiber installiert. Alte DOS- und Win3.x-Treiber verlangsamen das System und sollten daher nur verwendet werden, wenn man noch über keine Win95-Treiber verfügt. Es sollte auch kein ONTRACK-Treiber aktiv sein, da Win95 damit nicht einwandfrei funktioniert.

Verwenden Sie Utilities zur Anpassung von Monitor und Graphik-Karte, müssen Sie sie möglicherweise in den Konfigurationsdateien stehen lassen. Diese Programme sind bei hohen Auflösungen (ab 1024 x 768) oft notwendig. Wenn Sie sie entfernen, könnte es unter Umständen zum Bildflimmern führen.

Bei der Installation kann es manchmal notwendig sein, den CACHE (SHADOW RAM/ROM, VGA) zu deaktivieren. SHADOW VGA RAM wird von Windows95 nicht benötigt, da es die Graphik-Karte nicht über BIOS ansteuert. Da Win95 den Boot-Sektor ändert, muss vor der Installation die Virus-Überprüfung in BIOS ausgeschaltet werden.

Man sollte die "Benutzerdefinierte Installation" wählen, da hier alle Einstellungen ebenfalls automatisch vorgenommen werden, man aber auch eingreifen kann (z.B. Zusatzprogramme installieren, die sonst nicht installiert werden würden)

Will man Win95 später deinstallieren, darf man das Win 3.x- Verzeichnis nicht löschen und auch nicht Win95 drüberinstallieren. Man muss auch eine Startdiskette erstellen und dem Vorschlag, das alte System zu sichern, folgen. Dadurch wird der Ordner SYSBACK erstellt und Win95 läßt sich dann per UNINSTALL problemlos entfernen.

Bei der Installation wird, falls vorhanden, der Boot-Manager von OS/2 deaktiviert. Er kann aber per FDISK (aktive Partition festlegen) erneut aktiviert werden. Sollte Win95 mit WinNT koexistieren, muss nach der Installation das NT-Boot-Menü per NT-Notfalldiskette restauriert werden. Das NT-Boot-Menü kann anschließend mit einem Editor um weitere Einträge ergänzt werden.

Wenn man mehrere Partitionen hat: Win95-Setup mit "setup /T:Drv:\Verz" starten. Dann legt das Setup beim Hardware-Erkennen auf dieser Partition (Drv:\Verz) die Temporär Dateien an (wenn Drv:\Verz defragmentiert ist). Das ganze läuft jedenfalls wesentlich leiser (ohne nerviges Plattengeknirsche) und schneller ab.


Installation Optimierung von Windows 95 und erste Schritte
Installation, Optimierung von Windows 95 und erste Schritte

von Jürgen Vetter

Samstag, 20. April 1996

Dieser Text soll den ersten Einstieg in Windows 95 ein wenig erleichtern.

Die Installation

Vor der Installation sollte man unbedingt die Virus Warnung im BIOS abschalten !

Windows 95 setzt wie Windows 3.x ebenfalls auf DOS als Betriebssystem auf. Mit Windows 95 wird ein DOS 7.0 geliefert. Die Version 7.0 umfaßt modifizierte Befehle für Windows 95 und andere DOS 6.0 Befehle wurden Ersatzlos  gestrichen.

Die bisherigen Dateien "SYSTEM.INI" "WIN.INI" "CONFIG.SYS" und "AUTOEXEC.BAT" sind für den Betrieb von Windows 95 nicht nötig. Windows 95 verwendet wie Windows NT eine Registrierungsdatenbank. Programme die für Windows 95 geschrieben wurden, werden mit Hilfe des Menüpunktes Software im Systemordner entfernt oder modifiziert. Ein manuelles Löschen ist nicht nötig und sollte erst gar nicht durchgeführt werden.

Die Installation von Windows 95 verwendet einen Schritt Hardwareerkennung. Diese Hardwareerkennung ist der Pferdefuß. Sie wird jedoch ideal unterstützt, wenn die Installation aus einem installiertem Windows 3.11 geschieht. Hier kann das Installationsprogramme Informationen aus der SYSTEM.INI von Windows 3.11 benutzen. Demnach sollte man wie folgt vorgehen:

1.	DOS 6.x installieren

2.	Windows 3.11, nach Möglichkeit ohne weitere Anwendungen in der kleinsten Installationsvariante, also auch ohne Zubehör installieren.

3.	Unter Windows 3.11 keinesfalls besondere Grafikkartentreiber installieren.

4.	Für spezielle Hardware, die Windows 3.11 nicht kennt, ggf. Treiber installieren. Eine Creative SB16 Soundkarte wird von Windows 95 ohne Information von Windows 3.11 auf IRQ 10 statt auf IRQ 5 installiert. Man kann zwar die automatische Hardwareerkennung nach der Installation von Windows 95 für jedes Gerät deaktivieren und dann den IRQ von Hand ändern, doch ist diese Methode wenig empfehlenswert.

5.	Windows 3.11 starten. Nach Möglichkeit ohne exotische Speicherverwalter wie QEMM oder EMM386.

6.	Es sollten keine Anwendungen unter Windows 3.11, insbesondere im AUTOSTART-Ordner aktiv sein.

7.	SETUP von der WINDOWS 95 CD aufrufen

8.	CD-Code eingeben.  Der CODE wird an bestimmten Stellen mit dem Modulo 7 Verfahren geprüft. Es reicht daher folgende Eingabe 000-1234567. Dies gilt für derzeit alle erhältlichen Microsoft-Programme.

9.	Benutzerdefinierte Installation wählen. Dies ermöglicht die genaue Angabe der zu installierenden Komponenten.

10.	Startdiskette erstellen lassen. Diese muss zu einem späteren Zeitpunkt um die Gerätetreiber für das CD-ROM-Laufwerk erweitert werden. Diese Startdiskette fährt nur DOS 7.0 hoch, obwohl Windows 95 gemeldet wird.

11.	Die Erstellung eines Systembackups kann ignoriert werden. Die UNINSTALL-Funktion von Windows 95 funktioniert nur teilweise. Wesentliche Bestandteile bleiben erhalten. Ein einwandfreier Lauf des vorherigen Betriebssystems ist nicht immer gewährleistet.

12.	Nun können die Bestandteile der Installation ausgewählt werden. Hier ist z.B. die Installation eines PC-Netzwerkes für PC zu PC Kommunikation interessant, die Installation eines Netzwerkmonitors, Systemmonitors oder des BACKUP-Programmes. Das Restore von Windows 95 via DOS-Prompt ist hiermit jedoch nicht möglich. Hierzu bietet sich derzeit nur das Programm ARCADE oder eine Kombination aus DOS 6.x BACKUP mit separate Sicherung der langen Dateinamen an.

13.	Zum Schluß werden noch die zu installierenden Hardwarekomponenten angezeigt. Eine Creative Soundkarte wird zwar nicht angezeigt, jedoch im 2. Schritt automatisch erkannt. An dieser Stelle kann man jedoch den unbekannten Bildschirm durch den tatsächlichen Bildschirm ersetzen. Somit wird DPMS von Anfang an unterstützt.

14.	Im nächsten Schritt erfolgt die Installation der Komponenten. Bei der Installation von Exchange kann man hier bei Vorhandensein einer digitalen Vermittlungsstelle von Pulse- auf Tonwahl umstellen.

15.	Bei der Einstellung der Zeitzone kann für Deutschland gewählt werden, ob Windows automatisch von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt umschalten soll. Hierbei gilt zu beachten, dass Microsoft die Umstellung in der Registrierungsdatenbank fest verdrahtet hat und somit zu einem falschem Zeitpunkt auf Winterzeit zurückgeschaltet wird. Im Fidonetz werden jedoch bereits die entsprechenden Patches angeboten.

Erweiterte Installation

Nachdem Windows 95 installiert wurde, kann das System optimiert werden. Zunächst wirft man jedoch besser einen Blick auf den Gerätemanager. Hier werden Probleme, z.B. IRQ-Konflikte angezeigt. Hier sieht man auch, ob die Festplatten im 32 Bit- oder Kompatibilitätsmodus angesprochen werden. Bei Problemen mit der Installation hilft auf der einen Seite der Hardwareassistent von Windows 95. Nachdem die Basiskomponenten fehlerfrei installiert wurden, sollte man seine individuellen Hardwaretreiber installieren. Die meisten Hersteller bieten bereits entsprechende Windows95-Treiber an:

1.	Adaptec EZ SCSI

2.	Hewlett Pacard Druckerunterstützung HP5L, HP5P, etc.

3.	Creative LABS Soundkarten SB16, etc.

4.	ELSA GmbH

Diese Hersteller bieten die Treiber entweder bei Onlinediensten, im Internet, in Firmenmailboxen oder via Hotline an. Entsprechende Adressen erhält man z.B. auf Anfrage im Fidonetz in den Echos WIN95.GER, HARDWARE.GER oder weitere.

Erste Schritte und Optimierung der Installation

Nachdem nun die Grundvoraussetzungen für einen fehlerfreien Betrieb geschaffen wurden, kann das System weiter optimiert werden. Zunächst sollte man die STARTDISKETTE um wichtige DOS-Programme und DOS-Treiber erweitern. An erster Stelle steht wohl die Unterstützung von CD-Laufwerken. An dieser Stelle sei vermerkt, dass man auf einer VFAT-Partition auf keinen Fall alte DOS-Utilities, wie ein DOS 6.x SCANDISK anwenden darf. VFAT ist eine Erweiterung des FAT-Datei-formates, das lange Dateinamen unterstützt.

Nachdem eine Rettungsdiskette zur Verfügung steht, können zunächst die eigentlichen Startdateien von Windows 95 optimiert werden. An erster Stelle steht die Entfernung alter 16 Bittreiber für CD-Lauf-werke oder andere Geräte. Als nächstes sollte man die unsinnigen MODE-Befehle und die Zeile COUNTRY.SYS aus der CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT entfernen. Auch HIMEM.SYS und andere Speichertreiber haben hier nichts verloren. Auf eine CONFIG.SYS kann im Prinzip komplett verzichtet werden. Die AUTOEXEC.BAT ist nur für die Umgebungsvariablen von DOS-Programmen notwendig (z.B. für DOS-Spiele und Soundkartenunterstützung). Der Tastaturtreiber ist nur für DOS-Fenster unter Windows 95 interessant. Gleiches gilt für DOSKEY. Einen Maustreiber braucht man grundsätzlich für DOS-Fenster-Sitzungen nicht. Neben dem automatischen Laden von Treibern werden auch Programme automatisch gestartet. Das Laden von SETVER kann man nur verhindern, indem man dieses Programm löscht, verschiebt oder umbenennt.  Auch das Programm SHARE ist nicht notwendig. Seit Windows 3.x gibt es hierfür VSHARE als Programm.

Beim ersten Start von Windows 95 wird eine BOOTLOG.TXT erstellt. Hier werden einige Treiber oder Programme nicht geladen. Das ist nicht weiter schlimm. Windows 95 versucht z.B. automatisch einen Treiber für ein erweitertes BIOS (EBIOS) zu laden. Die Hardwareerkennung läßt sich nur nicht generell abschalten. Für bestimmte Komponenten kann Sie jedoch über den Gerätemanager deaktiviert werden. Dies erfolgt unter GERÄTEMANAGER\GERÄT\EIGENSCHAFTEN\TREIBER.

Die oben genannten Dateien können wie bereits bei Windows 3.11 mit dem Programm SYSEDIT editiert werden. Die Registrierungsdatenbank wird mit dem Programm REGEDIT.EXE editiert. Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Jede Änderung kann dazu führen, dass das Windows 95 nicht mehr startet. Die Eigenschaften beim Startvorgang werden in der Datei MSDOS.SYS definiert. Diese Datei kann mit diversen Sharewareprogrammen modifiziert werden. Informationen zu Windows 95 findet man in den Textdateien im Verzeichnis C:\WINDOWS oder auf der Windows95-CD im Verzeichnis HELPFILE im Ordner ADMIN.

Auf der Windows95-CD sind noch weitere Schätze verborgen. So findet man hier das Programm CHANGECP. Dieses Programm ermöglicht die Umstellung der Codepage für DOS-Sitzungen von 850 auf 437. Nach der Umstellung werden alle Zeichen wieder korrekt angezeigt. Jedoch wird hierbei die Datumsanzeige von TT.MM.JJ auf MM-TT-JJ umgestellt.

Außerdem findet man auf dieser CD einen Winword-Dokumenten-Betrachter, ein Logdateien-Anzeigeprogramm und last but not least das Programm Emergency Recovery Utility. Dieses Programm sichert alle wesentlichen Systemdateien und ermöglicht das Zurückspielen vom DOSPROMPT. Vor der Änderung der Registrierungsdatenbank unbedingt anwenden. Weiterhin findet man hier ein Programm zur Sicherung der langen Dateinamen bei der Verwendung von alten DOS-Utilities. Dies ist jedoch nur bedingt brauchbar. Hier bieten sich bereits entsprechende Sharewareprogramme an, die dann auch von einem DOS 6.x gestartet werden können.

Nachdem die Codepage geändert wurde, evtl. ein Bootmenü eingerichtet wurde, sollte das System weiter optimiert werden.

Installation der POWERTOYS

Das ist eine Programmsammlung von Microsoftmitarbeitern. Sie ermöglichen die Modifizierung der Windows95-Starteigenschaften, das Beschleunigen des Menüaufbaus, das Verhindern des Textes "Verknüpfung mit" bei der Erstellung von Verknüpfungen und viele weitere Dinge. Für diese Einstellungen ist das Programm TWEAK UI verantwortlich. QUICKRES ermöglicht den Wechsel der Bildschirmauflösung ohne Windows neu zu starten. Evtl. muss jedoch vorher jeder Grafikmodus einmalig durch das Grafikkartenprogramm gespeichert werden (ist bei der ELSA WINNER 2000avi nötig). TARGETS ermöglicht den Menüpunkt Eigenschaften auf das Originalobjekt aus einer Verknüpfung heraus. CABVIEW ermöglicht die Bearbeitung von im CAB-Format komprimierten Archiven. FLEXICD ist ein Ersatz für den CDPLAYER. Wenn übrigens die automatische Erkennung beim Einlegen einer CD stört, der muss einmalig im Gerätemanager diese deaktivieren. Hierzu wählt man CDROM\EIGENSCHAFTEN\AUTOMATISCHE ERKENNUNG aus und deaktiviert den Button. Nebenbei sind alle Buttons mit einer Onlinehilfe unterstützt. Die Powertoys sind jedoch für die englische Version von Windows 95 gedacht. Man muss also alle Verknüpfungen aus STARTUP in AUTOSTART schieben und ASSECOIRES in ZUBEHÖR\MULTIMEDIA schieben. Hierzu wählt man den STARTBUTTON der Taskleiste mit der rechten Maustaste an und wählt den Menüpunkt öffnen. So läßt sich auf einfachem Weg via Drag´n´Drop das Menü unter dem Startbutton modifizieren. Man kann hier Verknüpfungen verschieben, löschen und erstellen. Dies ist wesentlich einfacher, als der Menüpunkt START\EINSTELLUNGEN\TASTKLEITE\PROGRAMME\ERWEITERT\DURSUCHEN. Allerdings kann man hier einmalig das Aussehen der Taskleiste verändern. So kann man die Symbole verkleinern und die Taskleiste bei Nichtbenutzung verschwinden lassen und wenn die Maus an den Bildschirmrand geführt wird wieder aktivieren. Die Taskleiste selber kann an allen 4 Seiten des Bildschirms installiert werden. Einfach linke Maustaste halten und dann zum jeweiligen Seitenrand bewegen. Mit der rechten Maustaste auf der Taskleiste kann man sehr schnell alle Fenster minimieren.

Wer die Kontrolle über alle Tasks haben möchte, sollte sich TASKMAN in das Startmenü oder in die AUTOSTART legen. Hierbei sollte man natürlich nur eine Verknüpfung anlegen. Taskman ermöglicht das selektive Beenden mehrere oder aller Tasks. EPLORE FROM HERE ermöglicht das Öffnen eines weiteren Fensters. Das ist nichts Neues, doch ein solches geöffnetes Fenster kann mit gedrückter Shift-Taste derart geschlossen werden, dass auch alle zu diesem Fenster geöffneten Fenster geschlossen werden.

Fenstereinstellungen

Die Sicht auf ein Fenster kann man ebenfalls beeinflussen. Unter dem Menüpunkt Anzeigen gibt es die Optionen:1) alle Dateien anzeigen2) Symbolleiste3) Sortierung der Dateien4) Verknüpfungen von Programmen zu Dateiendungen löschen oder umstellen

Wer jedoch nicht möchte, dass eine Datei mit einem bestimmten Programm geöffnet wird, nutzt erneut die rechte Maustaste bei gedrückter SHIFT-Taste. Nun ergibt sich der Menüpunkt "Öffnen mit". Hier kann man nun einmalig oder dauerhaft die Datei mit einer bestimmten Endung mit einem Programm starten. Eine weitere elegantere Möglichkeit ist der Menüpunkt SENDEN AN. Im Verzeichnis SENDTO im Windows Hauptverzeichnis stehen Verknüpfungen zu Programmen, die dann im Menüpunkt "SENDEN AN" angeboten werden.

Verknüpfungen erstellen

Am Beispiel des Menüpunktes SENDEN AN wird nun eine Verknüpfung erstellt. Der Vorgang ist ebenso einfach wie unter dem Konkurrenzbetriebssystem OS2. Im Gegensatz zu OS2-Referenzen werden jedoch die Eigenschaften des Orginalobjektes bei Windows95-Verknüpfungen nicht vererbt. Hierzu muss man also grundsätzlich mit dem Menüpunkt Eigenschaften (rechte Maustaste) diese erneut einstellen. Auch das Löschen des Orginalobjektes bewirkt keine Löschung der Verknüpfung. Ebenfalls wird die Verschiebung des Orginalobjektes nicht erkannt. Der Vorteil ist natürlich eine schnellere Oberfläche als die von OS2.Wer die Powertoys mit TWEAK UI (s.o.) installiert hat, braucht sich keine Gedanken über den Text "Verknüpfung mit" machen.

Wie wird nun z.B. ein DOS-ASCII-Dateibetrachter installiert?

Nun, nötig ist so ein Betrachter, da DOS und WINDOWS unterschiedliche Zeichensätze verwenden.  Hierfür bietet sich das betagte Programm LIST.COM an.

1.	Verzeichnis mit der DATEI LIST.COM öffnen

2.	Verzeichnis SENDTO öffnen

3.	LIST.COM markieren und mit gedrückter linker Maustaste in das Verzeichnis SENDTO schieben Maustaste loslassen. Es erscheint ein Menü. Der Menüpunkt "Verknüpfungen hier erstellen" ist bereits hervorgehoben. Diesen einfach auswählen und fertig ist die Verknüpfung.

4.	Nachdem die Verknüpfung erstellt ist, wählt man Eigenschaften an. Hier wird nun unter Programm "beim Beenden schließen" ausgewählt.

Nützliche Menüpunkte im Startmenü in der Taskleiste

auf der beschriebenen Weise Verknüpfungen erstellen kann man nun in der Startleiste nach Gruppen sortiert das Startmenü erweitern. Dieses öffnet man mit der rechten Maustaste und dem Menüpunkt "Öffnen". Jetzt erstellt man sich neue Ordner, z.B. Verzeichnisse, Laufwerke, Dokumente, Hilfe. Aus dem Ordner Arbeitsplatz markiert man mit einem Schlag alle Laufwerke und schiebt Sie im neuen Ordner Laufwerke. Dieser steht dann im Startmenü zur Verfügung. Das ermöglicht den schnellen Zugriffe auf die Laufwerke, auch dann, wenn der Bildschirm bereits mit Fenstern überfüllt ist. Im Ordner Verzeichnisse kann dann eine Verknüpfung zum Windows-, Download und Temp-Verzeichnis erstellt werden. Ebenso kann man sich ein Toolsverzeichnis erstellen oder die Systemdienste aus dem Verzeichnis PROGRAMME\ZUBEHÖR verschieben.

Weitere nützliche Programme

1.	FOLDERSIZE ist ein Programm, was die Anzahl der Unterverzeichnisse und die Gesamtgröße eines Verzeichnis liefert.

2.	WINGO schreibt sich in die Taskleiste und ermöglicht den schnellen Zugriff auf Verzeichnisse. Eine Beschreibung der Verzeichnis kann angegeben werden.

3.	WINRAR ist eine Packershell für das Archivformat RAR und liegt bereits als 32 Bitprogramm vor.

4.	WINSHIELD Mc Afee ist ein Virenscanner, der jede Dateioperation überwacht. Doch Vorsicht ist geboten. Die Macrovirenüberwachung für Winword funktioniert nur mit einer englischen Winword-Version.

5.	WINZIP ist eine Packershell für Windows 95 für verschiedene Archivformate, exklusive RAR. Das ZIP-Format wird bevorzugt unterstützt.

6.	WASTE zeigt den verschwendeten Plattenplatz bei großen Partitionen. Leider wird bei FAT und VFAT die Clustergröße einer Festplatte von der Größe der Partition bestimmt. Im Extremfall kann also eine 1 KB große Verknüpfung 32 KB Plattenplatz beanspruchen. Einziger Ausweg ist hier die Benutzung der Plattenkomprimierung mit DriveSpace oder der Plattformwechsel auf Windows NT oder OS2.

7.	CHKDSK for Windows zeigt alle Partitionbelegungen und Clustergrößen aller Festplatten an.

8.	SNAPSHOT ermöglicht den direkten Ausdruck des Desktops, egal in welcher Größe oder eines Ausschnitt oder eines bestimmten Fensters auf einem angeschlossenem Drucker.

Klangqualität verbessern

Windows95 hat zwar einen verbesserten OPL3-Treiber, doch warum sollte man diesen nutzen, wenn man etwas besseres auf der Soundkarte hat? Also Creative Labs Soundkartenbesitzer gehen in die Systemsteuerung\Multimedia und wählen ADVANCED WAVE EFFECTS für MIDI aus. Hier kann man auch die Aufnahmequalität von 22 kHz (Radioqualität) auf 44kHz (CD-Qualität) erhöhen.

Hilfeunterstützung oder Dateisuche

Gerade für Anfänger oder Neueinsteiger ist die Hilfe ein absolutes muss. Hier bietet sich natürlich erst einmal das Programm ONLINE-TOURS an. Einzelne Hilfen z.B. zu Programmen kann man auch in einem Menüpunkt unter dem START-BUTTON sammeln. Dabei ist das oben beschriebene Verfahren Verknüpfungen sehr hilfreich. Es wird zunächst wie beschrieben ein weiterer Ordner im Startmenü erstellt. Nun ruft man aus dem Startmenü den Menüpunkt Dateisuche auf. Neu an diesem Programm ist die Möglichkeit ohne die sogn. Wildcards zu arbeiten (z.B. *.DIZ). Werden die Wildcards weggelassen, so wird der komplette Dateinamen nach einem Teilstring durchsucht und im Ergebnisfenster angelistet. Die Suche mit Ergebnis kann man natürlich auch speichern. Die Speicherung erfolgt direkt auf der Arbeitsoberfläche. Für die Hilfesammlung wird nun HLP oder *.HLP eingeben. Das Ergebnis wird nun komplett in den gerade erstellten Ordner Hilfe geschoben. Hierzu wählt man den Menüpunkt BEARBEITEN\ALLE MARKIEREN aus. Wer lieber mit der Tastatur arbeitet, kann auch STRG A verwenden. Die nun markierten Dateien werden mit gedrückter linker Maustaste in den neuen Ordner verschoben. Jedoch muss man hier aufpassen. Das Menü zeigt diesmal als Defaultaktion kopieren an. Hier muss man natürlich Verknüpfung erstellen auswählen. Andernfalls werden die Dateien dupliziert.

Schlußwort

Für Einsteiger sind sicherlich Bücher und Computerzeitschriften empfehlenswert. Meiner Meinung nach, ohne jetzt Werbung zu machen, bieten sich hier Bücher aus dem Hause DATA BECKER, die PC Praxis und PC Welt an. Tiefer gehende Informationen findet man jedoch besser in Zeitschriften wie die CT, die jedoch sehr technisch ist oder direkt beim Microsoftverlag MICROSOFT PRESS.

An dieser Stelle noch mal einen besonderen Dank an Jürgen Vetter, der mich mit seinen Infos immer hilfreich unterstützt hat. (gez. Frank Ullrich)


Installation von Windows verkürzen (Setup-Parameter)

Wenn Sie den Installationsvorgang verkürzen wollen, können Sie das Setup mit einigen Parametern starten: z.B. SETUP /IM /ID

Alle Setup-Parameter:

/IM	Überspringt die Prüfung des Arbeitsspeichers
/ID	Ignoriert die Prüfung des Festplattenspeicherplatzes
/IS	Überspringt die Routineprüfung
/IQ	Sucht keine querverbundenen Dateien
/IN	Startet Setup ohne Netzwerk-Setup-Modus
/IW	Lizenzabkommen muss nicht bestätigt werden
/IH	Überspringt die Registrierungsprüfung (Funktioniert nur in der Beta-Version)
/IX	Keine Überprüfung von unterschiedlichen Zeichensätzen
/IP x	Diverse Parameter möglich, interessant scheint nur /P G=n, wobei n die Informationsvielfalt bei der Hardware Erkennung steuert, 0= keine,default, 3= maximale Infos statt nur den Balken
/PJ	Installation des Powermanagements (ACPI)
/T:d:\TEMP	In diesem Verzeichnis speichert Windows seine Setup-Dateien temporär ab.
/D	Eine bestehende Windows-Version wird beim Installieren ignoriert (Win.ini und System.ini)
/IL	Dieser Schalter bewirkt, dass eine Logitech Maus bei der Installation beibehalten wird
Windows 98

/NF	Die Aufforderung zum Entfernen der Diskette nach Beendigung des Kopierens wird nicht angezeigt. Die Option eignet sich für Besitzer einer bootfähigen CD-ROM von Windows 98 (OEM)
/IE	Es wird nicht nach dem Erstellen einer Notfalldiskette verlangt (wichtig für Laptopbesitzer, die kein Diskettenlaufwerk bei der Installation anschließen können)
/NM	Es wird keine Prüfung der Mindestvoraussetzung von Win98 vorgenommen und Win98 kann auch auf "schwachen" Rechnern installiert werden.


Installation von Windows wird mit Dateinamensfehler abgebrochen
Installation von Windows wird mit "Dateinamensfehler" abgebrochen

Wird die Installation mit einem "Dateinamenfehler" abgebrochen, liegt es meist daran, das Sie die Möglichkeit zum Erstellen von numerischen Dateinamenserweiterungen deaktiviert wurde.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_ LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem

den Eintrag "NameNumericTail" auf 1 setzten.

Siehe auch: Kurze Dateinamen ohne Tilden

Auf der Win98 CD unter TOOLS\MTSUTIL ist die Datei NNT.INF zu finden, welche den REG-Eintrag selbstständig ändert. Die Datei wird über die rechte Maustaste/Installieren ausgeführt.


Installation von Windows 98

Die Installation von Windows 98 ist nur noch ab 486-Rechner möglich, 386 werden nicht mehr unterstützt. Auch ist wohl 32 MB Speicher unabdingbar, man kann es zwar auch noch mit 16 MB Speicher Installieren, ob aber ein sinnvolles arbeiten dann noch möglich ist wage ich stark zu bezweifeln. Gerade da es nicht mehr möglich ist Windows 98 ohne Active Desktop (IE 4.0) zu Installieren, aus diesen Grunde sollte man bei alten Rechnern doch lieber bei der alten Windows 95 Version bleiben. Das ist sowieso sinnvoll, da alle größeren Änderungen sich halt nur auf das Active Desktop und der Unterstützung von neuen Standards (AGP, DVD, Power-Managment usw.) beschränken, was bei alten Rechnern sowieso noch nicht vorhanden ist.

Zur vollen Installation von Windows 98 werden an die 300 MB Speicherplatz auf der Festplatte benötigt.

Windows 98 unterstützt auch eine Update Installation von Windows 3.x oder 95 auf 98, um aber alte nicht mehr gebrauchte Treiber und Registry- Einträge loszuwerden, würde ich eine komplette Neuinstallation einer Updateinstallation vorziehen. Passen Sie bei der Update-Installation darauf auf, das genügend Speicherplatz auf der Partition zu Verfügung steht (so ca. 300 MB). Da Windows scheinbar bei dieser Installationsart nicht richtig überprüft ob genügend Speicherplatz vorhanden ist und bei Speicherplatzmangel sich mit einem freundlichen Absturz bei der Installation verabschiedet.

Auch sind eventuell Installiert EIDE Busmastertreiber vor der Upadateinstallation zu entfernen, da sich diese Treiber nicht mit den neuen von Microsoft vertragen und das zu erheblichen Problemen führen kann.

Löschen Sie also das alte Windows mit den Installierten Windows- Programm von Ihrer Festplatte und Booten Sie von Diskette.

Die Installation wird mit SETUP.EXE von der CD gestartet, mit der Angabe von Parametern können Sie die Installation beeinflussen.

MS hat die Installation in 5 Teilabschnitte aufgeteilt:

1.	Vorbereiten der Installation

2.	Abfragen der Systeminfos

3.	Kopieren der Systemdateien

4.	Neustart des Computers

5.	Einrichten der Hardware und Beenden der Konfiguration

Die Installation läuft nach Starten mit SETUP.EXE folgendermaßen ab (wenn Sie das Setup mit Parametern gestartet haben, können Abweichungen auftreten):

1.	Windows 98 überprüft die Festplatte (Scandisk)

2.	Installation des Windows Assistenten

3.	Sie müssen nun dem MS Lizenzvertrag zustimmen.

4.	Eingeben der Produkt- ID (hier hat sich MS wieder eine neue Berechnung der Seriennummer einfallen lassen)

5.	Installationsverzeichnis für Windows 98 angeben

6.	Setup Modus auswählen:
·	Standard
·	Laptop
·	Minimal
·	Benutzerdefiniert
Ich würde jeden Anwender raten, hier die Benutzerdefinierte Installation auszuwählen. Auch wenn Sie sich nicht so auskennen, unterscheidet sich diese Installation von der Standard- Installation nur in den Punkt, das Sie alles vorher noch mal bestätigen müssen und die Möglichkeit haben, Einstellungen zu verändern und noch zusätzliche Programmteile installieren können. Die Vorauswahl der Optionen entspricht aber immer der Standard- Installation.
Info: Je nach Installationsart, kann es sein, das einige Installationsschritte bei Ihnen nicht abgefragt werden.

7.	Sie werden nach Ihren Benutzerangaben gefragt

8.	Sie können die zu Installierenden Komponenten auswählen
Dieses Auswahlmöglichkeit haben Sie nur bei der Benutzerdefinierten Installation, da aber einige nützliche Tools (Quick View, Backup, Hyperterminal usw.) sonst nicht mit installiert werden, sollten Sie diese Installationsart wählen, um selber schon die benötigten Programme auszuwählen und sich das nachträgliche De- bzw- Installieren zu sparen.

9.	Identifikations angaben für Ihren Rechner

10.	Computereinstellungen

11.	Standort abfrage(hier Deutschland)

12.	Erstellen einer Startdiskette (man sollte sich ruhig aus Sicherheitsgründen so eine Diskette erstellen lassen

13.	Windows wird nun die Installation fertigstellen und die benötigten Dateien auf Ihre Festplatte kopieren.

14.	Neustart des Computers (wird nach 15 sec. Automatisch durchgeführt)

15.	Einrichten der Hardware (Hardwareerkennung)

16.	Zeitzohne einstellen

17.	Neustart des Computers (wird nach 15 sec. Automatisch durchgeführt)

18.	Nach diesen Neustart werden noch einige persönliche Einstellungen vorgenommen und die Installation von Windows 98 ist damit beendet.

Nach der Installation haben Sie nun noch die Möglichkeit das Dateisystem auf FAT32 umzustellen, was bei großen Partitionen den Vorteil der kleineren Cluster Größe bietet und somit nicht mehr so viel Speicherplatz verschwendet wird.

Das alte Plus-Pack ist nun standardmäßig im Windows 98 mit eingebunden worden. Das neue Plus-Pack 98 enthält dafür folgende Programme:

1.	Desktop Motive

2.	McAfee Antivirus Software

3.	Picture IT Express

4.	Deluxe CD-Player

5.	Ein etwas besserer Scandisk

6.	Spiel: LoseYourMarbles

Für diese paar Programm lohnt es sich kaum, das Plus-Pack zu erwerben.


Installationslaufwerk (Source-Daten)

Wenn man Windows installiert hat und dann den Laufwerksbuchstaben des Installationslaufwerkes ändert, sucht Windows bei nachträglichen Installationen immer auf dem falschen Laufwerk.

Durch eine Änderung in der Registry können Sie das aber verhindern. So können Sie z.B. die Windows CD auf einen Server ablegen und Windows sucht automatisch bei nachträglichen Installationen auf den richtigen Laufwerk nach den Daten

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Für Windows 95/98

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Setup

gibt es den Eintrag "Sourcepath" als Datentyp REG_SZ hier geben Sie an, wo sich der Inhalt der Installations-CD befindet (CAB-Dateinen)

Für Windows NT

Hier gibt es zwei Einstellungen der Pfade, die sich auch noch in der Funktion im Vergleich zu Windows 95/98 unterscheiden.

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ WindowsNT\ CurrentVersion\

finden Sie den Eintrag "SourcePath" als Datentyp REG_SZ dieser Pfad gibt an wo NT die Orginal Installations-CD findet (I386-Verzeichnis)

der Eintrag unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Setup

die Zeichenfolge "Sourcepath" als Datentyp REG_SZ und "Installation Sources" als Datentyp REG_MULTI_SZ . Diese sind die Pfade zur Installation von anderen Producten, die NT nicht auf der NT-CD sucht, also das Standardinstallationslaufwerk wenn man Software installieren will.

Nun ist das lästige Ändern des Installationspfades nicht mehr notwendig.


Installationsprobleme bei Frontpage 98

Bei der Installation von Frontpage 98 kann es nach einem Neustart vorkommen, das Frontpage eine Datei nicht ersetzen kann und darum immer wieder einen Neustart des Rechners durchführen will und die Installation somit nicht abschließen kann. Das kann zwei Gründe haben:

1.	Die Datei "mfc42.dll" gibt es auf ihren PC 2 mal und zwar im "Windows" und im "Windows\System" Verzeichnis. So findet Frontpage bei hochfahren immer eine alte Version und ersetzen aber immer nur die Datei aus dem "Windows\System" Verzeichnis. Löschen Sie in diesen Fall die "mfc42.dll" aus dem Windows-Verzeichnis.

2.	Die Datei "mfc42.dll" ist schreibgeschützt. In diesen Fall kann Frontpage Sie nicht ersetzen. Entfernen Sie in diesen Fall das Attribut "Read-Only"


Installierte Schriftarten nicht verfügbar

Wenn installierte Schriftarten in der Systemsteuerung angezeigt werden, aber in Anwendungen trotzdem nicht zur Verfügung stehen, kann es am fehlenden Drucker (Win95-Bug) liegen. Installieren Sie irgendeinen grafikfähigen Drucker, ist der Fehler behoben.


Internet Explorer Scherz

Starten Sie den Internet Explorer 4.0 und klicken Sie auf das "?" -> "Info", nun öffnet sich ein Fenster mit den MS-Informationen.

Halten Sie die Tasten "STRG" und "SHIFT" (Umschalttaste) gedrückt und ziehen Sie mit der Maus das IE-Symbol ganz nach links (aber innerhalb dieses Fensters bleiben).

Nun einmal loslassen und dann wieder die Tasten "STRG" und "SHIFT" drücken, jetzt müssen Sie das IE-Symbol mit "Schwung" nach rechts über das Wort "Explorer" ziehen. Dabei wir das Wort mit zur Seite geschoben und ein Button kommt zum Vorschein.

Klicken Sie nun auf den Button "Aufschliessen" :-)

Danach "SHIFT" + "STRG" (Umschalttaste) drücken und das IE Symbol auf die Weltkugel schieben. Nun öffnet sich ein neues Fenster... :-)


Internet Explorer im extra Speicherbereich starten

Standardmäßig wird der Internet Explorer 4.0 im gleichen Speicherbereich wie der Explorer geöffnet. Dadurch startet der IE zwar etwas schneller, bei einem Absturz des IE wird auch meist der Explorer mit beendet. Da der Explorer der Hauptteil des Systems ist, bedeutet das wiederum, das Ihr ganzes System auch mit heruntergezogen wird.

Wenn Sie den IE in einem extra Speicherbereich starten wollen gehen Sie so vor:

Starten Sie den IE und gehen Sie über "Ansicht" -> "Internetoptionen" -> "Erweitert" dort kreuzen Sie unter "Browsing" den Punkt "In einem neuen Prozess browsen".


Internet Mail Logfile Einstellungen

Die Logfile Einstellungen vom MS Internet Mail können nur in der Registry geändert werden. Die Einträge sind dafür schon in der Registry vorhanden, das mitlogen ist aber standardmäßig ausgeschaltet.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Mail and News\ Mail

LogFile(POP3)	[Pfad]	Pfad zum Logfile für POP3	(Zeichenfolge)
LogFile(SMTP)	[Pfad]	Pfad zum Logfile für SMTP	(Zeichenfolge)
LogPOP3(0/1)	[ 0 / 1 ]	Ein- und Ausschalten	(DWort)
LogSMTP(0/1)	[ 0 / 1 ]	Ein- und Ausschalten	(DWort)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Mail and News\

kann man bei "Store Root" den Pfad des Mailverzeichnisses ändern. Dort kann auch mit UNC Pfaden gearbeitet werden.


Internet über Compuserve mit Windows Internetdialer

1. Software, die installiert sein muss:

Windows Setup:	DFÜ-Netzwerk
Windows 95 CD:	\ADMIN\APPTOOLS\DSCRIPT
Windows 95 Plus Pack:	Starthilfe-KIT für das Internet

2. TCP/IP installieren

"Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Konfiguration" -> "Protokoll" -> "Hinzufügen" -> "Hersteller: Microsoft", -> "Netzwerkprotokolle: TCP/IP"

3. TCP/IP konfigurieren

"Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "TCP/IP" -> "Eigenschaften"

Gateway:	198.4.6.2
Bindungen:	Client für Microsoft-Netzwerke
IP-Adresse:	IP-Adresse automatisch beziehen
DNS-Konfiguration:	DNS aktivieren: Host: compuserve.com Domäne: compuserve.com Suchreihenfolge für DNS-Server: 149.174.212.5, 149.174.211.5

Die restlichen Registerkarten ignorieren. "OK"

4. Rechner evtl. neu booten.

5. Internetverbindung konfigurieren

"Systemsteuerung" -> "Internet" -> "Automatischen Verbindungsaufbau aktivieren"

6. Über "Arbeitsplatz" -> "DFÜ-Netzwerk" -> "Neue Verbindung" anlegen

Name:	CompuServe
Rufnummer:	Hier die Tel. von CompuServe angeben

Nachdem die Neue Verbindung erstellt wurde, die Verbindung bearbeiten

Servertyp:	PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet

Das einzige Kästchen was in dieser Registrierkarte angeklickt sein darf ist TCP/IP!

7. Modem- Konfiguration:

Datenbits:	8
Parität:	N
Stopbits:	1

Den Rest so lassen.

8. "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "DFÜ-Skript-Verwaltung"

Unter Verbindungen CompuServe anwählen

Unter Dateiname z.B. C:\NETSCAPE\CIS.TXT eintragen

Bearbeiten wählen

Das Compuserve Login Skript einfügen.

Den Editor schließen

Evtl. Terminalfenster minimiert starten anwählen

9. Beim Start eines Internet-Programmes (z.B. Netscape)

Benutzername:	Hier User-ID eintragen
Kennwort:	Hier das CompuServe Paßwort eintragen

Wenn Kennwort speichern angewählt wird, bleiben diese Einstellungen dauerhaft erhalten.


Joystick wird nicht erkannt

Wenn bei Ihnen der Joystick nicht von Windows automatisch gefunden wird, gehen Sie so vor:

-> "Systemsteuerung" -> "Hardware" und automatische Erkennung abschalten. Nun klicken Sie auf "Weiter" und wählen dann "Audio, Video and Game Controller". Hier wählen Sie "Microsoft" und anschließend die Option "Gameport Joystick".  Nach der Installation wird der Joystick von Windows erkannt.


Wie verhindere ich, dass Symbole in der Systemsteuerung angezeigt werden?

Mit dem Systemrichtlinien-Editor können Sie für jeden einzelnen Benutzer einstellen, ob die Symbole Anzeige, Netzwerk, Drucker, System und Kennwörter sichtbar sind. Es gibt außerdem Pläne für das Resource Kitt, die eine Einschränkung pro Computer, pro Benutzer und pro Benutzergruppe erlauben sollen. Die Einstellungen in jeder .CPL-Datei (die Datei, die über das Symbol aufgerufen wird), definieren die gültigen Einträge in der Registrierung und damit können bestimmte Teile vor dem Benutzer versteckt werden. CPL-Dateien von Drittherstellern könnten ebenfalls diese Schlüssel für die Richtlinien in der Registrierung implementieren, um den Zugriff auf bestimmte Registerkarten einzuschränken.

Hinweis:  Der Systemrichtlinien-Editor befindet sich auf der CD-ROM im Verzeichnis \ADMIN\APPTOOLS\POLEDIT.EXE

Siehe auch "Datenschutz mit POLEDIT.EXE"

Geht mit den PowerToys (Tweak UI) einfacher!


Kein Banner auf Netware Printer

Leiten Sie in der Netzwerkumgebung den Pfad (z.B. Server_1) auf LPT1 um und verbinden Sie dann den Drucker ebenfalls mit LPT1 (NICHT mit Server_1 verbinden !). Nun wird kein Banner mehr ausgedruckt.


Kein Zugriff auf COM-Port über Terminal-Programm möglich

Wenn sich die Datei UNIMODEM.XXX nicht im Windows-Verzeichnis befindet, wird sämtliche Terminalsoftware nicht mehr aktiviert. Das bezieht sich natürlich nur auf Programme, die keinen eigenen Treiber mitbringen (z.B. Hypertem oder MS Money 4.0) und direkt auf den internen Modemtreiber aufsetzen.


Kennwort für Bildschirmschoner löschen

Wer den Paßwort für seinen ScreenSaver vergessen hat, kann es in der Registry löschen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_Users\ . Default\ Control Panel\ desktop

und löschen Sie dort den Eintrag "ScreenSave_Data".

Durch das Löschen der ScreenSaver Einträge in der CONTROL.INI können Sie den Aufruf des Bildschrimschoners auch ausstellen.


Kommentare in die Registry eintragen

Wenn Sie viel mit der Registry arbeiten und nicht den Überblick über Ihre Einträge verlieren wollen, können Sie Ihre Aktionen direkt in der Registrierdatenbank dokumentieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Erstellen Sie eine Zeichenfolge mit dem Namen "REM" und tragen als Wert Ihr Kommentar ein.


Konfiguration des Windows DOS-Modus

Der einfache Weg

von Jeff Asselin und Greg Fahey, übersetzt von Jürgen Vetter

Anm.: ich muss vorwegnehmen, es handelt sich nicht um eine 1:1 Übersetzung. Die Originaldatei ist in englisch und zahlreich illustriert im Winword-Format. Dabei handelt es sich um ein sogenannte Win95 Registry Techletter. Es wäre schön, wenn jemand hin und wieder bei Microsoft auf den WEB-Seiten oder CompuServe-Seiten gucken könnte und solche Tipps veröffentlicht.

Das Problem:

Windows 95 schlägt oft vor ein DOS Programm, z.B. ein Spiel, im DOS-Modus laufen zu lassen. Doch das kann ein Problem werden, wenn man weder die Maus noch das CDROM-Laufwerk zur Verfügung hat. Dann ist es oft sehr aufwendig manuell die notwendige AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS für das jeweilige Programm zu erstellen.

Die Lösung:

SDAM Automatisierung.

Man kann dieses Utility der Win95-Registry nutzen, um automatisch die DOS-Session (SDAM) AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS zu erstellen. Dieses Dokument beschreibt die notwendigen Anpassungen um diese Lösung zu nutzen.

Vor dem Start:

Da die Win95-Registry geändert wird, grundsätzlich vor jeder Änderung ein Backup der Registry machen.

Anm.: Das geht mit dem Emergency Recovery Tool von der Windows 95 CD.

Die Windows 95 Registry besteht aus der SYSTEM.DAT und USER.DAT. Diese Dateien haben die Attribute SYSTEM, HIDDEN, READONLY und befinden sich im Windows-Verzeichnis.

Man muss eine Kopie dieser Dateien an einem sicheren Platz (Disketten, andere Festplatte usw.) durchführen, damit man diese wieder nutzen kann, falls etwas schief geht.

Schritt 1 - Registry Editor starten:

Der Registy Editor befindet sich im Windows-Verzeichnis und heißt: REGEDIT.EXE. Am einfachsten ruft man den Explorer auf und startet den Editor von hier, wenn er nicht sowieso bereits im Startmenü untergebracht wurde.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Schritt 2 - Registry Einträge:

Sobald der Registry-Editor gestartet ist, öffnet man einen Schlüssel (Anm.: Die Registrierungsdatenbank ist hierarchisch angeordnet und man nennt die einzelnen Komponenten Schlüssel = KEY) wie ein Verzeichnis vom Explorer. Wenn man also die linke Maustaste auf einen Schlüssel drückt, erhält man die Einträge zum jeweiligen Schlüssel.

Es gibt 3 unterschiedliche Typen von Einträgen:

STRING

BINÄR

DOPPELWÖRTER (hex. oder dez. Darstellung)

(Anm.:Die Registry ist ideal für C-Programmierer konzipiert worden)

Um einen neuen Schlüssel anzulegen oder einen neuen Eintrag/Wert eines Schlüssels drückt man die rechte Maustaste auf dem Schlüssel, der geändert werden soll. Danach wählt man einen der 3 Typen.

Die aktuellen SDAM Einträge:

Die aktuellen Einträge findet man unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions

(Anm.: Man kommt dort ganz einfach hin: BEARBEITEN\SUCHEN\MSDOS-Options)

Öffnet man den Schlüssel findet man dort:

(Standard) [Wert nicht gesetzt]

Unter diesem Hauptschlüssel findet man weitere Schlüssel. Die Bezeichnung selber ist nicht wichtig, außer die für den EMS-Schlüssel. Alle anderen Bezeichnungen können editiert werden.

Wenn die SDAM Session gesetzt wird sieht man den Datenwert des Eintrags, nicht die Bezeichnung des Schlüssels.

An dieser Stelle kann man eine beliebige Anzahl an Schlüsseln hinzufügen. Keinesfalls sollte man jedoch einen Schlüssel entfernen. Es ist besser einen Schlüssel zu deaktivieren. Um einen Schlüssel zu deaktivieren, wird einfach der Binärwert "Flags" auf 00 00 00 00 gesetzt.

Beispiel:

MS-DOSOptions

+  CD-ROM

!  Doskey

!  DOSSettings

!  EMS

!  Himem

...

!  VESA --------------------> FLAGS 00 00 00 00

CDROM:

Wenn man mit der Maus auf den Schlüssel CD-ROM geht, diesen mit der linken Maustaste anklickt sieht man Folgendes:

Links: CD-ROM

Rechts:	(Standard)	"CD-ROM"

Flags	00 00 00 00

Order	00 00 00 17

StdOption	04 00 00 00

TipText	"Ermöglicht Programmen von MS-DOS den direkten Zugriff auf

CD-ROM-Laufwerke"

Doch bei diesem Schlüssel fehlen Einträge, so dass man auf ein CDROM nicht zugreifen kann, wenn man in einer

SDAM-Session ist. An dieser Stelle wird dann die SDAM-Automatik demonstriert.

Tabelle der möglichen Einträge für MS-DOS-Options SDAM Schlüssel:

Name	Typ	Data

(Standard)	String	Textbeschreibung, die der Benutzer sieht

AUTOEXEC.BAT	String	beschreibt, welche AUTOEXEC-Befehle gestartet werden

CONFIG.SYS	String	beschreibt, welche CONFIG-SYS-Befehle gestartet werden

FLAGS	BINÄR	wichtigster Bestandteil

00 00 00 00 	Der Benutzer sieht den Schlüssel nicht

Der Schlüssel wird nicht benutzt

07 00 00 00	Der Benutzer sieht den Schlüssel nicht

Der Schlüssel wird automatisch benutzt

02 00 00 00	Der Benutzer sieht den Schlüssel

Der Schlüssel kann ausgewählt werden

1b 00 00 00	Der Benutzer sieht den Schlüssel

Der Schlüssel wird aber auch als Default selektiert Es kann vorkommen,

dass der Schlüssel einen Doppelwort Dialog zeigt. In diesem Fall: Schlüssel löschen und einen neuen mit BINÄR, FLAGS (wie hier) anlegen

ORDER	BINÄR	Legt fest, in welcher Reihenfolge in der AUTOEXEC.BAT oder CONFIG.SYS der

Schlüssel erscheint. Die meisten Einträge sollten den Schlüssel 00 00 00 12 oder 00 00 00

13, mit Ausnahme von MEMORY MANAGERN, 00 00 00 09 oder 00 00 00 10, haben.

Wenn ein Eintrag einen anderen in Abhängigkeit benötigt, muss man dafür selber sorgen.

StdOption	BINÄR	Windows 95 intern

TipText	STRING	Dieser Text wird am Fuß des Schirms angezeigt, wenn der Schlüssel ausgewählt wird.

Der wichtigste Einzelschlüssel bei MS-DOS Option ist der EMS-Schlüssel. Dieser Schlüssel sagt Windows ob oder ob nicht EMS386.EXE in der SDAM-Session geladen wird. Niemals sollte ein anderer Eintrag, mit Ausnahme des CONFIG.SYS-Eintrages hier geändert werden.

Man kann weitere Einträge zum EMS-Schlüssel hinzufügen. Möglich bei EMM386 sind RAM oder HIGHSCAN als Parameter.

Ein Problem mit der Defaulteinstellung in Windows 95 für diesen Eintrag ist, dass irgendein DEVICEHIGH oder LOADHIGH-Befehl entfernt wird, wenn EMS nicht aktiviert ist. Das ist soweit ok, wenn man den Standard EMM386 ohne DEVICEHIGH oder LOADHIGH verwendet.

Wenn man jedoch DEVICEHIGH oder LOADHIGH mit anderen Speichermanagern, wie QEMM verwenden will, ist es notwendig den CONFIG.SYS Eintrag im EMS-Schlüssel zu löschen. Windows 95 nimmt nach wie vor an, EMS ist aktiviert, doch EMM386.EXE wird nicht geladen. Eine komplette Beschreibung dieser Funktionalität findet man am Ende dieses Text.

Wenn eine SDAM Session mehrere AUTOEXEC.BAT Einträge benötigt, z.B. SET Zuweisungen oder Soundkarten Befehle, kann eine BATCH-DATEI mit diesen Befehlen erzeugt werden, die dann via CALL, z.B. C:\...\DATEI.BAT von einem einzelnem AUTOEXEC.BAT Eintrag aufgerufen wird.

Selbstverständlich kann man auch mehrere AUTOEXEC.BAT Schlüssel erzeugen. Doch es ist einfacher dies nur mit einem Schlüssel zu machen.

Die Batch-Datei kann selbstverständlich irgendwo im System gespeichert werden. Allerdings muss immer der komplette Pfad im Schlüssel angegeben werden.

Wenn mehrere CONFIG.SYS Einträge benötigt werden, hat man nur die Chance auch mehrere Einträge hier zu erzeugen. Die Möglichkeit über eine BATCH-Datei besteht nicht.

Außerdem sollte man bedenken, dass Umgebungsvariablen nicht definiert werden müssen, die sowieso in der Windows Session aktiv sind. Diese werden an die SDAM-Session einfach vererbt.

Beispiel:

Wichtig! Das folgende Beispiel muss an das jeweilige System angepaßt werden.

Beispiel 1 - CDROM-Laufwerk aktivieren

Das Geheimnis des CDROM-Support in einer SDAM-Session ist das Hinzufügen der jeweiligen CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT Einträge in der MS-DOS Options. Im Beispiel wird ein NEC CDR-84J CDROM Laufwerk an einem Adaptec AIC 6260 SCSI Adapter verwendet. Es werden folgende Einträge benötigt:

AUTOEXEC.BAT:

LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:ASPICD0 /E /M:12

CONFIG.SYS:

DEVICEHIGH=%WINDIR%\EMM386.EXE RAM

DEVICEHIGH=C:\ASW410\ASWCDNEC.SYS /D:ASPICD0 /NORST

außerdem braucht der Hostadapter noch:

CONFIG.SYS:

DEVICEHIGH=C:\ASPI2DOS.SYS /Z /U-

Dies sind die Befehle für den RealMode, der in einer SDAM-Session verwendet wird. Ferner wird in diesem Beispiel der Parameter RAM bei EMM verwendet, um den konventionellen Speicher zu optimieren.

Wichtig!

Jedes CDROM hat eine andere Konfiguration. Dies ist nur ein Beispiel für das NEC Laufwerk.

Anm.: Am einfachsten findet man die CDROM-Konfiguration für sein System, indem man sich die alte DOS 6.x Konfiguration ansieht.

nun geht es los!

- 2 Schlüssel einfügen

- 1 Schlüssel ändern

SCSI-Adapter-Schlüssel hinzufügen:

MS-DOSOptions

+ CD-ROM

  ...

! SCSI-Adapter --->	(Standard)	"SCSI-Adapter"

CONFIG.SYS	"DEVICEHIGH=C:\ASPI2DOS.SYS /Z /U"

FLAGS	02 00 00 00

ORDER	00 00 00 16

STDOPTION	04 00 00 00

TipText	"Erlaubt CDROM-Zugriff in MSDOS"

linkes Fenster	rechtes Fenster

und der 2. Schlüssel, der hinzugefügt wird:

Anm.: "Text" <- muss in einer Zeile stehen, hier nur autom. Wortumbruch!

! REALCD-ROM ----->	(Standard)	"Real-CD-ROM"

AUTOEXEC.BAT	"LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX

/D:ASPICD0 /E /M:12"

CONFIG.SYS	"DEVICEHIGH=C:\ASW410\ASWCDNEC.SYS

/D:ASPICD0 /NORST"

FLAGS	02 00 00 00

ORDER	00 00 00 17

STDOPTION	04 00 00 00

TipText	"MS DOS realmode CDROM Zugriff"

und nun die EMS-Änderung:

Hierzu wählt man den Schlüssel EMS aus.

Eingefügt wird:

CONFIG.SYS "DEVICEHIGH=%WINDIR%\EMM386.EXE RAM"

so sieht der Schlüssel nun wie folgt aus:

(STANDARD)	"Expanded Memory (EMS)"

CONFIG.SYS	"DEVICEHIGH=%WINDIR%\EMM386.EXE RAM"

FLAGS	1b 00 00 00

ORDER	00 00 00 11

STDOPTION	02 00 00 00

TipText	"Lädt EMS Treiber für Expanded Memory und UPPER Memory"

Beispiel 2 MAUS-Treiber-Unterstützung:

- 2 Einträge müssen beim Maus-Schlüssel geändert werden.

  AUTOEXEC.BAT hinzufügen, FLAG ändern, damit Maus als Default zur Verfügung steht.

nachher:

MS-DOSOptions

+ CD-ROM

  ...

! MOUSE ----->	(STANDARD)	"MOUSE"

AUTOEXEC.BAT	"LH C:\DOS\MOUSE.COM"

FLAGS	1b 00 00 00

ORDER	00 00 00 12

STDOPTION	01 00 00 00

TipText	"Ermöglicht die MAUS unter MS-DOS"

Wichtig!

Der Pfad und der Programmname kann bei jedem natürlich anders sein (AUTOEXEC.BAT Eintrag).

Beispiel 3 QEMM statt EMM386 nutzen:

Es ist nicht schwer QEMM statt EMM zu verwenden, doch nach der Änderung in der Registry sollte man QEMM Optimize starten.

Die Schritte:

1.)	Löschen CONFIG.SYS Eintrag im EMS Schlüssel Das deaktiviert EMM386.EXE, aber man kann noch DEVICEHIGH und/oder LOADHIGH verwenden. Man kann die Flags noch auf 07 00 00 00 ändern, so dass man diesen Eintrag gar nicht sieht.

2.)	FLAGS beim HIMEM Schlüssel auf 00 00 00 00 setzen.

3.)	QEMM installieren:

(STANDARD)	"Qemm"

CONFIG.SYS	"Device=C:\QEMM\QEMM386.SYS RAM"

FLAGS	1b 00 00 00

ORDER	00 00 00 09

TipText	"QEMM Speichermanager wird akitviert"

Beispiel 4 internationales Tastaturlayout verwenden:

Wer nicht das US-Keyboard verwenden will (wer will das schon :-)), geht so vor:

MS-DOSOptions

+ CD-ROM

  ...

! KEYBOARD -->	(STANDARD)	"KEYBOARD TSR"

AUTOEXEC.BAT	"lh keyb K,%WIN%\COMMAND \KEYBOARD.SYS"

FLAGS	02 00 00 00

ORDER	00 00 00 20

TipText	"Englische Tastatur aktiviert"

Wir deutschen Nutzer tragen natürlich KEYB GR statt KEYB UK ein!

Das Ergebnis der Bemühungen:

Wenn man nun eine Anwendung für die SDAM-Session, also MS-DOS-Modus konfigurieren will bekommt man weit mehr als bisher zur Auswahl angeboten. Nämlich alle unsere Erweiterungen, die wir vorgenommen haben.

Das ganze kann nun so aussehen, dass man einfach weitere Kontrollkästchen angeboten bekommt:

X QEMM

X EMS

X MOUSE

_ DISK CACHE

_ MS-DOS Command Line Editor (DOSKEY)

_ Direct Disk Access

_ SCSI-Adapter

_ READCD-ROM

Wenn dann der Hinweis kommt:

Any Data currently entered for CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT will be replaced by the new configuration you select. DO you want to continue=drueckt man einfach auf JA

(Anm.: Habe den Text mal nicht übersetzt)

Und als Hinweis und als Bitte an alle CompuServe-Nutzer, die Texte im Fido zugänglich zu machen, folgender Orginalhinweis: To obtain any information about the Windows 95 Registry Techletters GO WinNews on CompuServe

Ergänzung: Diese Einstellungen kann man ebenfalls mit dem Programm DOSWZCFG.EXE (MS-DOS Mode Wizard Customization) aus den KernelToys von Microsoft vornehmen.


Kontextmenü: Senden an
Kontextmenü "Senden an"

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei klicken, gibt es den Unterpunkt "Senden an". Hier können Sie jede Art von Anwendung unterbringen, um eine Datei mit dieser zu bearbeiten. Legen Sie hierfür eine Verknüpfung in das Unterverzeichnis "SendTo" in Ihrem Windows-Verzeichnis an.

Sie können "Senden an" auch für einzelne Benutzer anlegen: Erstellen Sie im Verzeichnis des jeweiligen Benutzers (Windows\Profiles\<user>) ein Unterverzeichnis "SendTo".

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Suchen Sie nun im HKEY des betreffenden Users HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Shell Folders\ und finden den Eintrag "SendTo". Ändern Sie den Wert auf das neu erstellte Verzeichnis. Als nächstes fügen Sie unter HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ User Shell Folders\ die Zeichenfolge "SendTo" ein und weisen ihr als Wert den Pfad zu dem neu eingerichteten Benutzer-spezifischen "SendTo"-Verzeichnis zu. Nun kann jeder mit seinem eigenen "Senden an" arbeiten.


Konvertierung nach FAT32 wird abgebrochen

Wird die Konvertierung nach FAT32 mit der Fehlermeldung "Fehlerhafte Cluster" abgebrochen, können Sie mit einem Trick die Konvertierung trotzdem starten.

Sie sollten vorher aber sicherhaltshalber die Festplatte mit Scandisk überprüfen. Sollte danach immer noch die Fehlermeldung erscheinen starten Sie im MS-DOS Modus die Konvertierung vollgendermaßen:

cvt c: /noscan /cvt32


Kurze Dateinamen ohne Tilden

Wenn man eine Datei mit einem langen Dateinamen mit einem Programm öffnen will, das nur kurze Dateinamen unterstützt, bekommt man eine merkwürdige Endung zu sehen. So wird aus dem langen Dateinamen "Programme" der kurze Dateiname "Progra~1", und nicht "Programm". Um zu verhindern, dass Win95 nur sechs Zeichen des langen Dateinamens anzeigt und als letzte zwei Zeichen eine Tilde und eine Zahl verwendet, tun Sie folgendes:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_ LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem

mit der rechten Maustaste auf das rechte Fenster klicken und Binärwert wählen. Als Namen "NameNumericTail" eingeben und den Wert auf 0 setzten.

Falls Sie später Win95 neu installieren wollen, sollten Sie diese Einstellung vorher zurücksetzen, ansonsten könnte Windows-Setup alle Verzeichnisse (diesmal mit Tilde) noch einmal erstellen.

Es führt zu Fehlern bis zum Datenverlust, wenn mehrere Verzeichnisse oder Dateien existieren, die mit den gleichen 8 Zeichen im LFN beginnen und diese dann kopiert oder gar verschoben werden.
Wird zuerst die Datei "Testname zur Kopie" kopiert und deren kurzer Name war "Testba~1" wird dieser am Ziel zu "Testname" kommt nun eine zweite Datei, die nur "Testname" heißt, kommt es zur Kollision der Namen. Genauso natürlich, wenn ein LFN schon vorhanden ist und eine neue Datei mit nur 8 aber den gleichen 8 Zeichen erstellt wird.Die möglichen Probleme überwiegen den Vorteil extrem.

Wenn dieser Wert aktiviert wird, kann es auch sein, das Windows nicht mehr installiert werden kann (siehe: Installation von Windows wird mit "Dateinamensfehler" abgebrochen)


Lange Dateinamen auf dem Novell Server
Lange Dateinamen auf dem Novell- Server

1.	OS2.NAM muss vor dem Mounten des Volumens geladen werden, für das der Name-Space eingerichtet werden soll (also am besten in der Startup.ncf).

2.	Zum (einmaligen) Einrichten des Name-Space´s für ein Volumen muss man (wenn die Name-Space Unterstützung geladen ist) folgenden Befehl an der Konsole eingeben:
ADD NAME SPACE <name, space-name> [TO [VOLUME]] <volume name>
Für den OS/2-Name-Space heißt das folgend:   add name space os2 to volume sys

3.	Nach der (korrekten) Eingabe des Befehls wird der Name-Space dem angegebenen Volume hinzugefügt. Dies kann je nach Größe und Hardware einige Minuten dauern.

4.	Nun können Sie ohne Probleme auch unter Netware mit langen Datei-Namen arbeiten.

5.	Wenn Sie mit 3.11 arbeiten,  müssen Sie noch einen Patch aus 311ptd.exe einspielen.

Der "Client für NetWare-Netzwerke" muss installiert sein. Mit der Shell von Netware 4.0x kann man leider keine langen Dateinamen benutzen.


Lange Dateinamen unter DOS sichern/herstellen
Lange Dateinamen unter DOS sichern/wiederherstellen

Mit dem Programm LFNBK.EXE, das sich auf der Windows CD-ROM im Verzeichnis \ADMIN\APPTOOL\LFNBACK befindet, kann man unter DOS die langen Dateinamen sichern und danach auch wiederherstellen. Das Programm ist vor allem dann nützlich, wenn man 16-Bit BackUp-Programme verwendet.

LFNBK /B (für Backup) /x (Laufwerk)

LFNBK /R (für Restore)

Schalter	Eigenschaften
/v	zeigt die Aktionen auf den Bildschirm an
/b	sichert und löscht lange Dateinamen auf dem Datenträger
/r	stellt die gesicherten langen Dateinamen wieder her
/pe	zeigt Fehler in der Sicherungsdatenbank
/nt	Datum und Zeit werden beim Sichern nicht wieder hergestellt
/force	das Programm wird auch unter unsicheren Bedingungen ausgeführt
/p	sucht nur nach langen Dateinamen, diese werden aber nicht in 8.3-Dateinamen umgewandelt.

Es gibt aber auch noch eine bessere Lösung:

DOSLFNBK bis v1.6 Freeware (nur FAT16) aktuell v2.2 Shareware (auch FAT32) kann dieses Prog unter purem DOS die LFNs sichern und wiederherstellen. Es ist auch möglich gezielt nur bestimmte Verzeichnisse zu sichern oder zu überspringen. Hierbei werden die LFNs aber nicht gelöscht, wie das bei dem MS-Tool der Fall ist!

Die URL:

http://www8.pair.com/dmurdoch/programs/doslfnbk.htm

Damit kann man auch das gesamte Windows System z.B. auf eine CDR sichern.


Laufwerks Konvertierung auf FAT32

Mit den Tool Laufwerkskonvertierung ("Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" -> "Laufwerkskonvertierung (FAT32)") haben Sie die Möglichkeit, Ihre Partitionen auf das FAT32 Format umzustellen.

Bedenken Sie aber, das andere Betriebsysteme ohne zusätzliche Tools nicht mehr auf diese Partitionen zugreifen können, darunter auf NT 4.0. Es sind aber schon Tools von Shareware Autoren vorhanden, die zumindest den Read-Only betrieb zulassen und bestimmt auch bald schreibend auf die Partitionen zugreifen können (http://www.sysinternals.com).

Bedenken Sie auch, das Windows 98 keine Funktion bietet, die Partition wieder in eine normale FAT Partition umzuwandeln, auf den Markt gibt es aber Programme, die auch diese Funktion ohne Datenverlust bieten (http://www.powerquest.com) .

Windows-Programm

Programm:	CVT1.EXE
Verzeichnis:	Windows-Verzeichnis
Parameter:	keine
DOS-Programm

Programm:	CVT.EXE
Verzeichnis:	Windows\Command
Parameter:	/noscan Es wird keine Fehlerüberprüfung vorgenommen (Vorsicht !!!) /cvt32 In FAT 32 umwandel Mit diesen Parrametern, ist es möglich die Partition auf FAT32 umzustellen auch wenn die normale Umwandlung mit einer Fehlermeldung die kovertierung beendet (z.b.: cvt c: /nosan /cvt32) Sie sollten dafür aber Windows im DOS-Modus starten.

Die Konvertierung auf FAT32 wird aber erst ab Windows 98 angeboten. Wollen Sie einen bestehenden Windows 95 Rechner auf FAT 32 umstellen, haben Sie dort so ein Tool nicht zu Verfügung.

Sollten Sie aber auf eine Windows 98 Version Zugriff haben, können Sie mit einen Trick trotzdem die Laufwerke konvertieren.

1.	Kopieren Sie sich die Datei CVT.EXE auf eine Diskette.

2.	Damit Sie das Programm auch unter Windows 95 ausführen können, müssen Sie die Datei MSDOS.SYS folgendermaßen anpassen:
a) Die Dateiattribute entfernen: attrib -r -h -s c:\msdos.sys
b) Öffnen Sie die Datei mit einem Editor und fügen Sie im Abschnitt [Options] folgende Zeile ein: winver=4.10.1998

3.	Starten Sie den PC neu (nur MSDOS Eingabeaufforderung)

4.	Rufen Sie nun CVT.EXE von der Diskette mit folgenden Parametern auf: cvt /cvt32 [Laufwerksbuchstabe:]
(fügen Sie für Laufwerksbuchstabe das zu Konvertierende Laufwerk ein)

Dieses dürfen Sie aber nur ab der B/C - Version von Windows 95 machen, alle älteren Versionen unterstützen noch kein FAT32 und könnten somit nach der Kovertierung nicht mehr auf das Laufwerk zugreifen.


Lautstärke Regler in der Task-Leiste
Lautstärke-Regler in der Task- Leiste

Wollen Sie den Lautstärke schnell verändern, können Sie sich einen Laufsprecher unten in der Taskleiste anzeigen lassen bzw. auch wieder über der Taskleiste entfernen.

-> "Systemsteuerung" -> "Multimedia" -> Registerkarte  "Audio" -> "Lautstärkeregelung in Task-Leiste anzeigen"

hier können Sie den Lautstärkeregler aktivieren bzw. deaktivieren.


Leerzeile in BAT-Dateien

Wenn BAT-Dateien unter DOS auf dem Bildschirm ausgegeben werden, sind Sie oft schwer lesbar, weil Leerzeichen fehlen.

Der Befehl ECHO gibt manche Sonderzeichen ( z.B. [ ] , ; . : / \ ) nicht aus, sondern statt dessen eine Leerzeile, wenn das Sonderzeichen direkt hinter (ohne Leerzeichen!) ECHO steht,  z.B. "ECHO]"

Bei gewohnter Schreibweise, also z.B. "ECHO ]", wird das Sonderzeichen (hier das ]) natürlich ausgegeben.


Start und End-Logo´s von Windows

Beim Starten und Beenden, werden von Windows unterschiedliche Bilder angezeigt. Sie können statt dessen auch Ihre Bilder anzeigen lassen, wenn Sie sich an bestimmte Regeln halten und das Bild im richtigen Verzeichnis ablegen.

Format	BMP
Codierung	RGB
Abmessung (in Pixel)	320 * 400
Farben	256

Für das Startlogo:

Name	LOGO.SYS
Verzeichnis	Boot Verzeichnis
Ist die Datei nicht vorhanden, wird immer das Standard-Logo angezeigt. Man kann aber eine LOGO.SYS erstellen. Sollte das Logo in der MSDOS.SYS abgeschaltet sein, wird es natürlich nicht angezeigt.

Für das Endlogo:

Name	LOGOS.SYS	für die Anzeige "Shutdown"
	LOGOW.SYS	für die Anzeige "Wait"
Verzeichnis	Windows Verzeichnis

Das ganze geht auch animiert. Wie steht unter http://www.nucleus.com/~kmcmurdo/logos/


MIDI-Ausgabe verbessern (SB16AWE-Benutzer)
MIDI-Ausgabe verbessern (SB16AWE)

Starten Sie nach der Installation der SB16AWE-Treiber von Creative Labs die Systemsteuerung, wählen dort "Multimedia" und stellen in der Registierkarte "MIDI"  anstelle von OPL2/3  "Advanced SB16 AWE" ein. Dadurch wird die Ausgabequalität von MIDI-Dateien deutlich erhöht.


MRU-Listen

Windows merkt sich von jedem Benutzer die zuletzt benutzten Dateien und ausgeführten Funktionen. Diese Einstellungen werden nicht in einer extra Datei, sondern in der Registrierdatenbank abgelegt.

Auf diese MRU-Einträge der einzelnen USER, kann aber auch ein anderer Benutzer über die Registry zugreifen und so feststellen, was der Anwender denn so als letztes auf seinem Rechner gemacht hat.

Wollen Sie das verhindern, müssen Sie jedesmal nach beenden der Arbeit die jeweiligen Einträge in der Registry löschen, dazu können Sie die PowerTools von Microsoft verwenden oder Sie schreiben sich eine eigene Datei, die diese Einträge löscht.

Die MRU finden Sie unter folgenden Registry-Key´s

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ Current Version\ Explorer

dort gibt es die Schlüssel:

"Doc Find Spec MRU"

"FindComputerMRU"

"RunMRU"

und:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ Current Version\ Explorer\ RecentDocs

Löschen Sie hier die gespeicherten Informationen von Windows.

Das automatische löschen der MRU-Listen geht mit den PowerToys (Tweak UI) einfacher!


MSDOS.SYS

Die Datei MSDOS.SYS befindet sich im Hauptverzeichnis Ihrer Festplatte und wird beim Booten von Windows immer automatisch geladen. Diese Datei ist versteckt, system- und schreibgeschützt. Soll MSDOS.SYS verändert werden, müssen zuerst die Attribute geändert werden. Starten Sie ein DOS-Fenster, wechseln ins Hauptverzeichnis und geben "ATTRIB MSDOS.SYS -H -R -S" ein. Nun können Sie die Datei editieren. Danach sollten Sie die Attribute wieder setzen (ATTRIB MSDOS.SYS +H +R +S)

Abschnitt [Paths]	Bedeutung
HostWinBootDrv=C	Root des Boot-Laufwerks
WinBootDir=C:\Windows	Windows - Verzeichnis, welches bei der Installation von Windows 95 angegeben wurde (alle zum Booten benötigten Dateien)
WinDir=C:\Windows	Windows - Verzeichnis, welches bei der Installation von Windows 95 angegeben wurde (in diesem Verzeichnis befindet sich Windows)
UninstallDir=	Pfad zu alten Systemdateien (nur wenn Win95 über MS-DOS und Win3.x installiert und "alte Systemdateien sichern" gewählt wurde)
Abschnitt [Options]	Bedeutung
BootDelay=2	Anzeigedauer der Meldung "Windows 95 wird gestartet..." in Sekunden. Innerhalb dieser Zeit müssen Sie bestimmte Tasten gedrückt haben um den Startvorgang zu steuern. Mit 0 wird die Wartezeit deaktiviert.
BootFailSave=0	Wenn auf "1" gesetzt, startet Windows 95 im abgesichertem Modus.
BootGUI=1	Wenn auf "0" gesetzt startet Windows 95 im DOS-Modus (DOS 7). Windows kann später mit dem Befehl "WIN" gestartet werden.
BootKeys=1	Wenn auf "0" gesetzt sind beim Starten die Funktionstasten F4, F5, F8 abgeschaltet.
BootMenu=0	Bei 1 wird beim Start das Windows 95 Startmenü aufgerufen. Sonst müssen Sie es beim Starten über die Taste F8 selbst aufrufen.
BootMenuDefault=1	Standardauswahl für das Windows 95 - F8 - Menü (Eine Zahl angeben)
BootMenuDelay=5	Anzeigedauer des Startmenüs nach dem Drücken der F8-Taste. Nach Ablauf der Zeit wird automatisch mit dem unter "BootMenuDefault" eingestellten Menüeintrag der Startvorgang fortgesetzt.
BootSave=0	Bei "0" startet Windows standardmaessig normal Bei "1" startet Windows standardmaessig den Abgesicherten Modus
BootMulti=0	Bei "1" wird das Booten eines alternativen Betriebsystems aktiviert (F4-Taste). Damit kann die alte DOS-Version (falls vorhanden) aufgerufen werden. Bei "0" wird das ausgeschaltet
BootWarn=1	Schaltet das Startmenü und Warnmeldungen ein/aus.
BootWin=1	Bei "1" wird Windows 95 als standardmäßig geladen, bei 0 das sekundäre Betriebssystem. Wenn auf "0" gesetzt kann Windows 95 mit F4 gestartet werden.
DoubleBuffer=0	Bei "1" wird die doppelte Pufferung z.B. für SCSI - Controller eingeschaltet Die Einstellung ob nun "DoubleBuffer=0" oder "DoubleBuffer=1" kann sehr unterschiedlich ausfallen. Erkennt Win95 eine SCSI-Festplatte im System setzt es den Parameter immer auf 1. Dies ist aber überflüssig wenn die Platte nicht bootfähig ist, also nicht Laufwerk C: darstellt, und, dies ist sehr wichtig, die Platte nicht vom KontrollerBIOS als INT13-Gerät gesteuert wird. D.h. das BIOS ist deaktiviert. Dann übernimmt Win95 das Durchscannen der SCSI-Geräte und derren Handling. Hier kann also "DoubleBuffer=0" stehen. Dies erspart auch ein wenig DOS-Speicher. Ist im System aber eine SCSI-Festplatte vorhanden die das Laufwerk C: darstellt und mit Hilfe des KontrollerBIOS von dieser Platte gebootet wird, sollte unbedingt "DoubleBuffer=1" in der MSDOS.SYS stehen. Ansonsten hat man extreme Leistungsverluste. Je nach Plattentyp fährt Win95 sogar im DOS-Kompatibilitäts-Modus hoch. Wichtig noch für SCSI-Kontroller: Erkennt Win95 den Kontroller, was es nun bei den meißten tut, sollte man nicht die DOS-Treiber laden oder Sie gegebenen fals aus der CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT raus schmeißen. Win95 kann bei geladenen DOS-Treiber die SCSI-Geräte nicht mit den eigenen 32Bit-Treibern ansprechen. Dies gilt auch für CD-ROM-Treiber (nur SCSI).
DBLSpace=1	Bei "1" wird DBLSPACE.BIN automatisch geladen
DRVSpace=1	Bei "1" wird DRVSPACE.BIN automatisch geladen
LoadTop=1	Bei "0" werden die Dateien COMMAND.COM und DRVSPACE.BIN nicht in den hohen Speicher geladen
Logo=1	Eine "0" verhindert die Anzeige des Windows-Logos
Network=0	Eine "1" aktiviert "Safe Mode With Networking"
Autoscan=1	[Erst ab Windows Version B] Eine "0" verhindert die Ausführung von ScanDisk Eine "1" führt Scandisk bei einen Neustart aus, wenn Windows nicht korrekt heruntergefahren wurde, und erwartet Benutzereingaben. Eine "2" führt Scandisk bei einen Neustart aus, wenn Windows nicht korrekt heruntergefahren wurde, erwartet aber keien Benutzereingaben
DisableLog=1	Bei "0" ist das Logging aktiviert Bei "1" ist das Logging deaktiviert
SystemReg=1	Bei "1" ist das Hardwareprofile aktiviert Bei "0" ist das Harwareprofile deaktiviert
BootFailSafe=1	[Erst ab Windows Version 98] Bei "0" wird beim F8 Menü kein Abgesicherter Modus angezeiogt Bei "1" wird der Abgesicherte Medus angezeigt
DisableLog=1	[Erst ab Windows Version 98] Bei "0" ist das Logging aktiviert Bei "1" deaktiviert
LoadTop=1	[Erst ab Windows Version 98] Bei "0" ist das Hochladen einiger Programme und Treiber unter Windows deaktiviert Bei "1" aktiviert
Außerdem gibt es am Ende der MSDOS.SYS einige Zeilen, die mit einem ";" beginnen. Diese Zeilen werden von Windows 95 nicht benötigt und sind nur dafür da, damit die MSDOS.SYS größer als 1024 Bytes ist. Dies ist aus Kompatibilitätsgründen für einige Programme notwendig.


MTU-Größe bei Slip-Treibern anpassen
MTU- Größe bei Slip-Treiber anpassen (DFÜ-Geschwindigkeit)

Bei Windows werden für die Parameter bei der DFÜ-Übertragung Standardeinstellungen verwendet, die in den meisten Fällen nicht gerade optimal eingestellt sind. Wenn Sie diese Parameter optimal einstellen können Sie bessere Übertragungsgeschwindigkeiten erzielen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

MTU (Maximum Transmission Unit)

Mit diesen Wert legen Sie die Bytes pro Datenpaket fest. Windows arbeitet hier mit einem Standardwert von 1500 Byte. Die meisten Internetanbieter arbeiten aber oft mit einem Wert von 576 Byte.

Wenn Sie zu Ihrem Internetanbieter eine Verbindung aufbauen, wird der jeweils kleinste MTU-Wert für die Verbindung benutzt. Wenn Ihr System auf einen größeren Wert eingestellt ist, muss der Router die Datenpakete extra teilen und extra weiterleiten, was die Verbindung erheblich ausbremst. Sie sollten daher immer versuchen den gleichen Wert wie die Gegenstelle zu benutzen (Meist 576)

HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ NetTrans\ 000x.

Es könnte 0001, 0002, oder eine höhere Zahl sein (wenn auch andere Netzwerktreiber installiert sind). Jedenfalls muss in dem Schlüssel "DriverDesc" der Wert auf "TCP/IP" stehen. Fügen Sie hier nun janachdem wellche Werte Sie anpassen wollen die erforderlichen Einträge hinzu:

Schlüsselname	Datentyp	Wert
MaxMTU	REG_SZ	576

RWIN (Maximale Datenlänge)

Hiermit legen Sie die Datenmenge fest die gesendet wird, bevor der Server auf eine Empfangsbestätigung wartet. Windows benutzt hier einen Standardwert von 8192 Byte der bei Internetverbindungen eher als ungünstig zu bezeichnen ist.

Da hier häufig Übertragungsfehler auftreten, ist ein kleinerer Wert besser. Zur Berechnung des Wertes sollte man den MTU-Wert benutzen, die Formel lautet: (MTU-40)*4. Den Multiplikator sollten Sie dann schrittweise so lange erhöhen, bis Sie die Optimale Einstellung gefunden haben.

HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VXD\ MSTCP

Schlüsselname	Datentyp	Wert
DefaultRcvWindow	REG_SZ	2144

TTL (Time to Live)

Dieser Wert bestimmt die Lebensdauer eines Datenpaketes über verschiedenes Stationen hinaus. Der Windows Standardwert liegt bei 32 Stationen. Da das Internet aber schon sehr groß ist, sind Werte über 100 als sinnvoll anzusehen.

Aufrufen von REGEDIT.EXE:

HKEY_LOCAl_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VXD\ MSTCP

Schlüsselname	Datentyp	Wert
DefaultTTL	REG_SZ	115
Damit die Einstellungen von Windows auch verwendet werden, müssen Sie den Rechner neu starten.


Maustaste mit DoubleClick belegen

Wenn Sie eine 3-Tasten Maus haben, könne Sie auf die mittlere Maustaste einen Doppelklick legen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Logitech\ MouseWare\ CurrentVersion\ <maus typ>\ 0000\

bei "DoubleClick" stellen Sie "001" ein.

Hinter "DoubleClick" steht nun entweder "000" oder bei Win98 und nach eventuellem Treiberupdate auch bei Win95 "0002"

Davon muss die Dritte "0" - nicht die Zweite - in "1" geändert werden.

Die Zählung ist also:

erste 0	linke Taste
zweite 0	rechte Taste
dritte 0	mittlere Taste
vierte 0	vierte Taste der neuen Mäuse
Sollten Sie eine andere 3-Tasten-Maus als LogiTech benutzen und sollte in Ihrer Registry der obige Schlüssel fehlen, können Sie hierfür auch das Programm Clicker verwenden.


Maustasten im DOS-Fenster (Vollbild-Modus) vertauschen

Windows hat in der Systemsteuerung eine Option für Vertauschen der Maustasten. Allerdings gilt die Einstellung, die Sie dort vornehmen, nicht für DOS-Box im Vollbild-Modus. Um auch dort Maustasten zu vertauschen, erstellen Sie in Ihrem Windows-Verzeichnis eine Datei MOUSE.INI mit folgendem Inhalt:

[mouse]

PrimaryButton=3

SecondaryButton=1

Starten Sie anschließend Windows neu.

Windows vertauscht Maustasten immer im Verhältnis zu DOS, d.h.: sind in der Systemsteuerung die Maustasten vertauscht, müssen Sie sie zurück auf rechtshändig stellen, sonst hätten Sie jetzt unter Windows eine Rechtshänder-Maus !!!


Mehr als 5sec. Audiodaten aufnehmen

Wer mit den mitgelieferten Programm von Windows mehr als 5sec. Audiodaten aufnehmen will, muss folgendes in der WIN.INI eintragen:

[Soundrec]

max seconds = x	(x = Zeit in Sekunden)

Unter Windows 98 und 2000 bringt dieser Eintrag nichts mehr, hier kann der Audiorecorder schon standardmäßig 60 Sekunden aufnehmen.

Wem dieses immer noch nicht reicht, muss etwas tricksen.

Man erstellt zuvor eine Audio-Datei mit entsprechender Länge, indem man z.B. 20 Sekunden Stille aufnimmt und mit dem Befehl Bearbeiten/Kopieren - Bearbeiten/Einfügen die "Leeraufnahme" solange einfügt, bis die ausreichende Länge der WAV-Datei erreicht ist.

Dieses "Dummy-File" kann man dann zum Aufnehmen verwenden, indem man die Record-Marke wieder zum Anfang verschiebt. Die Länge der Aufnahme ist dann nur durch die Dauer der Leerdatei beschränkt. Eventuelle Leerstellen hinter dem richtigen Sample lassen sich mit dem Befehl Bearbeiten -> Löschen nach aktueller Position abschneiden.

Es gibt aber sehr gute Programme im Internet, die das so schon können und zur Bearbeitung von Sound viel besser zu gebrauchen sind z.B. (http://me.in-berlin.de/~scorpio)


Mehr konventioneller Speicher im DOS-Fenster

Es ist grundsätzlich richtig, dass man unter Windows weder Config.sys noch Autoexec.bat braucht, und dass alle benötigten Treiber von Windows selbst geladen werden. Trotzdem möchte man in einigen Situationen den freien konventionellen Speicher erhöhen. Dazu muss man folgende Einträge in der Config.sys vornehmen: (Den [Pfad] muss man natürlich richtig setzen, meistens c:\windows)

DOS=HIGH, UMB

DEVICE=[PFAD]\HIMEM.SYS

DEVICE=[PFAD]\EMM386.EXE  NOEMS (oder RAM)

Diese Einträge erlauben den Zugriff auf die sogenannten UMB's (oberer Speicherbereich zwischen 640k und 1MB).  Wenn man im DOS-Fenster Programme in die UMB's hochladen will, stellt man allerdings fest, dass dieser vollständig von VMM32 besetzt ist. Man kann es ändern:

Eintrag in SYSTEM.INI

[386Enh]

LocalLoadHigh=1

Dies wird jedoch nicht empfohlen, da es auf vielen System zu ständigen Abstürzen der DOS-Box führt.


Microsoft Adresse
Microsoft Adresse in Deutschland

MS Direkt

Postfach 1199

33410 Verl

FAX: 0180/5251191

Tel:   089/3176-1115	Fragen zum Setup und Installation


Modem Konfiguration (Init-String) ändern
Modem-Konfiguration (Init-String) ändern

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

1.	Modem-Einstellungen für DFÜ findet man in:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Servives\ Class\Modem \xxxx\ Init

2.	Fax-Einstellungen in:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ At WorkFax\ LocalModems\

Das xxxx steht für die Installiere Modemnummer. Die kann je nach installation "0000" oder "0001" lauten. Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Enum werden die installierten Modems aufgelistet. Hinter DRIVER finden Sie dann die jeweilige Modemnummer.


Monitor manuell konfigurieren

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

1.	Die Standardeinstellung gegen einen x-beliebigen Monitor austauschen. Wählen Sie aber einen, anhand dessen Bezeichnung man auf seine Bildschirmgröße schließen kann. Zu große Abweichung könnte nämlich unter Umständen Ihren Monitor beschädigen. Wählen Sie zur Sicherheit hohe Farbtiefe und eine geringe Auflösung (640*480, 16 Mio. Farb.). Starten Sie den Rechner neu.

2.	Aufrufen von REGEDIT.EXE

3.	Im nun geöffneten Registrierungseditor auf -> "Bearbeiten" -> "Suchen" klicken. Suchen Sie die Zeichenfolge: "30-6" oder "30.0-6". Wenn alles korrekt verlief, müßten Sie sich jetzt bei einem Eintrag namens "MODE1" befinden (wenn nicht mit F3 weitersuchen). Klicken Sie mit auf diesen Eintrag.

4.	Nun können Sie die Werte an Ihren Monitor anpassen. Diese entnehmen Sie Ihren Monitor-Unterlagen. Nehmen wir an, da steht 30-60, 50-90,-,- dann stehen die ersten beiden Werte für die Horizontalfrequenz und die beiden anderen für die Vertikalfrequenz. Sie sollten darauf achten, nur die Zahlen und nicht die eventuell auch noch vorhandenen sonstigen Zeichen zu ändern.

5.	Schließen Sie den Registrierungseditor und starten Sie Windows neu.

Auf ftp://ftp.diamondmm.de/hotline/files/flimm.exe findet man ein kleines deutsches Freewaretool (27kb), dass einem die an den Monitor übermittelte Bildwiederhol-, Horizontal- und Vertikalfrequenz anzeigt, damit lassen sich die Einstellungen gut überprüfen.


Nach Windows Schlußbild den DOS-Modus starten

Wenn man in Windows den Rechner herunterfährt, bekommt man ein Logo  angezeigt, das man den Rechner nun ausschalten kann. Windows befindet sich in diesen Augenblick im DOS-Modus und zeigt nur noch ein Bild an. Dur zwei Tricks kann man dort aber auch einfach nur auf die Eingabeaufforderung landen.

Tipp 1:

Starten Sie den Rechner neu, drücken die F8-Taste und wählen "Nur Eingabeaufforderung". Wechseln Sie ins Windows-Verzeichnis und erstellen von der Datei WIN.COM eine Sicherheitskopie (COPY WIN.COM WINCOM.OLD). Erstellen Sie eine Datei WIN.DEB ( COPY CON WIN.DEB).

Inhalt der Datei WIN:DEB:

e 01e6 90

e 01e7 90

e 01be 90

e 01bf 90

w

q

Rufen Sie nun DEBUG auf (DEBUG WIN.COM < WIN.DEB).

Es kann vorkommen, dass Windows dabei abstürzt. Das hat aber keinen Datenverlust zur Folge. Starten Sie einfach den Rechner neu.

Tipp 2:

Durch die blinde Eingabe von: MODE CO80 und drücken von ENTER befindet man sich im MS-DOS Modus.


Nach dem Start von Windows sind alle Symbole schwarz

Wenn die Symbole schwarz angezeigt werden, kann es an defekter Datei "ShellIconCache" (SHELL~1) liegen. Sie sollten die Datei löschen und den Computer neu starten. Diese Datei (versteckte Datei im Windows-Verzeichnis) wird nun von Windows 95 automatisch neu erstellt. Wenn das Problem durch das Löschen nicht behoben wurde, starten Sie den Rechner einmal im abgesichertem Modus und führen dann einen Neustart durch.

Um eine versteckte Datei löschen zu können, müssen Sie sie sichtbar machen. Sie können es auf folgende Weise tun:

1.	Klicken Sie im Windows-Explorer auf den Menüpunkt "Ansicht" und dann auf "Optionen".

2.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Ansicht" und stellen Sie sicher, dass das Kontrollfeld "Alle Dateien anzeigen" ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf "OK".


Netzwerk starten ohne Paßwort und Pause

Wenn man unter Windows das Netzwerk Installiert hat, wird man nach einem Paßwort gefragt und muss das beim Starten jedesmal eingeben. Das kann man durch löschen eines Registryeintragen verhindern. Die bessere Lösung ist aber unter: "Autologin beim Starten" zu finden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Network\ Logon

die Zeichenfolge "PrimaryProvider" samt Wert "Mircosoft Network"  löschen.

bzw. benutzen Sie diese Möglichkeit:

Wenn Sie auf Ihren Rechner die Netzwerkoptionen Installiert haben, aber das Netzwerk nur selten nutzen, ist es sinnvoll, beim Starten von Windows auf die Netzwerkanmeldung zu verzichten. Da Widnows beim Hochfahren sonst immer erst versucht das Netzwerk zu durchsuchen, was doch einiges an Zeit kostet.

Damit Windows erst beim Zugriff auf das Netzwerk die Netzwerkanmeldung durchführt, stellen Sie vollgendes ein:

"Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk"  dort klicken Sie auf "Client für Microsoft Netzwerke" (doppelklick oder über "Eingenschaften") und markieren unter "Netzwerkanmeldeoptionen" nun "Schnelle Anmeldung"

Nun wird Ihr Windows erheblich schneller starten.


Neuaufbau Geschwindigkeit von DOS-Fenster einstellen
Neuaufbau-Geschwindigkeit von DOS-Fenster einstellen

In der SYSTEM.INI folgendes eintragen:

[386Enh]

WindowUpdateTime=1	-> Neuaufbau-Frequenz in Millisekunden.

Besagt wie oft das Fenster einer DOS-Box (nicht Vollbild-Modus!) neu aufgebaut werden soll. Allerdings sind ein schneller Rechner und eine fixe Grafikkarte die Grundvorraussetzung dafür.


Neue Bildschirmschoner einbinden

Kopieren Sie neue Bildschirmschoner in das Verzeichnis C:\WINDOWS\SYSTEM. Nun kann man Sie unter -> "Systemsteuerung" -> "Anzeige" -> "Bildschirmschoner" auswählen und aktivieren.

Es werden dort nur Bildschirmschoner angezeigt, die als Dateiendung "SCR" tragen.


Neue Tips beim Windows-Start
Neue Tipps beim Windows-Start

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Tips\

können Sie eigene Tipps unterbringen, die dann beim Windows-Start angezeigt werden. Legen Sie eine neue Zeichenfolge an und weisen Sie ihr als Namen eine noch nicht vergebene Nummer zu. Unter Wert können Sie dann den eigentlichen Tipp eingeben.


Online Registrierung für Update unnötig

Wenn es nach Microsoft gehen soll, ist für ein Update zuerst eine Online Registrierung nötig. Bei dieser Registrierung werden zwar wirklich nur die eingegebenen Daten übertragen (es hat sich herrausgestellt, das eine eindeutige ID (Netzwerkadresse) über tragen wird. MS behauptet zwar, das diese Daten nicht ausgewertet werden, aber wer gibt trotzdem schon gern seine Adresse weiter um nachher nur Werbung und sonstigen Müll zu erhalten.

Durch einen Eingriff in der Registry kann man auch ohne das Registrieren seine Updates bekommen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion

Dort setzen Sie nun einfach den Schlüssel "RegDone" auf den Wert 1.

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Welcome\ RegWiz

und die Zeichenfolge "@"  auf  "1"

Unter Windows 2000 müssen Sie die Einträge unter folgenden Schlüssel durchführen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

einen neuen Eintrag "RegDone" hinzu und gibt diesem den Wert "1".


Optimierung des DOS-Speichers

Win95 kennt 2 verschiedene Betriebsarten. MSDOS-Modus  und GUI. Beide Betriebsarten setzen auf einen DOS-Kern auf. Einige Funktionen in der GUI werden nach wie vor via Interrupt-Aufrufe statt über moderne 32-Bit-Architekturkomponenten aufgerufen.

Der DOS-CommandPrompt für MSDOS-Programme kann hingegen auf viele verschiedene Weisen aufgerufen werden:

1.	Beim Windows95-Start durch das Bootmenü (siehe MSDOS.SYS )
1) Eingabeaufforderung
2) vorherige DOS-Version (Achtung, nicht Windows 950b = OSR2)

In beiden Fällen handelt es sich um ein vollwertiges MSDOS, welches zum Ansteuern von Peripheriegeräten Realmodetreiber und Programme (z.B. beim CDROM MSCDEX.EXE) benötigt.
Die 32-Bit-Treiber stehen nicht zur Verfügung. Es steht damit auch kein 32-Bit-Cache oder VFAT mit langen Dateinamen zur Verfügung.
Beschleunigung erfolgt wie bisher durch Programme wie SMARTDRV oder FASTOPEN.

Dieser Modus ist für alle die Programme geeignet, die mit der DOS-Eingabeaufforderung der GUI nicht klar kommen. Einige Programme schließt Wind95 vom Start von der GUI aus. Hierfür gibt es bei Windows95 eine Kompatibilitätsdatenbank (Lw:\WINDOWS\INF\APPS.INF). Bei diesen Programmen wird automatisch der MSDOS-Modus vorgeschlagen.
Auf der Windows95-CD befindet sich ein Verzeichnis OLDDOS. In diesem Verzeichnis steht das Werkzeug MEMMAKER und sowie andere alte DOS-Befehle zur Verfügung um diesen Modus zu optimieren.

2.	Von der GUI
1) DOS-Eingabeaufforderung als Fenstersitzung
2) DOS-Eingabeaufforderung als Vollbild
3) MSDOS-Modus

Bei den DOS-Eingabeaufforderungen stehen alle 32Bit-Treiber von Windows95 zur Verfügung. D.h., dass auch ein CDROM über 32Bit-Treiber angesteuert werden kann und auch den CDROM-Cache von Windows95 verwendet. Aus diesem Grund kann man auf weitere Treiber und Programme in der CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT weitgehend verzichten.
Bei einer Update-Installation werden nicht alle Treiber (z.B. CDROM-Treiber) automatisch deinstalliert. Hingegen werden weitere speicherfressende Programme (z.B. MODE-Befehle und KEYBOARD.SYS) installiert. Diese sind aber i.d.R. nicht nötig. Auch Treiber von Drittherstellern, wie z.B. Soundkartentreiber sind nicht notwendig.
Selbst die Treiber HIMEM.SYS und EMM386.EXE sind nicht nötig, da HIMEM.SYS bereits durch die IO.SYS geladen wird und EMS-Speicher durch einen 32Bit-Treiber simuliert wird. Die Maus wird ebenfalls durch einen 32Bit-Treiber simuliert. Nur die deutsche Tastatur muss über einen Tastaturtreiber für DOS-Programme aktiviert werden. Anweisungen wie DOS=HIGH, FILES, BUFFERS oder STACKS sind ebenfalls überflüssig. Auch hier erfolgen, z.B. FILES=30, Defaultzuweisungen in der IO.SYS. Diese Defaultzuweisung wird für die jeweilige Komponente deaktiviert, wenn eine entsprechende Zuweisung in der CONFIG.SYS erfolgt.
Hier darf dann aber statt FILES auch FILESHIGH verwendet werden oder DEVICEHIGH statt DEVICE. Soll die automatische Zuweisung in der IO.SYS komplett deaktiviert werden, so muss die erste Zeile in der CONFIG.SYS "DOS=NoAuto" lauten.

Im Idealfall steht in der CONFIG.SYS nur die COUNTRY-Zuweisung:

COUNTRY=049,437,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

In der Autoexec sollten sich dann nur ein deutscher Tastaturtreiber und ein paar Zuweisungen für Umgebungsvariablen befinden. Einige Umgebungsvariablen werden bereits durch IO.SYS gesetzt. So ist die Umgebungsvariable PATH, TEMP und TMP bereits belegt, kann aber jeder Zeit durch entsprechende Einträge in der AUTOEXEC erweitert oder überschrieben werden:

@echo off
path=%path%;c:\tools
LH KDRIVE -A- -/-
LH S3VBE20 /INSTALL
SET TEMP=C:\TEMP
SET TMP=C:\TEMP
SET DIRCMD=/OGN /A /W /P
SET SOUND=C:\PROGRA~1\CREATIVE\CTSND
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6

In diesem Beispiel wird die PATH-Variable erweitert und die Variable TEMP und TMP überschrieben. Weitere Variablen werden hinzugefügt.

Wer noch mehr konventionellen Speicher zur Verfügung stellen möchte, verwendet entweder je DOS-Anwendung eine individuelle MSDOS-Konfiguration, die er über die Eigenschaften des DOS-Programmes (rechte Maustaste auf EXE-Datei) konfiguriert, oder startet über eine Verknüpfung zum DOS-Programm eine Stapelverarbeitung. In dieser kann dann z.B. der deutsche Tastaturtreiber statt in der AUTOEXEC.BAT aktiviert werden.

3.	Win95 im DOS-Modus beenden
Beim Beenden von Win95 wird der DOS-MODUS angeboten, der ohne Warmstart zum DOS-Prompt führt. Auch hier stehen keine 32Bit-Treiber mehr zur Verfügung. Dieser DOS-Prompt setzt per Default auf die bestehenden Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT beim Win95-Start auf und es wird eine Datei DOSSTART.BAT ausgeführt. Diese Datei wird einmalig bei der Installation von Windows95 erstellt, kann jedoch jeder Zeit modifiziert werden.

Für diesen Menüpunkt ist eine Verknüpfung MS-DOS-Modus im Windows-Hauptverzeichnis verantwortlich. Diese Verknüpfung hat ebenfalls ein Eigenschaftsmenü, welches verändert werden kann. Auch hier kann man den MSDOS-Modus mit einer individuellen CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT erzwungen werden. Allerdings führt dies dann unwiderruflich zu einem Warmstart statt direkt zum DOS-Prompt.

Was ist also zu tun?

1.	Man muss entscheiden, ob eine Anwendung unter dem MSDOS-Modus laufen soll oder muss, verzichtet dann aber auf erweiterte Fähigkeiten von Win95, wie z.B. lange Dateinamen, schneller 32Bit-Dateizugriff oder Multitasking oder verwendet eben die DOS-Anwendung von der GUI. Manche Peripheriegeräte verlangen nach wie vor noch 16Bit-Treiber. Anwendungen, die auf diese Treiber angewiesen sind, sollte man ggf. durch moderne Anwendungen ersetzen oder sich moderne Treiber besorgen, damit auf die 16Bit-Treiber verzichtet werden kann.
Die Standardperipheriegeräte (Maus, Festplatte, CDROM) brauchen i.d.R. keinen Realmodetreiber. Gerade bei Festplatten oder CDROMs ist darauf zu achten 32Bit-Treiber zu verwenden, da sonst ggf. Win95 im langsamen Kompatibilitätsmodus arbeiten muss. Das führt zu einer Senkung der Verarbeitungsgeschwindigkeit, Erhöhung der Fehleranfälligkeit, schlechtem Multitaskingbetrieb und weniger DOS-Speicher.

2.	Man optimiert den jeweiligen Modus. Entweder werden RealMode-Treiber bei der Verwendung der GUI entfernt oder, wenn man darauf angewiesen ist, verwendet man kleinere Treiber bzw. lädt Sie erst dann, wenn Sie benötigt werden oder ersetzt Sie durch 32Bit-kompatible. Auf jeden Fall sollten diese in den UMB-Speicher per DEVICEHIGH oder LH geladen werden.
Verwendet man den MSDOS-Modus oder ist auf RealMode-Treiber angewiesen optimiert man die Ladereihenfolge und die Speicherbelegung mit Programmen wie Memmaker. Als Faustformel gilt hier, dass man zunächst alle großen Treiber und Programme und anschließend kleinere  lädt. (z.B. MSCDEX vor SMARTDRIVE, SMARTDRIVE vor dem Tastaturtreiber).


Ordner ein neues Icon zuweisen

Ab den IE 4.x haben Sie die Möglichkeit jedem Ordner ein unterschiedliches Icon zuzuweisen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Unter HKEY_CLASSES_ROOT\Clsid legen Sie einen neuen Schlüssel als Class-ID an. Wichtig ist dabei, das diese ID noch nicht vorhanden ist. Die Struktur so einer ID ist immer (8+4+4+4+12). Damit Sie nicht zufällig ID anlegen die schon von anderen verwendet werden, sollten Sie von hinten hochzählen, eine mögliche ID währe also {00000000-0000-0000-0000-000000000001}. Unter diesen Schlüssel müssen Sie nun einen weiteren Schlüssel anlegen mit den Namen "DefaultIcon". Jetzt gehen Sie auf der anderen Seite auf den Eintrag "Standard" und geben Sie als Wert den Pfad und Dateinamen zur Icondatei an (z.B.: c:\windows\system\shell32.dll,2) Die Zahl hinter den Dateinamen gibt an welches Icon verwendet werden soll, wenn die Datei mehr als 1 Icon enthält.

Jetzt müssen Sie dem entsprechenden Ordner nur noch die Class-ID zuordnen. Dafür gehen Sie mit den Explorer auf den Ordnernamen und drücken F2 zum umbenennen. Lassen Sie den Namen stehen und geben Sie dahinter die von Ihnen Angelegte Class-ID an. Das ganze muss dann so aussehen, wenn der Ordner z.B. "Daten" hießt: Daten.{00000000-0000-0000-0000-000000000001}. Wichtig ist also, das die Class-ID in den Klammern eingeschlossen wird und mit einem Punkt vom Namen getrennt wird

Wenn Sie das gemacht haben, wird Ihrem Ordner ein neues Icon zugeteilt. Der einzige Nachteil ist, das Sie auf so einen geschlossenen Ordner kein Drag&Drop mehr ausführen können.

Oder:

Der betreffende Ordner muss das Attribut System haben (z.B. attrib +s [Ordnername]) in der Eingabeaufforderung ausführen)

Erstellen Sie in diesen Ordner eine Datei mit den Namen "Desktop.ini" mit folgenden Inhalt:

[.ShellClassInfo]
Iconfile=C:\Windows\System\shell32,dll

IconTip=Ein wichtiger Ordner
IconPosition=2

Hiermit können Sie etwas einfacher und ohne Nachteile einem Ordner ein neues Icon verpassen. IconPosition müssen Sie nur angeben, wenn Sie das Icon aus einer EXE oder DLL-Datein entnehmen, dabei beginnt das erste Icon mit der Zahl 0.

Durch den Eintrag "IconTip" können Sie noch einen Text mitgeben, der angezeigt wird, wenn der Cursor einige Zeit auf diesen Icon verweilt (siehe auch: QuickInfo für Icons)


Ordner immer mit Explorer öffnen

Sie können bei Windows die Einstellungen so ändern, das Ordner immer mit dem Explorer geöffnet werden:

1.	Einen beliebigen Ordner öffnen

2.	-> "Ansicht" -> "Optionen" -> "Dateitypen"

3.	Wählen Sie unter "Registriere Dateitypen" den Eintrag "Ordner"  aus

4.	Klicken Sie -> "Bearbeiten" an und selektieren "explore" unter Vorgänge

5.	Klicken Sie nun "Als Standard" an

Ab jetzt werden Ordner immer im Explorer geöffnet.

Um das wieder rückgängig zu machen, müssen Sie wieder "OPEN" als Standard einstellen.


POP-UP Menü des START Buttons in der Taskleiste erweitern
PopUp-Menü des "Start" Buttons in der Taskleiste erweitern

Sie können noch zusätzliche Punkte in das PopUp-Menü aufnehmen, hier ein Beispiel zur Aufnahme von "DOS-Fenster öffnen".

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Classes\ Directory\ shell

1.	Legen Sie unter shell einen neuen Schlüssel an "Bearbeiten" -> "Neu" -> "Schlüssel" und geben einen beliebigen Namen ein (z.B. "DOS-Fenster")

2.	Markieren Sie diesen Namen und doppelklicken im rechten Fenster auf  "Standard". Geben Sie hier die Zeichenfolge ein, die später im Kontextmenü erscheinen soll (z.B. "DOS &Fenster öffnen"). Das & legt die Kurztaste fest, hier wäre es also das F.

3.	Legen Sie unter dem neuen Schlüssel (z.B. "DOS-Fenster") einen weiteren Schlüssel an und nennen ihn "Command".

4.	Markieren Sie "Command" und doppelklicken auf "Standard" (im rechten Fenster)

5.	Tragen Sie dort den Pfad des zu startenden Programmes ein. In diesem Falle also (C:\Windows\command.com /K "%1")


Papierkorb vom Desktop löschen

Sie können den Papierkorb eigentlich nicht von Desktop löschen. Wenn Sie ihn trotzdem loswerden wollen, müssen Sie das über die Registry machen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ explorer\ Desktop\ NameSpace\

alle Einträge für Papierkorb {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} entfernen

Geht mit dmen PowerToys (Tweak UI) einfacher!


Papierkorb umbenennen

Den Papierkorb können Sie nicht wie jedes andere Icon einfach so umbenennen. Wenn Sie hier einen anderen Namen haben wollen, müssen Sie über die Systemsteuerung gehen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

den Wert "Papierkorb" in einen beliebigen Namen ändern.


Sommer/Winterzeitumstellung wie geht das ?

Win95 möchte die Winterzeit noch Ende September umstellen. In diesem Jahr wird die Umstellung aber erst im Oktober fällig.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Die Zeitzone für Deutschland steht in der Registrierdatenbank unter:

[Winodws 95/98]

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Times Zones\ W.Europe\

[Windows NT/2000]

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Times Zones\ W.Europe Standard Time\

Da steht unter TZI:

C4 FF FF FF 00 00 00 00 C4 FF FF FF 00 00 09 00

                                                                     ^-- Winterzeit Ende Monat 9

00 00 05 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

                    ^-- Umstellung um 3 Uhr          ^-- Sommerzeit Ende Monat 3

00 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00

           ^        ^-- Umstellung um 2 Uhr

            --- für den letzten Sonntag im Monat

Die Länder mit der GMT (z.B. England) stellen erst Ende Oktober die Zeit um. Unsere Zeitzone entspricht GMT + 1.00. Deshalb werden die ersten vier Hexwerte in 00 00 0A 00 (wie in GMT) geändert.

Nun erfolgt die Zeitumstellung erst Ende Oktober.

Die "05" in der TZI steht für letzten Sonntag im Monat.

Demnach bedeuten

1 : Erster Sonntag

2 : Zweiter Sonntag

3 : Dritter Sonntag

4 : Vierter Sonntag

5 : Letzter Sonntag

Geht mit den Kernel-Toys (TZEdit) einfacher!


Paßwort beim IE 4.x vergessen

Wenn Sie das Paßwort bei IE vergessen haben, können Sie keine Einstellungen an den Sicherheitsrichtlinien mehr verändern.

Über den Registrierungseditor können Sie das Paßwort aber wieder löschen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Ratings

Hier einfach alle Angaben löschen.


Performance Statistiken

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_DYN_DATA\ PerfStats

Dieser Schlüssel enthält die Performance Statistiken, die auch der System-Monitor benutzt und die von ihm angezeigt werden. Interessant ist dabei eigentlich nur der Unterschlüssel "StatData". Für jeden Performance Parameter den man im Systemmonitor beobachten kann, gibt es einen Eintrag mit einem 4-Byte Wert. Diese Byte-Werte kann man natürlich in Dezimal-Zahlen umrechnen. Dabei stehen die höherwertigen Bytes rechts, die niedrigen links.

Umrechnung:

Starten Sie den Windows Taschenrechner im wissenschaftlichen Layout. Basis Hex. Achten Sie darauf, dass die Werte von rechts nach links eingegeben werden müssen,  also erst Byte 4, dann Byte 3, dann 2 und dann 1. Ändern Sie nun die Basis auf Dezimal. Fertig.

Beispiel:

VMM\cpgDiskcache: Das ist die aktuelle Größe des Datenträger Cache Speichers.

4 Byte Wert: 00 40 3f 00.

Eingeben in Taschenrechner: 3f 40 00 (führende Nullen natürlich nicht).

Dez: 4145152, nachschauen im System-Monitor, ja stimmt.

Es gibt auch Anzeigen, die vom System-Monitor pro Sekunde gemacht werden, z.B. Seitenauslagerungen: VMM\cPageOuts oder Dateisystem: Gelesene Bytes/Sec. Um diese Werte zu interpretieren, muss man einen Blick in HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ PerfStats werfen. Unter ...\Enum\ Vmm\ cPageOuts findet man die Eintragung: Differentiate "TRUE". Es ist ein schlichter Zähler, der beim Windows Start auf Null gesetzt und von da an immer hochgezählt wird. Deshalb braucht man auch kein Programm um die Anzahl an Seitenfehlern zu messen (außer falls der Zähler überlaufen sollte, was bei einem 4 Byte Wert erst bei 4096MB passiert, so dass man es nur mit Bytes Read\Write verursachen kann). Um also die Anzahl an Seitenfehlern zu messen, schaut man einfach zweimal in die Registry und subtrahiert die Werte voneinander.


Pfeil bei Verknüpfung wegpatchen

Teilweise wird angeraten (wie auch hier früher) die Registry-Einträge HKEY_CLASSES_ROOT\ piffile und HKEY_CLASSES_ROOT\ lnkfile zu ändern. Diese Einträge werden aber von TweakUI nicht gelöscht. Möglicherweise wird nämlich dieser Eintrag von einigen Programmen abgefragt. TweakUI benutzt offensichtlich einen anderen Mechanismus um zur Laufzeit das Shortcut Overlay zu entfernen, ohne die Eigenschaft: "IsShortcut" zu verändern.

Dieser Eintrag sollte immer bei "IsShortcut"="" bestehen bleiben. Wenn dieser Eintrag gelöscht wird oder nicht vorhanden ist, werden auch keine Pfeile bei Verknüpfungen angezeigt.

Wenn Icons verändert werden sollen, sollte dies an einer anderen Stelle geschehen. Der entsprechende Schlüssel ist auch in dieser FAQ unter Icons ändern zu finden bzw. sollte man lieber auf die PowerToys zurückgreifen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Shell Icons

können die standardmäßig vorgegebenen System-Icons verändert werden. Erstellen Sie einen neuen Wert mit den Namen "29" als Datentyp REG_SZ. Hier müssen Sie jetzt noch das Icon angeben welches angezeigt werden soll.

Um das Shortcut Overlay ganz zu entfernen, sollte das Programm TweakUI von den PowerToys benutzt werden.


Plug & Play Geräte hinzufügen ohne Neustart
Plug & Play-Geräte hinzufügen ohne Neustart

Wer externe SCSI-Geräte besitzt, muss nicht den Rechner neu starten, wenn er ein ausgeschaltetes Gerät irgendwann in Betrieb nehmen will.

Auf folgende Weise geht es auch:

1.	SCSI-Gerät einschalten

2.	"Systemsteuerung" -> "System" -> "Gerätemanager"

3.	"Aktualisieren" auswählen

Nach kurzer Zeit steht das Gerät (z.B. Streamer, CD-Brenner) zur Verfügung

Wer diese Funktion öfter benutzt, kann sich auch an beliebiger Stelle (z.B. auf den Desktop) eine Verknüpfung anlegen. Als Ziel muss dort "Control.exe SYSDM.cpl,,1" eingetragen werden. Ein Doppelklick darauf springt sofort in den Geräte-Manager.


Plus-Pack Funktionen ohne Plus-Pack aktiviren
Plus-Pack Funktionen ohne MS Plus aktiviren

Diese Funktionen lassen sich auch ohne MS Plus aktiviren:

1.	im High-Color-Modi Schriften-Anti-Aliasing

2.	Verschieben von Fenstern mit sichtbarem Inhalt

3.	weiches Einscrollen der Startleiste

Hat man den Msie 4.0 Installiert, ist der Eintrag "HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ desktop\ DrakFullWindow" schon in der Registry vorhanden und man muss den Wert nur noch auf "1" setzten.

Microsoft bietet für Windows 95 ein Plus-Paket an, das unter anderem das Aussehen von Bildschirm-Schriften mit Hilfe von Anti-Aliasing deutlich verbessert und das Verschieben von Fenstern mit sichtbarem Inhalt ermöglicht. Die Redmonder lassen sich das Paket gut bezahlen, mit etwas Aufwand kann man die Neuerungen aber auch kostenlos nutzen.

Microsoft-typisch gibt es auch in Windows 95 einiges Überraschendes zu finden. Wir haben Funktionen entdeckt, die in den High-Color-Modi Schriften-Anti-Aliasing erlauben. Das neue Verschieben von Fenstern mit sichtbarem Inhalt und das weiche "Einscrollen" der Startleiste funktioniert in allen Farbauflösungen. Die Funktionen sind fest in Windows 95 "verdrahtet", aber - anders als in den Beta-Versionen - abgeschaltet. Um Sie zu aktivieren, ist etwas Aufwand nötig. Das Geheimnis liegt in einer kleinen 16-Bit-DLL, die Windows 95, wenn es einen entsprechenden Eintrag in der Registrierung gibt, beim Starten lädt. Die einzige Aufgabe der DLL, die den Namen "COOL.DLL" haben muss, besteht darin, dass Sie die Werte 4245h im AX- und 4152h im DX-Register als Rückgabewert liefert. Den Rest haben die Microsoft-Programmierer schon erledigt. Man muss ihre Routinen nur noch anschalten. Entwicklern, die sich mit Windows-Interna auskennen, werden die ASCII-Zeichen der zurückzuliefernden Werte, nämlich "BEAR", bekannt vorkommen, da Sie in einigen undokumentierten API-Funktionen herumgeistern.

Windows kann die Funktionen einer DLL entweder durch ihren Namen oder mittels einer zugeordneten Nummer aufrufen. Beim Aufruf der Funktion aus COOL.DLL benutzt das Betriebssystem die zweite Variante, indem es die Funktion zwei der DLL aufruft. Wer die DLL selbst kompilieren will, muss also dafür sorgen, dass sich die Funktion auch angesprochen fühlt, wenn Windows nach ihr verlangt. Die Zuordnung von Nummern zu Funktionen wird in der Moduldefinitionsdatei festgelegt. Dort steht für jede Funktion, die exportiert wird, also von anderen Programmen aufrufbar ist, eine Zeile mit dem Aufbau: Funktionsname@Nummer.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Einträge, die in dieser kleinen DLL aber nicht notwendig sind. Der Name der Funktion ist egal; ich habe Sie "bear" genannt. Der Quelltext und die fertige DLL sind in unserer Mailbox

verfügbar. Windows sucht in all seinen Verzeichnissen nach DLLs; typischerweise stehen Sie aber im Verzeichnis "System".

Nun müssen Sie noch die Registry modifizieren, damit das System die erstellte DLL lädt. Zum Verändern dient das Dienstprogramm REGEDIT im Windows-Verzeichnis. Die Bedienung hat Ähnlichkeit mit der des Explorers.  Aber Vorsicht - mit ungeschickt plazierten Einträgen können Sie ihre gesamte Windows-Konfiguration abschießen. Ändern Sie also nur Werte, bei denen Sie genau wissen, wozu Sie dienen.

Windows sucht nach der Zeichenkette cool.dll in dem Ast

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Plus!\ Setup

Der Ast "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft" ist wahrscheinlich schon vorhanden. Durch den Menüpunkt "Bearbeiten"-> "Neu" -> "Schlüssel" erzeugt das Programm neue Äste.

Wenn Sie die Äste "Plus!\ Setup" angelegt haben, erstellen Sie eine neue Zeichenfolge mit dem Namen "cool.dll". Das Feld "Wert" sollte leer bleiben. Um die Funktionen zu aktivieren, müssen noch die Zeichenfolgen "DragfullWindows" und "FontSmoothing" im Ast "HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ desktop" integriert und jeweils im Feld "Wert" mit "1" gesetzt werden.

Das Modifizieren der Registry läßt sich auch automatiSieren, indem Sie das kurze Script eingeben und in einer Datei mit der Endung `.reg' sichern. Ein Doppelklick auf die Datei ruft automatisch REGEDIT auf, das die neuen Zeilen einfügt.

Bei seinem nächsten Start überprüft Windows nun die neuen Werte in der Registry und aktiviert die "versteckten" Funktionen. Läuft irgend etwas schief, löscht Windows den Eintrag "cool.dll" im Ast "...\Setup"

automatisch. Er muss also nach jedem mißglückten Versuch neu eingetragen werden. Geht alles glatt, können Sie sich ab sofort an der erweiterten Oberflächen-Funktionalität erfreuen.

Die COOL.DLL:

#include <windows.h>

void CALLBACK libMain(HINSTANCE hinst, WORD wDataSeg,

                 WORD cbHeap, LPSTR lpszCmdLine)

{

}

unsigned long CALLBACK bear(void)

{

   return 0x41524245;

}

Die COOL.REG:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Plus!\Setup]

"cool.dll"=""

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop]

"FontSmoothing"="1"

"DragFullWindows"="1"

;Am Dateiende muss ein Return stehen

Dies und die anderen Funktionen, die das PlusPack in die Anzeige-Eigenschaften bringt, können auch ohne das PlusPack installiert werden. Das ist dann wesentlich einfacher und bequemer. Man benötigt dazu die Datei:
w95gray.exe	MS-Plus! v4.70.1163 englisch (170kB) die Plus!-Optionen der Anzeige-Eigenschaften auch ohne PlusPack für alle Win 950, 950A, 950B
Zu finden ist Sie bei MS selbst und auf einigen anderen Freeware und freiwilligen Win95 Homepages.


Probleme beim Herunterfahren bzw. mit dem automatischen Ausschalten

Unter Windows 95/98 gibt es auf einigen Rechnern Probleme mit dem herhunterfahren bzw. dem automatischen abschalten des Rechners.

Zu diesen Problemen wurden schon einige Tipps in der FAQ gegeben die nun auf dieser Seite alle übersichtlich aufgeführt werden.

Trotz allen Tipps gibt es immer noch Rechner die nicht zum fehlerfreien Beenden von Windows zu bewegen sind. Auch MS weiß zu diesen Problem keine vernünftige Antwort.

Tipp 1

Wenn Sie Probleme beim automatischen Ausschalten von Windows 98 haben, rufen Sie mal das Programm MSCONFIG auf. Unter "Allgemein" -> "Weitere Optionen" können Sie durch deaktivieren des Parameters "Schnelles herunterfahren" Ihr Problem meist beheben.

oder ändern Sie es in der Registry:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Shutdown

den Wert "FastReboot" von "1" auf "0" ändern.

Weitere Tipps:

Mein Rechner hängt beim Herunterfahren. Woran kann das liegen ?

Lösung:
Die Gründe hierfür sind verschieden. Daher einige Vorschläge:

1.	eventuelle Treiber aus Config.sys und autoexec.bat entfernen.

2.	Sofern Win98 über Win95 mit dem IE4 installiert wurde, könnte es an dieser Kombination liegen.
Im IE4.01 gibt es einen Bug in/mit der shell32.dll, die das Herunterfahren von Rechnern verhindert, wenn der Rechner zum Zeitpunkt des Beendens noch mit dem Netzwerk verbunden ist. Dieser Bug ist mit dem IE4.01SP1, der auch in Win98 enthalten ist, beseitigt worden. Daher den IE4 vor der Installation von Win98 deinstallieren oder das Update aus dem Netz besorgen.

3.	Eventuell ist das Powermanagement verantwortlich. Deaktivieren Sie alle Powermanagement-Funktionen im Bios und Windows 98.

4.	Auch die Grafikkarte könnte Ursache sein. Daher das Video shadowing im Bios deaktivieren und neuen Treiber besorgen.

5.	Die Einträge wie folgt vornehmen:
1) MS-DOS.DOS: Eintrag DoubleBuffer=1
2) CONFIG.SYS: FILES=50 (ggf. mehr)
BUFFERS=50 (ggf. mehr)

Sollten diese Tipps nicht helfen, sollte Win98 mit F8 gestartet werden und die Bootlog.txt erstellt werden. Am Ende des Files könnte dann ein Hinweis auf das Problem stehen:

Letzte Zeile	Mögliche Fehler
Terminate=Query Drivers	Speicherproblem.
Terminate=Unload Network	Konflikt mit einem Real-Mode Treiber in der Config.sys
Terminate=Reset Display	Video Shadow im Bios deaktivieren und neuen Grafikkartentreiber
Terminate=RIT	Probleme mit Soundkarte oder Maus.
Terminate=Win32	Ein 32-Bit Programm blockiert einen Tread.

Oder bei Netzwerkeinsatz (Novell / NT) und Win95b mit IE4.0 ActiveDesktop deaktivieren.

Tipp 2

Ist die Option "Dateien und Ordner für andere Benutzer freigeben" aktiviert, kann unter Umständen der Rechner nicht mehr richtig herunterfahren und bleibt hängen.

Lösung:

Erstellen Sie eine Batch-Datei mit folgendem Inhalt:

C:\WINDOWS\NET.EXE use * /delete

rundll32.exe user,ExitWindows

und fahren Sie Ihren Rechner jetzt über diese Batch-Datei runter.


Einträge aus dem Menü Start unter Ausführen löschen
Einträge aus dem Menü "Start" unter "Ausführen" löschen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ RunMRU

die nicht mehr gebrauchten Einträge entfernen.

Mit den PowerToys (Tweak UI) kann man die Einträge bei jedem Neustart automatisch löschen lassen!


Die Registrierdatenbank unter DOS bearbeiten

Mit REGEDIT.EXE können Sie auch unter DOS Registrierdaten sichern und wiederherstellen. Das DOS-Programm wird aber nur ausgeführt, wenn es außerhalb von Windows aufgerufen wird. Wollen Sie es in einer DOS-Box ausführen, müssen Sie vorher die "Windows-Erkennung für DOS-Programme" abschalten.

Mit dem Befehl

regedit /L:c:\%windir%\system.dat /e  <laufwerk>\<Verzeichnis>\<name>.reg

können Sie unter DOS die Registry komplett sichern. (/e= export). Die exportierte Registry können Sie unter DOS zurückschreiben, indem Sie

regedit /L:c:\%windir%\system.dat /c  <laufwerk>\<Win95-Verzeichnis\<name>.reg

eingeben (/c= create).

Die angegebene REG-Datei muss unbedingt die kompletten Registrierdaten enthalten und nicht nur einen Teil.

REGEDIT unterliegt den DOS-üblichen Speicherlimits. Bei sehr großen REG-Dateien (über 1 MB) kann sich der Rechner beim Erstellen der Registry (regedit/c) völlig aufhängen. Starten Sie in diesem Falle Windows im abgesichertem Modus und lesen die REG-Datei mit dem Windows-Programm ein (->"Datei" -> "Registrierungsdatei importieren").

Wollen Sie sehen, welche Änderungen ein Programm an der Registrierdatenbank vornimmt, exportieren Sie Ihre Registry zuerst vor und dann nach der Installation.Vergleichen Sie anschließend beide REG-Dateien unter DOS mit dem Befehl:
fc 1st.reg 2st.reg     (fc= file compare)
Die Änderungen werden dann in ASCII auf dem Bildschirm ausgegeben.

Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Registry zu sichern. Siehe "Sicherheitskopie der Windows-Einstellungen"

Sie können dann in etwa so vorgehen:

1.	Booten Sie den Rechner im Win95-DOS-Modus (wenn die Meldung "Windows 95 wird gestartet" erscheint, die F8-Taste drücken und "Nur Eingabeaufforderung" wählen)

2.	Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgendes ein:
REGEDIT /L:C:\%windir%\System.dat /E C:\<path>\Sytem.txt

3.	Öffnen Sie die Datei SYSTEM.TXT mit einem Editor, finden Sie die Einträge, die Sie verändern möchten, nehmen Sie die Änderungen vor und speichern Sie die SYSTEM.TXT.

4.	Schreiben Sie die geänderte SYSTEM.DAT zurück:
REGEDIT /L:C:\%windir%\System.dat /C C:\<path>\Sytem.txt

5.	Starten Sie den Rechner neu.

Beachten Sie, dass unter DOS einzelne Registry-Dateien editiert werden. Erstreckt sich die Änderung nicht nur auf die SYSTEM.DAT, sondern auch auf die USER.DAT und/oder die benutzerspezifischen USER.DAT, vergessen Sie nicht auch diese Dateien wie oben beschrieben zu exportieren und importieren.


RPrinter für Novell Netze laden

Sie können Ihren lokalen Drucker anderen Novell-Benutzern anbieten.

Klicken Sie in der Systemsteuerung auf  -> "Netzwerk" -> "Hinzufügen" -> "Dienst" -> "Hinzufügen" -> "Microsoft"  und fügen "Datei- und Druckerfreigabe für NetWare- Netzwerke" hinzu.

Damit man den Win95-Rechner mit dem SLIST Befehl sehen kann, tragen Sie unter -> "Eigenschaften"

 -> "SAP- Anzeige" [Aktiviert] ein.


Refresh Rate einstellen

Bei manchen Grafikkarten spielen die Einstellungen in der Registry keine bzw. eine untergeordnete Rolle. Dann kann man diese auch in die SYSTEM.INI eintragen:

[Display]

RefreshRate= XX

Die RefreshRate wird in Hz angegeben. Für Ihren Monitor zulässige Werte können Sie dem Monitor-Handbuch entnehmen. Für eine Auflösung von 800*600 ist eine RefreshRate von 72Hz üblich.

Wer nicht weiß, welche RefreshRate im Moment benutzt wird, kann dies z.B. mit Hilfe von WinBench herausfinden (Benchmark Programm vom Ziff-Davis Verlag, Freeware, http://www.zdbop.com.)


Regedit-Info
Die Datei befindet sich im Windows-Verzeichnis und heißt REGEDIT.EXE (-> "Start" -> "Ausführen" REGEDIT eingeben)

Achtung: Unbedingt die Hinweise unter Regedit beachten!


Registrierung ohne Bestätigung

Hat man eine *.REG-Datei importiert, gibt REGEDIT standardmäßig eine Meldung aus, die mit -> "OK" bestätigt werden muss.

Diese Meldung können Sie unterdrücken, wenn Sie REGEDIT mit dem Schalter "/S" aufrufen. Wenn Sie sie in der Registry unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ regfile\ shell\ open\ command

"regedit.exe %1"	in	"regedit.exe /s %1"

ändern, wird eine erfolgte Registrierung von nun an standardmäßig nicht mehr gemeldet.

Beachten Sie, dass Sie nun auch unerwünschte Registry-Manipulationen z.B. durch Computer-Viren nicht bemerken! Diese Einstellung sollte daher nicht auf vernetzten PCs vorgenommen werden.


Registry Update ohne Re-Boot

Drücken Sie Ctr+Alt+Del für den Task-Manager, wählen Sie Explorer und -> "Task beenden". Die Frage "Windows herunterfahren" beantworten Sie mit "Nein" und klicken bei der nächsten Frage ("Anwendung reagiert nicht" ) auf -> "Task beenden".


Registry verkleinern

Löscht man Schlüssel aus der Registry, wird man bald feststellen, dass weder die Datei SYSTEM.DAT noch USER.DAT sich verkleinern. Im Extremfall kann die Gesamtgröße dieser Dateien einen Umfang von mehreren MB erreichen. Durch eine Neuorganisation der Registry werden nicht mehr benötigte Schlüssel tatsächlich gelöscht.

Prinzipiell ist das einfach, man muss nur die gesamte Registry im DOS-Modus einmal exportieren und anschließend wieder einlesen. Damit gibt es aber manchmal Probleme, so dass hier zwei Methoden vorgestellt werden, wie man die Registry komprimieren kann.

Bei dem löschen von Einträgen in der Registry werden die Dateien "system.dat" und "user.dat" nicht wirklich verkleinert. Die Dateigröße bleibt bis auf das letzte Byte gleich groß. Das bedeutet, dass die gelöschten Einträge in Fragmenten zurückbleiben, ähnlich wie bei dem Dateisystem FAT.

Eine weitere Möglickeit die Registry zu verkleinern und aufzuräumen bietet das Programm SCANREG.EXE von Windows98. Es defragmentiert die Registry und verkleinert Sie dadurch um die gelöschten einträge. SCANREG.EXE funktioniert unter Windows95 (alle Versionen) allerdings nur mit dem Parameter /FIX. Mit Angabe von anderen Parametern kann es zu abstürzen kommen, oder es funtioniert dann nicht.

Haben Sie den MS IE 4.0 mit den Desktoperweiterungen installiert und führen Sie nun die unten angegebenen Schritte aus, hängt er sich beim Hochfahren im abgesicherten Modus mit der Fehlermeldung: "Explorer caused fault in Explorer.exe" auf. Nach dem wegklicken der Meldung über "close" erscheinen keine Icons und keine Taskleiste, die Maus ist aber noch funktionstüchtig.
Führen Sie nun mir der Maus einen linken Doppelklick auf den Desktop aus und es erscheint das Tasks-Fenster. Hier ist es nun möglich über das Menü "Datei" -> "Ausführen" auszuwählen. Geben Sie hier nun: C:\WINDOWS\REGEDIT ALL.REG ein. Die Datei all.reg wird dann importiert und alles läuft wieder wie es soll. Man muss aber warten bis der Request "Die Inf...von all.reg wurden...eingetragen" erscheint (das kann etwas länger als gewohnt dauern).

Die einfache Methode:

1.	Registry sichern.

2.	Registry komprimieren.
a) Im DOS-Modus starten.
b) Ins Windows-Verzeichnis wechseln und folgendes eingeben:
regedit /e kompakt.reg
regedit /c kompakt.reg

3.	Computer neu starten.

Wenn das nicht funktioniert, liegt es meistens daran, dass bestimmte Unterschlüssel zu lang sind. Man muss daher eine etwas umständliche Methode einsetzen.

Die 2. Methode:

Es wird vorausgesetzt, dass Win95 unter C:\WINDOWS installiert ist, sonst muss man das Verzeichnis eben anpassen.

1.	Backup der Registry anfertigen. Dazu benutzt man das Programm "ERU". Es ist aber auch manuell möglich:
a) DOS-Fenster öffnen.
b) Ins Windows-Verzeichnis wechseln.
c) Folgendes eingeben:
attrib -s -r -h system.dat
attrib -s -r -h user.dat
copy system.dat system.bak
copy user.dat user.bak
attrib +s +r +h system.dat
attrib +s +r +h user.dat

2.	Exportieren der Registry
a) RegEdit starten.
b) Arbeitsplatz markieren, Registrierung\Registrierungsdatei exportieren.
c) Speichern unter C:\ WINDOWS\ ALL.REG

3.	Öffnen von HKEY_USERS
a) Dort gibt es entweder einen (.Default) oder bei mehreren Benutzern mehrere Unterpunkte. Die Unterschlüssel "Software" komplett (sic!) löschen.
b) Exportieren von HKEY_USERS nach C:\ WINDOWS\ HKU.REG

4.	Öffnen von HKEY_LOCAL_MACHINE
a) Ebenfalls den Unterschlüssel Software komplett löschen. Das kann durchaus Minuten dauern.
b) Exportieren von HKEY_LOCAL_MACHINE nach C:\ WINDOWS\ HKL.REG

5.	Regedit beenden, Windows beenden, Computer im DOS-Modus starten.

6.	Minimal Registry erzeugen.
a) Ins Windows-Verzeichnis wechseln.
b) Folgendes eingeben:
regedit /c hku.reg
regedit hkl.reg (wichtig ohne /c)

7.	Computer neu starten und Windows im "abgesicherten Modus" starten.
Das kann einige Zeit dauern, irgendwann erhält man den Hinweis, dass man sich im abgesicherten Modus befindet. Die Oberfläche sieht jetzt ungewohnt aus

8.	Registry wieder importieren.
Startmenü\Ausführen\"regedit all.reg" (Ohne Anführungszeichen eingeben).
Nach einiger Zeit erhält man die Meldung das ALL.REG in die Registry übernommen wurde.

9.	Computer neu starten.

10.	Einmal eine DOS-Box öffnen und wieder schliessen (ist für die Übernahme bestimmter Schriftarteinstellungen notwendig).

11.	Im Windows-Verzeichnis findet sich eine Datei WIN368.SWP von 0 Byte Größe. Diese kann gelöscht werden, ebenso die Dateien ALL.REG, HKL.REG und HKU.REG.

12.	Fertig.


Reset aller Registry Einträge

Installieren Sie die Datei SHELL.INF aus dem Verzeichnis \WINDOWS\INF neu (Rechtsklick auf die Datei dann -> "Installieren" auswählen) und führen Sie anschließend einen Neustart durch.


Robert Schwarzenbauer
Schrieb die Registry FAQ hat aber das Weiterführen

der Datei aufgegeben. Alle Tipps sind jetzt auch in dieser

FAQ mit enthalten.

Für seine Tipps möchte ich mich nochmal bedanken.


S3 Grafikkarte und Comport 4 beissen sich
S3 Grafikkarte und COM 4

Frage: Ich arbeite mit Win95 und habe in meinem Rechner eine S3-Grafikkarte sowie eine COM4-Schnittstelle (internes Modem) eingebaut. Wenn ich nun einen S3-Treiber von Win95 installiert habe und auf den COM4-Port zugreifen möchte, schlägt dieser Versuch fehl. Installiere ich statt des S3-Treibers den Standard VGA-Treiber, funktioniert die Kommunikation über den COM-Port problemlos. Woran liegt das?

Antwort: Die Problematik liegt darin, dass der S3-Chipsatz auf die Adresse 02E8h zugreift. Diese Adresse ist jedoch die Standard-Adresse des COM4-Ports. Da die S3-Grafikkarte, wenn Sie mit dem Standard VGA-Treiber angesteuert wird, nicht auf diese Resource zurückgreift, funktioniert die Kommunikation problemlos. Um die Kommunikation mit dem COM4-Port zu gewährleisten, müssen Sie die E/A-Adresse des COM4-Ports ändern. Dies kann entweder per Hardware (Jumper auf der Schnittstellen-Karte) oder per Software über Systemsteuerung/System und Gerätemanager/Anschlüsse (COM und LPT) /COM-Anschluß (COM4)/Resourcen/E/A-Bereich erfolgen


SPEA - Logo ausschalten

Öffnen Sie die Datei SYSTEM.INI und ändern Sie folgendes:

[car1k.drv]

Logooff=1


Scandisk Info

dokumentierte Parameter:

/p	Scandisk unterläßt alle Reparaturen
/n	läßt SC direkt starten
/a	berücksichtigt alle lokalen Festplatten

undokumentierte Parameter:

/f	(/fragment) mit Dateiangabe, zeigt den Fragmentierungsgrad der angegebenen Datei
/s	(/silent) schaltet abschließende Zusammenfassung aus
/o	(/oldfs = old file system) checkt automatisch alle Festplatten und löscht dabei radikal alle langen Dateinamen
/t	(/time) vermutlich wie SKANDISK.INI - Einstellung "ScanTimeOut=ON" - berücksichtigt  bei der Oberflächenanalyse Hardware-bedingte Aussetzer der Festplatte

ErrorLevel:

1:	wenn ein Fehler vorlag
252:	wenn nicht alle vorhandenen Fehler korrigiert werden konnten
255:	wenn SC wegen Laufzeitfehler abbrechen musste

scanundo.dat wieder zurückschreiben:

Stellt Scandisk beim Check der Platte einen Fehler fest, bietet Scandisk die Möglichkeit, Veränderungen vorher zu speichern, um diese ggf. rückgängig zu machen. Scandisk erstellt dann eine scanundo.dat auf einem Laufwerk nach Wahl.

Diese kann wieder zurückgespielt werden, sollte etwas schiefgehen, indem man im DOS (Booten F8, nur Eingabeaufforderung) oder "Windows Beenden-Im MS-DOS Modus starten" die Befehlszeile

scandisk /undo PFAD:

eingibt. Pfad sollte z.B. A: sein, wo sich die scanundo.dat befindet.

Batch:

SC prüft alle lokalen Platten vollautomatisch und ohne jede Abfrage, im Falle eines Fehlers wird das Log angezeigt.

start /w scandisk /s /n /a

if errorlevel 1 edit c:\scandisk.log


ScanDisk und Defrag automatisch starten/beenden

Scandisk:

1.	Starten Sie ScanDisk

2.	Stellen Sie den Modus auf "Standard" ("Intensiv" ist sehr zeitaufwendig)

3.	Klicken Sie auf  "Erweitert", wählen "Zusammenfassung nur bei Fehler zeigen" und bestätigen mit "OK"

4.	Schließen Sie ScanDisk

5.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ScanDisk-Icon (WINDOWS\SCANDSKW) und dann auf "Verknüpfung erstellen"

6.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die eben erstellte Verknüpfung und wählen "Eigenschaften" -> "Verknüpfung"

7.	Im Dialogfeld "Ziel"  tragen Sie hinter SCANDSKW.EXE die Laufwerke und den Parameter " /N" ein (z.B. C:\WINDOWS\SCANDSKW.EXE C: D: E: /N )

8.	Fertig. Die Verknüpfung mit ScanDisk kann man jetzt im Ordner "Autostart" plazieren. Dann werden bei jedem Windows-Start die Laufwerke automatisch überprüft und eine Benachrichtigung erfolgt nur bei Fehlern.

Siehe auch: "Scandisk Info"

Defrag:

1.	Bei Defrag nur die Punkte 5-6 ausführen

2.	Die Parameter bei Defrag sind: DEFRAG (Laufwerk: /all) (/F/U/Q/P) (/noprompt) (/concise) (/detailed).

Partameter:

Laufwerk	Laufwerksbuchstabe
/all	optimiert alle lokalen, nicht austauschbaren Festplatten-Laufwerke
/F	defragmentiert Dateien und freien Speicherplatz
/U	faßt Dateien zusammen, Leerraum bleibt fragmentiert
/Q	defragmentiert nur Leerraum
/concise	gibt Ergebisse ohne Details aus
/detailed	gibt Ergebnisse detailliert aus
/noprompt	Programm wartet nicht auf Bestätigung des Benutzers
/P	Dieser sorgt dafür, dass (außer der Swap) alle Dateien defragmentiert werden, also auch die mit System oder Hidden Attribut
/sageset:[Wert]	Speichert die Einstellungen in der Registry unter den Schlüsselnamen [Wert] (möglich von 0-9)
/sagerun:[Wert]	Lädt die Einstellungen aus der Registry unter den Schlüsselnamen [Wert] (möglich von 0-9)

Soll das Programm automatisch ausgeführt werden, muss es mit dem Parameter "/noprompt" aufgerufen werden (z.B. C:\WINDOWS\DEFRAG.EXE /all /F /noprompt).


Schnelle Eigenschaften

Anstatt immer aus dem Kontextmenü einer Datei den Befehl "Eigenschaften" auszuwählen, können Sie auch bei gedrückter ALT-Taste auf die Datei doppelklicken. Dies fuhrt Sie automatisch in die Einstellung der Eigenschaften.


Schneller Ordner-Überblick

Um einen schnellen Überblick über ein Verzeichnis zu bekommen, können Sie den "Ausführen..."-Befehl aus der Startleiste benutzen. Geben Sie dort einfach den Pfad zu dem Verzeichnis an, das Sie betrachten wollen, also z.B. "C:\WINDOWS\SYSTEM".


Schriftart im DOS - Fenster

Wollen Sie die Schrieftart im DOS-Fenster ändern, können Sie das über die Reigstry durchführen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ MS-DOS Emulation\ Font

den Eintrag "Font" und geben Sie als Wert den vollen Namen der gewünschten Schriftart ein. Starten Sie Windows neu.

TrueType-Fonts und proportionale Schriftarten sind für DOS-Fenster nicht geeignet.


Schriftarten Installieren steht nicht zur Verfügung
Schriftarten-Installieren steht nicht zur Verfügung

Wenn im Ordner "Schriftarten" im Menü "Datei" die Auswahl "Neue Schriftart installieren" nicht zur Verfügung steht kann das an einen der folgenden Punkten liegen

1.	Überprüfen Sie (z.B. mit dem Explorer), ob für den Schriftarten-Ordner (..\WINDOWS\FONTS) das Attribut "System" gesetzt wurde. Es ist unbedingt erforderlich! Wenn nicht setzten Sie es durch die Eingabe von "attrib +s %windir%\fonts" in der MS-DOS Eingabebox.

2.	Desweiteren kann es auch daran liegen, das die Datei "fontext.dll" nicht mehr vorhanden ist. Ist das der Fall, können Sie die Datei wieder von der Orginal CD selber entpacken:
Unter Windows 95: extract /a Win95_11.cab /l %windir%\system
Unter Windows 98: extract /a Win98_31.cab /l %windir%\system

3.	Es fehlt im Windows-Fonts Ordner die Datei "DESKTOP.INI"
Unter Windows 95: extract /a win95_03.cab /l %windir\fonts
Unter Windows 98: extract /a win98_43.cab /l %windir\fonts

4.	Es fehlen die nötigen Registry Einträge, kopieren Sie alle folgenden Befehle ein eine Datei (z.B. mit Textpad anlegen) und speicher Sie die Datei mit einem beliebigen Namen ab, als Endung muss die Daten aber .REG und nicht .TXT haben. Klicken Sie nun einfach die Datei an.

REGEDIT4

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}]
@="Schriftarten"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}\InProcServer32]
@="fontext.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}\DefaultIcon]
@="fontext.dll,-101"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}\Hierarchical]
@="0"

Sie sollten aus den MS PowerTools das Programm TweakUi Installieren. Dieses Tool bietet Ihnen dann die Funktion an, den Ordner Schriften wieder zu reparieren und noch einige andere nützliche Einstellungen.


Schwarzer Bildschirm (DDC-Abfrage)

Wenn beim Starten von Windows der Monitor schwarz bleibt, kann es an der DDC-Abfrage liegen (Kenndatenübermittlung des Monitors).

Sie können in der Registrierdatenbank aber die DDC-Funktion abschalten, starten Sie dazu Windows im abgesicherten Modus (nun sollten Sie wieder ein Bild sehen)

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Display\ 000x\ Default

Hier ändern Sie nun den Wert "DDC" von "1" auf "0"


Schwerer Ausnahmefehler 0E oder Abstürze ohne Fehlermeldung

Wenn diese Fehlermeldung erscheint liegt es manchmal an einer falschen BIOS-Einstellung.

Man sollte im BIOS Feature Setup den L2 Cache von Wr-Back auf Wr-Through umstellen.


Service Release 1 für Office 97 läuft nicht unter Windows 98

Das Update für Office 97 zeigt unter Windows 98 keine Wirkung. Zur erfolgreichen Installation des Service Release 1 deaktivieren Sie den Taskplaner und stellen Sie sicher das WALIGN.EXE nicht während der Installation von Office und Service Release 1 ausgeführt wird. Erst wenn beide Setups ausgeführt wurden, können Sie den Taskplaner wieder starten.


SETVER.EXE & IFSHLP.SYS nicht laden

Einige Einstellungen, die früher in der CONFIG.SYS definiert werden mussten, werden bei Windows von der IO.SYS automatisch vorgegeben. Sind in der CONFIG.SYS aber entsprechende Einträge vorhanden, werden die Vorgaben überschrieben. Wenn Sie diese Einstellungen nicht laden wollen, tragen Sie in der CONFIG.SYS "DOS=NoAuto" ein.

Da IFSHLP.SYS für den 32-Bit-Zugriff benötigt wird, sollte man es dann in die CONFIG.SYS eintragen. BUFFERS und FCBS werden jetzt nicht mehr automatisch in die HMA geladen, daher muss das "HIGH" manuell dahinter gesetzt werden.

IO.SYS-Standard:

C:\...\HIMEM.SYS

C:\...\SETVER.EXE

C:\...\IFSHLP.SYS

DOS=HIGH

FILES=30

LASTDRIVE=Z

BUFFERS=30

STACKS=9,256

FCBS=4


Sicherheitsfehler beheben

Um den TCP/IP Port 139 zu sperren, damit WINNUKE und andere Programme den Rechner bei einer bestehenden Internet Verbindung nicht mehr remote runterfahren können, folgendes in der Registry ändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ MSTCP

die Zeichenfolge "BSDUrgent" mit dem Wert "0" anlegen


Sicherheitskopie der Windows Einstellungen (ERU.EXE)

Wenn man einmal seine Systemeinstellungen durcheinander gebracht hat und nichts mehr funktioniert, ist es sinnvoll, wenn man auf Sicherheitskopien zurückgreifen kann. Auf der Windows-CD findet man das Hilfsprogramm ERU im Verzeichnis "other\misc\eru\eru.exe", welches die aktuellen Systemeinstellungen auf Festplatte oder Diskette speichert. Dieses Programm sichert die Bootdateien, einige wichtige INI-Dateien und die Registrierdatenbank.

Dieses Programm sichert zwar die Dateien. SYSTEM.DAT und USER.DAT. Wenn Sie aber mehrere Benutzer angelegt haben, werden die benutzereigenen USER.DAT nicht gesichert.

Bug !!! Sind CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT nicht vorhanden, bleibt ERU.EXE tatenlos im Speicher hängen.

Zum Wiederherstellen unter DOS gibt es das DOS-Programm "ERD.EXE", dieses ersetzt im Notfall die aktuellen durch die gesicherten Daten. Zum Sichern und Wiederherstellen der Registry (nicht der *.INI-Dateien!) kann REGEDIT.EXE unter DOS ebenfalls verwendet werden.

Man kann die Datei ERU.INF bearbeiten. So können Dateien die gesichert werden sollen hinzugefügt werden oder auch andere ausgeklammert werden. Wichtig ist nur, das ERU nicht mehr Dateien sichert, als beim Sichern im entsprechenden Fenster angezeigt werden können. Durch ändern der ERU.INF können die nichtvorhandenen Dateien ausgeklammert werden und ERU läuft problemlos. Auch können die IO.SYS und COMMAND.COM ausgeklammert werden, da diese ohnehin mit einem "SYS C:" ersetzbar sind. So wird auch gleich mehr Platz um andere Dateien einzutragen.

Siehe auch: "Sicherheitskopie der Windows Einstellungen (SCANREG.EXE)"


Special Desktop Icons

Einige Icons auf dem Desktop und unter Arbeitsplatz können nicht gelöscht, verschoben bzw. umbenannt werden. Das liegt daran, dass es sich nicht um Dateien handelt, sondern um Objekte, die intern durch ihre CLSID repräsentiert und auf eine ganz bestimmte Art und Weise angezeigt werden.

Zu finden sind Sie in der Registry unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Auf dem Desktop:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ explorer\ Desktop\ NameSpace\ {Nummer}

Im Arbeitsplatz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ explorer\ mycomputer\ NameSpace\ {Nummer}

Es sind verschiedene Manipulationen an diesen Objekten möglich, was hier am Beispiel "Papierkorb" gezeigt wird.Man muss für {Nummer} die CLSID des entsprechenden Objektes benutzen, im Falle des Papierkorbes also {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Entfernen des Papierkorbs vom Desktop:

Löschen Sie hier nun einfach den Eintrag unter "NameSpace" (hier also {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E})

Eintragen des Papierkorbs auf dem Desktop oder im Arbeitsplatz:

Erstellen des Unterschlüssels {Nummer} unter "Desktop\NameSpace" oder "MyComputer\NameSpace"

Umbennen:

Den Standard-Wert unter "...\NameSpace\{Nummer}" bearbeiten oder Standard-Wert unter "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{Nummer}" bearbeiten

Ändern des Icons:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {Nummer} \ DefaultIcon

oder bei bestimmten Systemfoldern unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ explorer\ Shell Icons

Als normalen Ordner erstellen:

Löschen des Eintrags unter NameSpace. Neuen Ordner erstellen, den umbennen in Name.{Nummer}

Umbenennen und löschen im Kontextmenü anzeigen:

unter: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{Nummer}\ShellFolder den Wert: "Attributes": 70 01 00 20

(Siehe auch Werte für HKEY_CLASSES_ROOT)

Geht mit den PowerToys (Tweak UI) einfacher! Alles läßt sich aber nicht damit einstellen!


Speicherbereiche ausklammern

->"Systemsteuerung" -> "System" -> "Geräte Manager" -> "Computer" -> "Eigenschaften" -> "Resourcen reservieren" Dort können bestimmte Speicherbereiche gesperrt werden (wie früher mit emm386.exe x=d000-d0ff).

Nun können diese Speicherbereiche von DOS-Programmen benutzt werden. Windows benutzt diesen Bereicht jetzt nicht mehr.


Standard Icons für Systemordner verändern

Unter Win95 können manche Icons standardmäßig nicht verändert werden (ohne MS Plus). Diese Icons sind in Win95.dll enthalten. Die Zahl nach dem Komma, gibt das Icon an (das erste Icon hat die Zahl "0" ).

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Arbeitsplatz- Icon:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\ DefaultIcon

="C:\WIN95\win95.dll,10"

Systemsteuerungs-Icon im Explorer:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\ DefaultIcon

="C:\WIN95\win95.dll,13"

Drucker-Icon im Explorer:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}\ DefaultIcon

="C:\WIN95\win95.dll,0"

Anwendung für MS-DOS:

HKEY_CLASSES_ROOT\ comfile\ DefaultIcon

="C:\WIN95\win95.dll,4"

Dateierweiterung der Anwendung (DLL-Files):

HKEY_CLASSES_ROOT\ dllfile\ DefaultIcon

="C:\WIN95\win95.dll,8"

Gerätetreiber (DRV-Files):

HKEY_CLASSES_ROOT\ drvfile\ DefaultIcon

="C:\WIN95\win95.dll,9"

Systemdatei (SYS-Files):

HKEY_CLASSES_ROOT\ sysfile\ DefaultIcon

="C:\WIN95\win95.dll,6",

Virtuelle Gerätetreiber (VXD-Files):

HKEY_CLASSES_ROOT\ vxdfile\ DefaultIcon

="C:\WIN95\win95.dll,5"

Posteingangs-Icon:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {00020D75-0000-0000-C000-000000000046}\ DefaultIcon

="C:\PROGRA~1\MICROS~1\exchng32.exe"

The Microsoft Netzwerk:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {00028B00-0000-0000-C000-000000000046}\ DefaultIcon

="C:\Progra~1\TheMic~1\MOSSTUB.DLL,0"

Papierkorb-Icon:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

="Papierkorb"

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ DefaultIcon

="C:\WINDOWS\DUMMY.DLL,14"

"Empty"="C:\WINDOWS\DUMMY.DLL,14"

"Full"="C:\WINDOWS\DUMMY.DLL,15"

Man kann aber auch auf andere Weise diese Icons ändern


Startdateien von Windows

Starten von Windows:

IO.SYS	Windows Datei (Hauptverzeichnis)
MSDOS.SYS	Windows Datei (Hauptverzeichnis)
CONFIG.SYS	Windows Konfigurationsdatei für DOS-Programme (Hauptverzeichnis)
AUTOEXEC.BAT	Windows Konfigurationsdatei für DOS-Programme (Hauptverzeichnis)
COMMAND.COM	Windows Datei (Hauptverzeichnis)
DOSSTART.BAT	Windows Konfigurationsdatei für MS-DOS-Modus (Windows-Verzeichnis) Diese Datei wird aber erst beim "Beenden von Win95" ("Start" -> "Beenden" -> "Computer im MS-DOS-Modus starten") ausgeführt. Beim normalen Starten von Win95 wird Sie nicht ausgewertet.
IO.DOS	DOS x.x-Datei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
MSDOS.DOS	DOS x.x-Datei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
CONFIG.DOS	DOS x.x-Konfigurationsdatei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
AUTOEXEC.DOS	DOS x.x-Konfigurationsdatei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
COMMAND.DOS	DOS x.x-Datei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
Starten von DOS x.x (F4 bzw. F8):

IO.SYS	DOS x.x-Datei
MSDOS.SYS	DOS x.x-Datei
CONFIG.SYS	DOS x.x-Konfigurationsdatei
AUTOEXEC.BAT	DOS x.x-Konfigurationsdatei
COMMAND.COM	DOS x.x-Datei
WINBOOT.SYS	Windows Datei (IO.SYS von Windows)
MSDOS.W40	Windows MSDOS.SYS Datei
CONFIG.W40	Windows Konfigurationsdatei
AUTOEXEC.W40	Windows Konfigurationsdatei
COMMAND.W40	Windows COMMAND.COM
Nach Start einer Anwendung im MS-DOS-Modus mit neuer MS-DOS Konfiguration:

IO.SYS	Windows Datei
MSDOS.SYS	Windows Datei
CONFIG.SYS	Neue CONFIG.SYS aus den Eigenschaften der Anwendung (+DOS=SINGLE)
AUTOEXEC.BAT	Neue AUTOEXEC.BAT aus den Eigenschaften der Anwendung (+WIN/WX (-> Warmstart)...)
COMMAND.COM	Windows Datei
IO.DOS	DOS x.x-Datei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
MSDOS.DOS	DOS x.x-Datei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
CONFIG.DOS	DOS x.x-Konfigurationsdatei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
AUTOEXEC.DOS	DOS x.x-Konfigurationsdatei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
COMMAND.DOS	DOS x.x-Datei, wird mit F4 bzw. F8 gestartet
CONFIG.WOS	Windows Datei (Orginal CONFIG.SYS von Windows)
AUTOEXEC.WOS	Windows Datei (Orginal AUTOEXEC.BAT von Windows)


Starten von Windows beschleunigen

Suchen Sie in der Datei BOOTLOG.TXT nach Einträgen, die mit "LoadFailed" beginnen. Entfernen Sie nun diese Einträge aus den Dateien WIN.INI und SYSTEM.INI.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Erstellen   Sie über -> "Registrierung" -> "Registrierungsdatei exportieren" eine Sicherheitskopie (im Notfall läßt sich die Registrierung dann per -> "Registrierungsdatei importieren" wiederherstellen). Löschen Sie nun auch hier die in der BOOTLOG.TXT gefundenen Einträge. Booten Sie Windows neu. Wenn die Meldung "Windows 95 wird gestartet..." erscheint, drücken Sie die F8-Taste. Im Start-Menü wählen Sie "Protokoliert". Dadurch wird erneut eine BOOTLOG.TXT erstellt, die man dann wieder auf "LoadFailed" untersucht. Verfahren Sie auf diese Weise bis Sie keine "LoadFailed"-Einträge mehr finden.

In der Datei Bootlog.txt gibt es zwei "LoadFailed"-Einträge, die auf keinen Fall gelöscht werden dürfen!

1.	"LoadFailed  = ndis2sup.vxd"

2.	"LoadFailed  = vshare"

Hier ist das "LoadFailed" ein Programmfehler unter Windows. Wer diese Dateien löscht legt Windows lahm.


Startlogo der Norton Utilities und Navigators ausschalten

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Für die Norton Utilities:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Symantec\ Norton Utilities

finden Sie die Zeichenfolge "DisableSplashScreen" (der Eintrag kann auch gänzlich fehlen, so dass er manuell eingefügt werden muss) und setzen den Wert auf "1"

Für den Norton Navigator:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Symantec\ Navigator\ NN-SplashScreen

finden Sie den Binärwert "LastTime", setzen Sie den Wert auf "FF FF FF FF FF FF FF FF".


Strategie zur Problembehebung

Auszug aus dem Windows 95 Support Assistenten v.1.0a von Microsoft Product

Support Services.  Copyright 1995, Microsoft Corporation

Nachdem Sie Informationen gesammelt haben, sollten Sie folgende Schritte ausführen, um eine Strategie für die Problembehebung zu entwickeln.

Analysieren Sie die Symptome und entwickeln Sie eine Strategie

Analysieren Sie die Symptome, um einen Lösungsansatz herauszufinden. Unter welchen Bedingungen tritt das Problem auf und wann tritt es nicht auf ? Welche Aspekte innerhalb des Systems beeinflussen diese Bedingungen? Bezieht sich das Problem auf ein Subsystem (z.B. Netzwerk oder Grafik) ?

Modifizieren Sie die System- oder Programmeinstellungen und versuchen Sie es erneut. Minimieren Sie die Änderungen zwischen den einzelnen Versuchen. Falls das Problem ab einem bestimmten Punkt nicht mehr auftritt, so machen Sie Ihre Änderungen schrittweise wieder rückgängig, bis Sie die Ursache des Problems eingegrenzt haben.

Grenzen Sie die Fehlerbedingung ein

Versuchen Sie die genaue Ursache des Problems einzugrenzen, indem Sie spezielle Einstellungen ändern und dann austesten, ob sich die Ursache für den Fehler ändert oder noch weiter besteht. Wenn Sie zum Beispiel vermuten, dass die Registrierung defekt ist, sollten Sie die Registrierung umbenennen (Datei SYSTEM.DAT), Sie durch die Datei SYSTEM.DA0 ersetzen und es erneut versuchen.

Falls eine Komponente nicht mehr korrekt arbeitet, nachdem Sie einen neuen Treiber installiert haben, so ersetzen Sie den neuen Treiber wieder durch den ursprünglichen und versuchen Sie es erneut. Falls der Computer beim Starten bei einem Real-Modus Treiber stoppt oder falls Sie vermuten, dass ein anderer Gerätetreiber den Fehler verursacht, dann sollten Sie den Computer neu starten und die Taste F8 drücken, wenn die Meldung "Windows 95 wird gestartet..." auf dem Bildschirm erscheint. Wählen Sie dann aus dem Start-Menü "Abgesichert" aus und übergehen Sie beim Laden den Treiber, der vermutlich den Fehler verursacht.

Testen Sie und schreiben Sie die Ergebnisse auf

Testen Sie jede Veränderung separat und überprüfen Sie, ob das Problem dadurch beseitigt wurde.

Schreiben Sie alle Symptome, Ursachen und Lösungen auf. Damit haben Sie sämtliche Informationen zur Hand, falls Sie den Produkt-Support anrufen und es hilft Ihnen bei der Lösung, falls das Problem nochmal auftritt.

Überprüfen Sie, ob Ihr Problem bereits bekannt ist

Überprüfen Sie die mitgelieferten Textdateien

(ALLGEM.TXT,ANTWORT.TXT,DRUCKER.TXT, usw.), die Online-Hilfe und die FAQs im Windows 95 Forum in Compuserve, ob das Problem bereits bekannt ist.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnten Sie im entsprechenden Forum in Compuserve eine Anfrage stellen. Andere Benutzer hatten vielleicht das Problem schon und könnten es bereits gelöst oder einen Workaround dafür gefunden haben. Vorschläge von anderen Benutzern könnten Ihnen Zeit bei der Fehlersuche sparen und außerdem nützliche Ideen geben.

Überprüfen Sie, ob neuere Software verfügbar ist

Falls Sie erfahren, dass das Problem mit einer neuen Datei oder Version gelöst ist, sollten Sie auf jeden Fall sicherstellen, ob das ursprüngliche Problem damit gelöst wurde.

Falls Sie einen Workaround für ein spezielles Problem benutzten, sollten Sie den Workaround wieder entfernen, wenn Sie eine neuere Software erhalten. Man vergißt sehr leicht, dass man etwas am System geändert hat, um ein Problem zu lösen. Man sollte überprüfen, ob das ursprüngliche Problem mit der neuen Software behoben ist.

Stellen Sie das System wieder zurück

Bevor Sie einen Computer wieder verlassen, an dem Sie ein Problem beheben, sollten Sie den Computer möglichst wieder in den Originalzustand bringen, in dem Sie ihn vorgefunden haben. Trotz Ihrer Änderungen am System sollten Sie sicherstellen, dass der Computer voll funktionsfähig bleibt.

Tipps zur Problembehebung

Erstellen Sie immer Sicherungskopien der Konfigurationsdateien (vor allem der Datei SYSTEM.DAT).

Erstellen Sie eine Startdiskette und bewahren Sie diese immer auf.

Testen Sie vor Gebrauch die Funktionsfähigkeit Ihrer Startdiskette.


Stromspar Funktionen Einstellungen

Bei Windows 95B lassen sich speziell bei Notebooks noch benutzerspezifische Einstellungen zum Stromsparen einschalten / ändern. Dies betrifft zum Beispiel die Abschaltzeit der Festplatte im Akku oder Netzbetrieb, sowie eine Option nicht benutzte  PC-Cards zu deaktivieren. Die Einstellungen lassen sich erreichen über "Start" -> "Systemsteuerung" ->"Energie" -> "Karteikarte Laufwerke" , sowie Karteikarte "PC-Kartenmodems (PCMCIA)".


Symbolabstand ändern

Rechtsklick auf den Desktop -> "Eigenschaften" -> "Darstellung" und dann unter "Bildelement" "Symbolabstand" (Horizontal) bzw. (Vertikal) anwählen und unter "Größe" den gewünschten Abstand einstellen.


System Tray wird automatisch Installiert

Windows Installiert auf jeden Rechner automatisch die Funktion "System Tray". Die SysTray.exe wird dazu benutzt mehrere Win95 Module im Tray abzulegen. Die Akkuanzeige ist nur eines davon und hat mit der IMHO SysTray.exe nicht direkt zu tun. Auch mit dem Lautstärkeregler und dem PCMCIA-Symbol usw. wird damit geladen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run

Hier können Sie den Eintrag "SystemTray" löschen.

Wenn Sie wollen können Sie dann auch noch die dafür zuständigen Programme "SysTray.exe" aus dem "Windows" - Verzeichnis und "Batmeter.dll" aus dem "Windows\System" Verzeichnis löschen.

Das löschen von SysTray.exe bewirkt, das keine Programme mehr automatisch in den Tray geladen werden.


Systemkonfigurationsprogramm MSCONFIG.EXE

Bei Windows 98 finden Sie im Verzeichnis "WINDOWS\SYSTEM" das Programm "MSCONFIG.EXE". Mit diesen Programm können Sie einfach, einige Einstellungen von Windows 98 verändern.

Sollte das Programm nicht installiert sein, können Sie es aus folgenden CAB-Dateien entpacken:

WIN98_27.CAB	msconfig.chm

WIN98_28.CAB	msconfig.cnt

WIN98_40.CAB	msconfig.exe

WIN98_42.CAB	msconfig.hlp

Allgemein	Auswahl der Windows Startart, hier kann angegeben werden, was alles beim Starten abgearbeitet werden soll. Unter anderem können Sie dort auch unter "Allgemein" -> "Weitere Optionen" einige Speicherzugriffe deaktivieren, was bei Problemen helfen kann. Hier sind auch Einstellungen zum Herunterfahren usw.
Weitere Optionen	Wie oben beschrieben können Sie hier einige Funktionen deaktiviern. Die meisten Einstellungen verlangsamen Windows allerdings, so dass sich deren Deaktivierung nur lohnt, wenn damit schwerwiegende Fehler beseitigt werden können: System-ROM-Haltepunkt deaktivieren Diese Funktion müssen Sie nur aktivieren, wenn noch virtuelle Speichermanager wie 286MAX oder QEMM benutzt werden. Bei aktivieren benutzt Windows den Read-Only-Memory zwischen F000:0000 und 1 MB nicht. Virtuellen HD IRQ deaktivieren Windows versucht die ROM-Routine zu umgehen die Interrupts von Festplattencontrollern verwaltet. Daduch läuft das System schneller. Diese Funktion muß nur bei einigen alten Festplatten aktiviert werden. EMM:A000-FFFF ausschließen Windows sucht automatisch nach freien Systemspeicher, bei einigen Geräten kann dieses automatische Suchen aber zu Konflikten führen. Wenn das der Fall ist können Sie mit dieser Funktion das automatische Suchen deaktivieren. Kompatibilitätsmodus für Datenträgerzugriff aktivieren Damit wird der 32-Bit Zugriff auf Datenträger unterbunden. Das kann bei Ein-/Ausgabeproblemen sinnvoll sein. VGA 640*480*12 Nur Standard-Garfikkartentreiber werden geladen SCSI-Doppelpufferung verwenden Windows erkennt selber ob diese Funktion bei Datenträgerzugriffen benötigt wird. Nur bei fehlerhaften zugriffen sollte man diese Funktion mal aktivieren. ScanDisk nach fehlerhaften Herunterfahren deaktivieren Wenn Sie Windows nicht ordnungsgemäß beenden wird automatisch ein Scandisk ausgeführt. Hier können Sie das für immer ausstellen. Speicherbegrenzung auf x MB Hiermit wird die Speicherbelegung auf den von Ihnen eingegebenen Wert begrenzt. Schnelles Herunterfahren deaktivieren Hierbei werden vom System geladene Protected-Mode-Gerätetreiber beim Herunterfahren nicht deinitialisiert, wodurch Windows besonders schnell beendet werden kann. Bei vielen Systemen macht diese Funktion nur Probleme, weshalb sie meist deaktiviert werden muß. UDF-Dateisystem deaktivieren Hiermit wird die Unterstützung für das UDF-Dateisystem für austauschbare Datenträger deaktiviert. Pentium F0 (Lock CmpXchg) aktivieren Ein Fehler im Pentium P5 und MMX kann zu Systemabstürzen führen. Normalerweise benutzen aber Programme diese Funktion nicht.
Config.sys	Hier kann jeder einzelne Eintrag leicht de- bzw. wieder aktiviert werden
Autoexec.bat	Hier kann jeder einzelne Eintrag leicht de- bzw. wieder aktiviert werden
System.ini	Auch hier kann jetzt jeder Eintrag der Datei bearbeitet werden
Win.ini	Auch hier kann jetzt jeder Eintrag der Datei bearbeitet werden
Autostart	Zeigt alle Programme an, die automatisch beim Hochfahren gestartet werden und man hat die Möglichkeit sie leicht zu deaktivieren
Haben Sie z.B Probleme mit dem Herunterfahren von Windows, sollten Sie unter "Allgemein" den Punkt "Schnelles Herunterfahren deaktivieren" aktivieren.


Systemrichtlinien-Einstellung

Mit den Systemrichtlinien können Sie Funktionen für bestimmte Anwender oder Anwendergruppen einfach aus- bzw. einblenden.

Die Verwaltung in einem Netzwerk erfogt meißt über sogenante Systemrichtlinien die mit einen Systemrichtlinieneditor erstellt werden. Für fast alle Funktionen gibt es von Microsoft fertige ADM-Dateien, so das die Änderungen nicht mehr an der Registry durchgeführt werden müssen, sondern durch einfaches Anklicken aktiviert bzw. deaktiviert werden können.

Unter den folgenden Bereichen finden Sie die jeweiligen Registryschlüssel die in der Registry dabei verändert werden:

Funktionen aus dem Startmenü ein/ausblenden

Funktionen das Desktops ein/ausblenden

Funktionen des Explorers ein/ausblenden

Funktionen zur Bildschirmsteuerung ein/ausblenden

Funktionen zur Druckersteuerung ein/ausblenden

Funktionen zur Netzwerksteuerung ein/ausblenden


Systemsteuerung & Co im Startmenü mit Pfeil zum Aufklappen

Bei Windows 95/98:

Explorer starten und im Verzeichnis: \Windows\Startmenü über "Datei" -> "Neu" -> "Ordner" ein Verzeichnis mit den vollgenden Namen anlegen.

Bei Windows NT:

Explorer starten und im Verzeichnis: \Winnt\Profiles\[Username]\Startmenü über "Datei" -> "Neu" -> "Ordner" ein mit den vollgenden Namen anlegen.

(Der Username ist durch den Namen der Person zu ersetzen, soll es bei allen Anwendern sichtbar sein, reicht ein Eintrag unter "All Users")

Systemsteuerung:

Systemsteuerung.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

DFÜ Netzwerk:

DFÜ Netzwerk.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}

Für Druckerliste:

Drucker.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Papierkorb:

Papierkorb.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Schriftarten:

Schriftarten.{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}

Arbeitsplatz:

Arbeitsplatz.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Alles was unterstrichen ist, muss genauso eingegeben werden, nur der Name vor dem Punkt kann frei gewählt werden


Systemübersicht ausdrucken

Normalerweise kann man die Systemübersicht des Gerätemanagers nicht in eine lesbare Datei ausgeben. Mit einem kleinen Trick ist es aber möglich.

1.	Installieren Sie den "Universal/Nur Text" Druckertreiber unter:
->"Arbeitsplatz" -> "Drucker" -> "Neuer Drucker" -> "Weiter" -> "Lokaler Drucker" -> "Weiter" ,  nun unter Allgemeines den Drucker "Universal/nur Text" markieren -> "Weiter" , bei Anschlüsse wählen Sie "File" -> "Weiter". Nun können Sie einen Namen eingeben und festlegen, ob es der Standard-Druckertreiber werden soll.

2.	->"Arbeitsplatz" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Geräte-Manager" -> "Drucker" -> wählen Sie die gewünschte Übersicht -> "Einrichten" -> wählen Sie "Spezieller Drucker" und dort " Universal/Nur Text an File:" aus -> "OK" -> "OK" -> geben Sie einen Dateinamen an -> "OK"

Nun können Sie sich diese Datei mit einem Texteditor anschauen.


T-Online Verbindung ohne Decoder

Um T-Online ohne den mitgelieferten Decoder benutzen zu können, müssen Sie unter Windows einige Einstellungen vornehmen, die hier beschrieben werden:

Windows 95/98

Es muss ein DFÜ-Netzwerk installiert sein. Hierzu eine kurze Anleitung:

DFÜ-Netzwerke einrichten:

"START" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Software" -> "Windows Setup" -> "Verbindungen" -> "DFÜ-Netzwerk aktivieren" -> "OK" -> "OK"

Internet Protokoll einrichten:

"START" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Hinzufügen" -> "Microsoft" -> "TCP-IP" -> "OK" -> "IDENTIFIKATION" -> "Computername und Arbeitsgruppe eingeben" -> "OK"

Starten Sie den Rechner neu.

DFÜ-Skript einrichten:

"START" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Software" -> "WindowsSetup" -> "Diskette" -> Win95 CD-ROM einlegen und Pfad angeben: \admin\apptools\dscript -> "OK" -> "SLIP-/Scriptunterstützung für DFÜ-Netzwerke" aktivieren -> "Installieren" -> "OK"

Starten Sie den Rechner neu.

Eine neue DFÜ-Verbindung anlegen:

->"Arbeitsplatz" -> "DFÜ-Netzwerk" -> "Neue Verbindung erstellen". Geben Sie den Namen für die Verbindung ein ( hier z.B.: T-Online) und bestimmen das zu verwendende Modem. Klicken Sie auf -> "Weiter"  und tragen dann die Tel.-Nummer von T-Online ein ("0191011"). Klicken Sie auf -> "Weiter" Jetzt teilt Windows Ihnen mit, dass die Verbindung erstellt wurde.

Jetzt müssen Sie noch die DFÜ-Verbindung vor der Benutzung konfigurieren.

Klicken Sie dazu auf die neue Verbindung mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Eigenschaften"

Hier sehen Sie nun die aktuellen daten. Sie sollten "Landes- und Ortskenzahl verwenden" ausschalten. Wichtig ist hierbei aber nun, das oben die richtige Telefonnummer stehen bleibt "0191011".

Klicken Sie nun auf den Button "Servertyp" und führen machen Sie folgende Einstellungen:

Typ des DFÜ-Servers	PPP: Windows 95, Windows NT...
Erweiterte Optionen:	Am Netzwerk: aus Softwarekompr. ein Verschlüsselt. aus
Zulässige Netzwerkprotokolle:	Nur TCP/IP

Klicken Sie nun auf den Button "TCP/IP-Einstellungen"

Vom Server zugewiesene IP-Adresse	aktivieren
Vom Server zugewiesene Namensserveradressen	aktivieren
IP-Header-Komprimierung	aktivieren
Standard-Gateway im Remote-Netzwerk verwenden	aktivieren

Die DFÜ-Verbindung ist jetzt bis auf Ihre zugangsdaten fertig konfiguriert. Starten Sie jetzt durch anklicken der angelegten DFÜ-Verbindung (wenn Sie den Namen oben genommen haben, müßte Sie T-Online heißen) den Verbindungsaufbau.

Es erscheint eine Dialogbox in der Sie folgende Angaben so ergänzen müssen:

Benutzername:	Der Benutzername setzt sich aus folgenden Nummern zusammen: Die 12 Stellige Anschlußkennung + T-Online Nummer (bei weniger als 12 Stellen, müssen Sie noch ein # anhängen) + Mitbenutzernummer. Beispiele: 00021200121200463700423640004 (ohne # Zeichen, da T-Online Nummer 12 Stellen 0003456452340537299#0034 (mit # Zeichen, da T-Online Nummer weniger als 12 Stellen)
Kennwort:	Ihr Kennwort des T-Online zuganges
Rufnummer:	hier solte die richtige Nummer stehen (0191011)
Standort	sollte auf "Zuhause" stehen
Windows NT

Vor des Installation muss unter NT der RAS-Server Installiert sein !

Erstellen eines Telefonbucheintrages:

Rufen Sie über -> "Arbeitsplatz" -> "DFÜ-Netzwerk" das Telefonbuch auf. Machen Sie das zum ersten Mal, meldet NT, dass noch keine Einträge bestehen, und fordert Sie zum Anlegen eines Eintrages auf. Haben Sie schon Einträge angelegt müssen Sie über -> "Neu" einen neuen Eintrag hinzufügen.

Es wird der "Assistent für Telefonbucheintrage" gestartet. Als erstes werden Sie nach einen Namen für den Telefonbucheintrag gefragt, hier können Sie ein beliebigen Namen eingaben (z.B. T-Online).

Klicken Sie nun auf "Weiter". Es erscheint nun die Dialogbox "Server" in der du diesen Eintrag auswählen soltest "Unverschlüsseltes Kennwort senden, wenn andernfals keine Verbindung hergestellt werden kann" -> "Weiter".

In der Dialogbox "Rufnummer" geben Sie die Telefonummer von T-Online ein (0191011) -> "Weiter" -> "Fertigstellen".

Ihr neuer Telefonbucheintrag wurde nun angelegt.

Konfigurieren des Telefonbucheintrages:

Wir müssen den neuen Telefonbucheintrag nur noch für die benutzung richtig einstellen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

"Arbeitsplatz" -> "DFÜ-Netzwerk" -> wählen Sie unter "Telefonbucheintrag" Ihren neu angelegten Eintrag aus (nur nötig fals Sie mehr als einen Telefonbucheintrag haben). Klicken Sie nun auf den Button "Weiteres" -> "Eintrags- und Modemeigenschaften bearbeiten.." es erscheint nun die Dialogbox "Telefonbucheintrag bearbeiten"

In der ersten Auswahllasche "Einträge" müßten alle angaben schon vorhanden sein. Klicken Sie auf die zweite Lasche "Server", hier stellen Sie bitte folgendes ein:

Typ des DFÜ-Servers	PPP:Windows NT, Windows 95 Plus...
Netzwerkprotokolle	nur "TCP/IP" aktivieren
Software-Komprimierung aktivieren	auschalten
LCP-Erweiterungen für PPP aktivieren	ausschalten

Klicken Sie in dieser Dialogbox nun noch auf den Button "TCP/IP-Einstellungen.." und stellen Sie dort folgendes ein:

IP-Adresse, die dem Server zugeordnet ist	aktivieren
Namens-Server-Adressen, die dem Server zugeordnet sind	aktivieren
IP-Vorspann und -Komprimierung verwenden	aktivieren
Standard-Gateway auf dem Remote-Netzwerk verwenden	aktivieren

Weitere Einstellungen brauchen nun nicht mehr durchgeführt werden. Schließen Sie nun alle Dialogboxen wieder, bis Sie wieer bei der Dialogbox "DFÜ-Netzwerk" angelangt sind. Klicken Sie hier nun auf den Button "Wählen" und er erscheint die Dialogbox "Verbindung mit xxx herstellen" (für xxx steht der Telefonbuchname der Verbindung)

Hier müssen Sie nun folgendes eintragen:

Benutzername:	Der Benutzername setzt sich aus folgenden Nummern zusammen: Die 12 Stellige Anschlußkennung + T-Online Nummer (bei weniger als 12 Stellen, müssen Sie noch ein # anhängen) + Mitbenutzernummer. Beispiele: 00021200121200463700423640004 (ohne # Zeichen, da T-Online Nummer 12 Stellen 0003456452340537299#0034 (mit # Zeichen, da T-Online Nummer weniger als 12 Stellen)
Kennwort:	Ihr Kennwort des T-Online zuganges
Domäne	dieses Feld muss leer bleiben


Tastaturkürzel
Tastaturkürzel für Windows Programme

Unter Windows können Sie für beliebige Programme eingene Tastaturkürzel anlegen. So können Sie oft gebrauchte Programme schneller starten.

Ein Beispiel:

-> "Start" -> "Einstellungen" -> "Task-Leiste" -> "Programme im Menü Start" -> "Erweitert". Finden Sie Minesweeper (Start\ Programme\ Zubehör\ Spiele\ Minesweeper), klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen -> "Eigenschaften" -> "Verknüpfung" und tragen im Dialogfeld "Tastenkombination" die gewünschten Tasten ein.


Tastenkombiantionen
Tastenkombinationen

Allgemeine Ordner/Windows- Explorer- Tastenkombinationen für das markierte Objekt:
F2	Umbenennen
F3	Suchen
STRG+X,C,V	Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
SHIFT+ENTF	Sofort löschen, ohne vorher in den Papierkorb abzulegen
ALT+EINGABE	Eigenschaften
ALT+Doppelklick	Eigenschaften
STRG+Klick mit rechter Maustaste	Alternatives Kontextmenü (Öffnen mit)
SHIFT+ Doppelklick	Objekt so explorieren, als hätte es einen Befehl "Explore"
STRG+ Datei in einen Ordner ziehen	Datei kopieren
STRG+SHIFT+ Datei in einen Ordner oder Desktop ziehen	Verknüpfung erstellen
STRG+ESC,ESC,TAB,SHIFT+F10	Task- Leisten- Eigenschaften öffnen
Allgemeine Steuerung von Ordnern/Windows-Explorer:
F4 (Explorer)	Kombinationsfenster anzeigen
F5	Aktualisieren
F6	Zwischen den Fensterausschnitten im Explorer wechseln
STRG+G (Explorer)	Gehe zu
STRG+Z	Rückgängig
STRG+A	Alles markieren
SHIFT+ Klick auf Schließen Symbol	Schließt diesen und alle übergeordneten Ordner
RÜCKTASTE	Übergeordneten Ordner öffnen
Im Windows Explorer:
* (Zehnertastatur)	Blendet alles unterhalb der Auswahl ein
+ (Zehnertastatur)	Blendet die Auswahl ein
- (Zehnertastatur)	Blendet die Auswahl aus
Nach- Rechts- Taste	Blendet die aktuelle Auswahl ein, sofern diese ausgeblendet ist. Andernfalls Wechsel zum ersten untergeordneten Objekt
Nach- Links- Taste	Blendet die aktuelle Auswahl ein, sofern diese ausgeblendet ist. Andernfalls Wechsel zum übergeordneten Objekt
Bei Eigenschaften:
STRG+TAB oder STRG+SHIFT+TAB	Wechsel zwischen den Eigenschaftsregisterkarten
In allgemeinen Dialogfeldern für Öffnen/ Speichern:
F4	Klappt die Dropdown-Liste auf
F5	Aktualisiert die Ansicht
RÜCKTASTE	Wechselt zum übergeordneten Ordner, wenn das Ansichtsfenster den Fokus besitzt
Allgemeine Befehle:
F1	Hilfe
F10	Wechselt in den Menümodus
SHIFT+F10	Kontextmenü für das markierte Objekt
STRG+ESC	Menü "START" aktivieren
STRG+ESC, ESC	Fokus an die Schaltfläche "Start" übergeben
ALT+TAB	Zwischen laufenden Programmen umschalten
ALT+RETURN	Wechseln von Fullscreen DOS Session in Fenster Windows DOS Session
ALT+ESC	Vollbild-Programm zum Symbol verkleinern
ALT+M	Wenn die Task-Leiste den Fokus besitzt werde alle Fenster minimiert
Strg+Klick	Wird es beim Öffnen eines Ordners gedrückt wird ein neues Fenster geöffnet. (sinnvoll wenn die Option "Alle Ordner in demselben Fenstre durchsuchen und anzeigen" aktiviert ist)
Druck	Bildschirminhalt in die Zwischenablage
Alt+Druck	Aktuelle Fenster in die Zwischenablage
Shift+Druck	Sofortiger Ausdruck des Bildschirminhaltes
STRG+Shift+ESC	Taskmanager
Die folgendem Tasten aktivieren die Funktion der Eingabehilfen von Windows 95, wenn diese installiert sind:
SHIFT (5x drücken)	Ein-/Ausschalten der Einrastfunktion
rechte SHIFT drücken (8 sek)	Ein-/Ausschalten der Anschlagverzögerung
NUM drücken (5 sek)	Ein-/Ausschalten der Statusanzeige
linke ALT+ linke SHIFT + NUM	Ein-/Ausschalten der Tastaturmaus
linke ALT+ linke SHIFT + DRUCK	Ein-/Ausschalten von Kontrast


Testen aller eingerichteter Drucker mit einem Aufruf

Mit den unten aufgeführten Aufruf kann ein Druckertest aller installierter Drucker, Fax-Geräte usw. gestartet werden, ohne Umwege über die "Systemsteuerung" -> "Drucker".

Erstellen Sie eine Datei mit folgenden Aufruf:

%WINDIR%\system\RUNDLL32.EXE msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage


Umgebungsvariablen in Windows

Umgebungsvariable	Bedeutung
COMSPEC	Kommandoprozessor
HOMEDRIVE	Startlaufwerk
HOMEPATH	Anwenderverzeichnis
NUMBER_OF_PROCESSORS	Prozessoranzahl
OS	Betriebssystem
PATH	Path-Variable
PATHEXT	Programmdateien
PROMPT	Kommandozeilen-Prompt
PROCESSOR_ARCHITECTURE	Prozessorarchitektur
PROCESSOR_IDENTIFIER	Prozessor-ID
PROZESSOR_LEVEL	Prozessor-Level
PROZESSOR_REVISION	Prozessor-Revision
SYSTEMDRIVE	Systemlaufwerk
SYSTEMROOT	Systemverzeichnis
TEMP	TEMP-Ordner
TMP	TMP-Ordner
WINDIR	Windows Verzeichnis


Undelete von unter DOS gelöschten Dateien

Ärgerlich ist es, wenn Sie eine Datei unter Windows wiederherstellen wollen, die Sie selbst im Papierkorb vergebens suchen.Unter Windows gibt es normalerweise kein Werkzeug wie Undelete zum Wiederherstellen von Dateien. Files mit herkömmlichen, kurzen Namen lassen sich dagegen noch retten. Der Undelete Befehl befindet sich im DOS-Verzeichnis. Starten Sie das System im "MS-DOS-Modus". Geben Sie an der Eingabeaufforderung dann das Laufwerk für den direkten Datenträgerzugriff frei. Nutzen Sie dazu den LOCK-Befehl:

z.B.: lock c:\test\et

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Nun können Sie Undelete wie gewohnt einsetzen.

Doch Vorsicht: Mit dieser Methode können Sie die Dateistruktur von Windows zerstören.

Am Ende sollte man das Laufwerk mit UNLOCK c:\test\et wieder sichern.


Undokumentierte Parameter von FDISK

fdisk L /pri:ps /ext:es /log:ls

L	physische Laufwerksnummer (1 entspricht dann der 1 Festplatte)
/pri:ps	legt primäre Partition von ps MByte Größe an.
/ext:es	legt erweiterte Partition von es MByte Größe an
/log:ls	legt logisches Laufwerk in der erweiterten Partition von ls MByte Größe an. Achtung: pro Aufruf ist nur eine /log möglich. Für mehrere logische Laufwerke muss fdisk x /log:ls daher mehrfach aufgerufen werden.
/prio:	legt eine 16-Bit primäre Partition an (erst ab Windows 98)
/logo:	legt eine 16-Bit logisches Laufwerk an (erst ab Windows 98)
/Status	Information über die Partitionen
/Q	kein Neustart nach beenden von FDISK
/X	LBA Partitionen nicht ändern
/ACTOK	Überprüfung der TOC ausschalten
/MBR	Master Boot Record der ersten Festplatte neu schreiben
/CMBR <disk>	Master Boot Record für angebene Festplatte neu schreiben
/fprmt	Benutz FAT32 auch bei Partitionen kleiner als 512 Megabyte (ab Windows 95b-Version)
Die Parameter PRI und EXT sollen angeblich vorhandene Partitionen ohne Nachfrage überschreiben. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert.


Unwichtige Dateien

Ab und zu sollte man die Festplatte von nicht mehr gebrauchten Dateien befreien. Hier die periodische Säuberungsaktion:

1.	Klicken Sie auf ->START ->"Suchen" ->"Dateien/Ordner..."

2.	Geben Sie im Feld "Name" folgendes ein:                                                                                                                               *.syd,*.cln,*.tmp,*.bak,*.old,*.b~k,*.s~y,~*.*,Mscreate.dir

3.	Geben  "Suchen in" Ihre Laufwerke ein. (Man kann mehrere Laufwerke eingeben. Diese Suchbegriffe müssen  mit Semikolon getrennt werden, also: C:;D:;E:;F: )

4.	Klicken Sie auf -> "Starten"  und sofort auf  ->"Beenden".

5.	Unter dem Menü -> "Optionen" wählen Sie "Ergebnis speichern"

6.	Im Menü ->"Datei" wählen Sie ->"Suche speichern" (damit man nicht jedes Mal die Dateiendungen eintippen muss)

7.	Alle Dateien, die bei der Suche gefunden wurden, können nun mit der Tastenkombination STRG+A und anschließend ENTF in den Papierkorb befördert werden.

Protokolldatei:

Wenn Windows NT abstürzt, legt Windows die Datein "USER.DMP" an. Diese Datei enthält einen vollständigen Speicherauszug und hat deshalb die größe des jeweiligen Arbeitsspeichers ! Durch löschen dieser Datei kann man viel Speicherplatz freibekommen.

Zu den Dateiendungen

SYD, CLN, BAK, OLD, B~K, S~Y

sind Sicherungen der Dateien SYSTEM.INI, WIN.INI, AUTOEXEC.BAT und

CONFIG.SYS, wenn diese z.B. mit SYSEDIT aus dem Verzeichnis C:\WINDOWS\SYSTEM bearbeitet werden.

TMP

Temporäre Dateien. Hier ist aber einige Vorsicht geboten: Aktive Programme verwenden gerne TMP als SUFFIX für Auslagerungen.

MSCREATE.DIR

wird von Windows bei der Erstellung eines Verzeichnisses erzeugt. Diese Datei hat eine Länge von 0 KB und ist schreibgeschützt und unsichtbar. Sie wird also von Defrag nicht berücksichtigt.

Gelegentliche Säuberungen lohnen sich, weil durch viele kleine Dateien (kleiner als Cluster-Größe einer Partition) extrem viel Platz verschwendet wird. Ferner lohnt sich ein gelegentlicher Blick in das TEMP-Verzeichnis


VCache in hohen Speicher laden

Öffnen Sie die Datei SYSTEM.INI und ändern Sie folgendes.

[386Enh]

LocalLoadHigh=1


Verknüpfungen automatisch ändern

Wenn Sie auf mehreren Rechnern die gleiche Windows Installation einrichten, oder bei Änderungen der Netzwerk-Software die Verküpfungen ändern müssen, ist das DOS-Utility SHORTCUT.EXE sehr hilfreich.

Mit SHORTCUT.EXE können Sie Namen ("-N") und Pfad der Verknüpfung, Zielprogramm bzw. Zielverzeichnis ("-T"), Icon-Datei ("-I"), Indexzahl des Icons ("-X") und Programm-Parameter ("-A") festlegen.

Beispiel:

Folgende BAT-Datei (benötigt 4DOS) erstellt Links zu allen EXE-Dateien auf Laufwerk C:\

C:\

md link

global/i for %n in (*.exe)

(shortcut -n c:\link\%@name[%n] -t %n -i %n -x 0)

Mit SHORTCUT.EXE können Sie auch alle Links im aktuellen Verzeichnis anzeigen lassen ("-U ALL")

SHORTCUT.EXE finden Sie auf der Windows CD im Verzeichnis ADMIN\APPTOOLS\ENVVARS

Wenn Sie vor den shortcut Befehl "ctty NUL:" einbauen, läuft die Verarbeitung ca. 10 mal schneller ab.
ctty NUL:
shortcut.exe -n .....
ctty CON:


Versionsnummern von Windows 95/98

Michael Broda (06.10.98)

E-Mail: broda@uni-bremen.de

geändert: F.Ullrich (07.08.99)

Windows 95/98 - Versions-Info

Da es teilweise etwas schwierig ist, die genaue Version von Windows 95 zu bestimmen, weil verschiedene Programme verschiedene Dateien zur Anzeige der Versionsnummer auslesen, habe ich diese Versionsinfo zusammengestellt, anhand derer es jedem möglich sein sollte, seine Version zu bestimmen. Eine recht ausführliche, wenngleich nicht mehr ganz aktuelle Beschreibung dazu war auch in der PC Welt 6/97.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Die hier für die Versionen angegebenen Nummern beziehen sich auf den Eintrag "VersionNumber", der sich in der Registry im Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion" befindet. Der nachfolgende Buchstabe bezieht sich auf die Angabe "SubVersionNumber", und gibt allgemein an, ob es sich um die Original-, die A-, eine der B- oder die C-Version handelt.

Alle anderen Anzeige-Möglichkeiten geben nicht immer die korrekte Version wieder. Für die Anzeige unter "Systemsteuerung - System" wird die Version aus der Datei "User.Exe" ermittelt, wohingegen z.B. Norton System Info den Funktionsaufruf "GetVersionEx" benutzt. Bei Eingabe von "ver" am DOS-Prompt wird hingegen die Datei "Command.Com" ausgelesen.

Originalversion:

4.00.950	Dies ist die erste, originale Version von Windows 95. Das MS-DOS hat die Version 7.0. Sie wird überall mit dieser Nummer angegeben.
OEM Service Release 1 ("A-Version"):

4.00.950 a	Hierbei handelt es sich um das OEM Service Release 1, durch Installation des Service Packs 1 auf die Original- Version erreicht man auch diese Versionsnummer. Unter "Systemsteuerung - System" wird das OSR 1 als 4.00.950a angegeben. In der DOS-Eingabeaufforderung wird nur 4.00.950 angezeigt, und auch Norton System Info gibt noch "4.0 Build 950" an.  Hinweis: Eine Originalversion mit installiertem Service Pack 1 ist mit dem OSR 1 nicht vollkommen identisch, was die Dateien betrifft.
OEM Service Release 2 (ab hier "B-Version"):

4.00.1111 b	Dies ist das OEM Service Release 2, das es nicht als Update gibt. Es ist aber möglich, die Installationsdateien zu modifizieren, so dass man die Komplett-Version doch zum Updaten benutzen kann. Unter "Systemsteuerung - System" wird das OSR 2 als 4.00.950b angegeben. In der DOS- Eingabeaufforderung wird korrekt 4.00.1111 angezeigt. Ab dieser Version ist auch die MS-DOS Version 7.1 dabei. Die Datei "Io.Sys" enthält einen Fehler, der dazu führt, dass der Treiber "Himem.Sys" 45 Kb belegt, hierfür gibt es aber einen offiziellen Patch, der den Fehler behebt.
OEM Service Release 2.1:

4.03.1214 b	Dies ist das OEM Service Release 2.1, das die Unter- stützung für den USB-Port bietet. Auf der CD ist einfach nur zusätzlich ein Verzeichnis, in dem sich die nachträglich zu installierende Datei für die USB- Unterstützung befindet, ohne die Installation hat man ein ganz normales OSR 2. ("Systemsteuerung - System" und DOS zeigen weiterhin "4.00.950b" bzw. "4.00.1111" an, Norton System Info gibt "4.0 Build 1212b" an.) Anmerkung: Installiert man den USB-Support nicht, bleibt auch in der Registry die Nummer auf "4.00.1111". Hinweis: Eventuell wurde die CD, die dann später nur noch in Verbindung mit der Internet Explorer 4.0-CD als OSR 2.5 B erhältlich war, bereits zuvor schon alleine, sozusagen als "OSR 2.1 ohne Io.Sys-Fehler", herausgegeben.
OEM Service Release 2.5 B:

4.03.1214 b	Dies ist das OEM Service Release 2.5, es unterscheidet sich vom OSR 2.1 nur darin, dass der Io.Sys-Fehler behoben ist. Der USB-Support muss weiterhin nachträglich installiert werden. Außerdem wird das OSR 2.5 in Verbindung mit einer CD, auf der sich der Internet Explorer 4.0 befindet, ausgeliefert. Anmerkung: Installiert man den USB-Support nicht, hat man ein ganz normales OSR 2, auch in der Registry bleibt die Nummer auf "4.00.1111". Erkennbar ist das OSR 2.5 dann nur am neueren Datum der Dateien (01.05.1997) und an der Korrektur des Fehlers in der "Io.Sys".
OEM Service Release 2.5 C ("C-Version"):

4.03.1214 c	Dies ist das letzte OEM Service Release, welches sich unter "Systemsteuerung - System" als C-Version meldet, gegegenüber dem OSR 2.5 in der B-Version ist der Internet Explorer 4.01 nun mit auf der CD enthalten. Außerdem sind auf der CD ein zusätzliches Update zum USB-Support, das DirectX 5-Update sowie ein Treiber in einer neuen Version. Anmerkung: Der "c"-Eintrag in der Registry wird von einer Setup-Datei vorgenommen. Bei den eigentlichen Installationsdateien wurde gegenüber der B-Version nichts geändert. Wie schon bei den B-Versionen wird der USB-Support nicht automatisch installiert, ohne ihn bleibt auch hier in der Registry die Nummer auf "4.00.1111". Erkennbar ist diese Version aber in jedem Fall am "c"-Eintrag.
Windows 98

4.10.1998	Standard Windows 98
Windows 98 SE 1 (Secound Edition)

4.10.2222 A	Diese Version gibt es bei MS als Update oder als neue Version. Geändert hat sich folgendes: - Internet Explorer 5.0 - Windows Media Player 6.1 - DirectX 6.1 - Netmeeting 3.0 - Internet Connection Sharing - Verbesserte Unterstützung für USB - Unterstützung für IEEE 1394-Schnittstellen - Device Bay-Unterstützung - Wake on LAN - Neue Energiesparfuktionen
Windows Millenium

4.90.2476	Beta
Zusätzliches (für "x" Buchstaben der jeweiligen Version einsetzen):

4.10.1423 x	Diese Nummer ergibt sich, wenn man einen Rip-Off aus der Beta-Version 1423 von Windows 98 installiert, der die sogenannten Memphis-Effekte hinzufügt. Diese Version ist aber noch etwas fehlerhaft, wenn überhaupt, sollte man die Dateien der nächsten Version installieren.
4.10.1488 x	Diese Nummer ergibt sich, wenn man einen Rip-Off aus der Beta-Version 1488 von Windows 98 installiert, der die sogenannten Memphis-Effekte hinzufügt. Diese Datei geistert im Net herum, ich habe Sie allerdings nur in englisch, außerdem gibt es Probleme mit DirectX. ("Systemsteuerung - System" zeigt korrekt diese Nummer an, während DOS noch immer "4.00.1111" und Norton System Info noch immer "4.0 Build 1212b" anzeigt.)
Außerdem sollen die Versionen der OEM-CDs auch folgendermaßen zu erkennen sein: Auf der CD ist ein Datumscode aufgedruckt, eine vierstellige Zahl, rechts neben dem Loch, in der untersten Zeile links neben der Artikelnummer.

Original	Date-Code 0795
OSR 1	Date-Code 0196
OSR 2	Date-Code 0796
OSR 2.1	Date-Code 0397, außerdem Aufdruck auf der CD: "mit USB-Unterstützung"
OSR 2.5 B	Date-Code 0397, außerdem Aufdruck auf der CD: "mit USB-Unterstützung", dazu IE4-CD
OSR 2.5 C	Date-Code 0397, außerdem Aufdruck auf der CD: "mit USB-Unterstützung" sowie ein Microsoft-Hologramm am Loch.
Allgemein kann man den Änderung der Versionsnummern auch in etwa an folgenden Merkmalen festlegen:

Original	kein Kommentar :-)
OSR 1	kleines Update für das Original
OSR 2	nahezu neue Version mit vielen Änderungen (z.B. Fat32)
OSR 2.1	zusätzlich mit USB-Support
OSR 2.5	zusätzlich mit Internet Explorer 4.0

Wenn noch jemand weitere Updates kennen sollte oder einen Fehler gefunden hat, wäre ich natürlich für die Mitteilung dankbar. Ein Dank auch an alle, die durch ihre Unterstützung geholfen haben, diese Liste zu erstellen.


Laufzeiten im Netz ermitteln

Mit den Befehl "TRACERT" an der Eingabeaufforderung, besteht die Möglichkeit, die Laufzeiten einer Online-Internetverbindung, und welche Server daran beteiligt sind anzeigen zu lassen. Angezeigt wird eine Routingtabelle mit Laufzeiten.

Usage: tracert [-d] [-h Abschnitte_max] [-j Host-Liste] [-w Timeout] Zielname

Optionen:

-d	Adressen nicht zu Host-Namen auswerten
-h Abschnitte_max	Max. Anzahl an Abschnitten (Hops) bei Zielsuche
-j Host-Liste	"Loose Ssource Route" gemäß Host-Liste
-w Timeout	Timeout in Millisekunden für eine Antwort


Verzeichnisbaum im Explorer drucken

Normalerweise ist es nicht möglich , im Explorer den Verzeichnisbaum zu drucken. Sie können es dennoch tun und zwar auf folgende Weise:

Öffnen Sie einen Texteditor und geben Sie "DIR  >LPT1" ein, wenn ihr Drucker an LPT1 angeschlossen ist (wenn nicht muss jetzt eine andere Schnittstelle angegeben werden), und speichern Sie die Datei als PRINTDIR. BAT im Windows\Command - Verzeichnis.

Öffnen Sie nun den Explorer und suchen Sie die Datei PRINTDIR.BAT, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und auf "Eigenschaften". Wählen Sie "Ausführen als Symbol" und "Fenster beim Beenden schließen". Speichern Sie die Änderungen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Suchen Sie im linken Fenster den Eintrag HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\ shell. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und anschließend im Kontextmenü auf -> "Neu" -> "Schlüssel" . Nennen Sie den neuen Schlüssel "Print". Klicken Sie nun auf "Print" und wählen Sie noch einmal -> "Neu" -> "Schlüssel" Diesen Schlüssel nennen Sie "command". Doppelklicken Sie im rechten Fenster auf "Standard" und definieren Sie den Wert als C:\WINDOWS\COMMAND\PRINTDIR.BAT (sollte sich Ihr Windows in einem anderen Verzeichnis befinden, müssen Sie den Eintrag dementsprechend ändern).

Wenn Sie nun im Explorer einen Ordner mit der rechten Maustaste anklicken, finden Sie im Kontextmenü den Befehl "Drucken".


Verzeichnisse im DOS - Modus alphabetisch sortieren

In die AUTOEXEC.BAT folgendes eintragen:

SET DIRCMD=/ogn /A /W /P

ab sofort werden die Verzeichnisse alphabetisch sortiert angezeigt.


Viren über Outlook Express

Durch das neuen "Scripting Host" welches bei Windows 98 schon automatisch eingebunden wird ist es möglich im HTML-Code Visual-Basic-Scripts zu verstecken und somit auf das Dateisystem des Rechners zugreifen. Auf als Windows 95 bzw. NT 4.0 Anwender ist man nicht sicher, da sehr viele MS-Programm das "Scripting Host" auch Installieren (z.B. "Windows NT Option Pack", "Personal Web Server" usw.)

Gegen das ausführen solcher Viren, können Sie sich nur schützen, indem Sie im Internet Explorer 4 im Menü "Ansicht" -> "Internetoptionen" -> "Sicherheit2 auf Mittel (Sicher) oder Hoch (am Sichersten) einstellen. Wenn Sie die Einstellung auf Hoch einstellen, werden Sie aber nun bei Surfen im Internet, bei Seiten mit Visual-Basic-Scripten mit Fehlermeldung überhäuft. Bei der anderen Einstellung werden Sie gefragt, ob das Script ausgeführt werden soll. Die Meldung sieht dann so aus:

Ein ActiveX-Objekt dieser Seite ist möglicherweise nicht sicher. Soll die Initialisierung und der Zugriff durch Skripte zugelassen werden?

Bei so einer Meldung sollten Sie sich überlegen ob die auf den "Ja" Button klicken.


Informationen zum Virtual Machine Manager (VMM)

Der Virtual Machine Manager (VMM) verteilt die Resourcen an alle Anwendungen und Systemprozesse. Der VMM erzeugt und verwaltet Maschinen, in denen die Anwendungen und Systemprozesse arbeiten.

Eine virtuelle Maschine ist ein separater Speicherbereich, der aus der Perspektive einer Anwendung wie ein eigenständiger Computer erscheint.

1.	Der VMM ist für drei grundlegende Dienste verantwortlich:

2.	Verwaltung der Prozesse im Scheduler

3.	Verwaltung von Speicherseiten

4.	Unterstützung des MS-DOS-Modus für DOS-Anwendungen, die exklusiven Zugriff auf die Systemresourcen benötigen.


WAV ohne Anzeige das Players abspielen

1.	Starten Sie den Explorer

2.	"Ansicht" -> "Optionen" -> "Dateitypen" auswählen

3.	In der Liste "Wave-Audio" auswählen

4.	Unter "Vorgänge" "Wiedergeben" markieren und "Bearteiten" auswählen

5.	Die dortige Befehlszeile "... /play /close ...." mit "/embedding" erweitern

Ab jetzt wird beim Abspielen einer WAV-Datei der Player nicht mehr angezeigt.


WINBOOT.INI vor MSDOS.SYS

Wenn Sie sich wundern, warum die Einstellungen in der MSDOS.SYS keine Wirkung zeigen, sollten Sie mal nachsehen ob sich nicht im Hauptverzeichnis die Datei WINBOOT.INI befinden.

Ist diese Datei vorhanden, wird sie statt MSDOS.SYS ausgeführt. Alle Einstellungen in der MSDOS.SYS werden in dem Falle ignoriert.

Beide Dateien haben den gleichen Aufbau. Sehen Sie dazu auch unter MSDOS.SYS nach.


Warum verbraucht HIMEM.SYS 40 KB ?

In der Windows Version 4.0.950b aller europäischen Versionen ist offenbar ein Bug, so dass HIMEM.SYS statt 1 KB nun 40 KB DOS-Speicher benötigt. Für das Problem gibt es von MS jetzt einen Patch:

iosysupd.exe	IO.SYS v4.71.0306.0 deutsch (277kB) Bugfix dass Himem.sys nicht mehr 40kB Speicher belegt, funktioniert nur für die mitgelieferte Himem.sys Version nur für Win 950B (OSR 2.0, 2.1)

Durch Ändern der Datei IO.SYS mit einem HexEditor kann man das Problem aber auch beheben.

Gehen Sie mit einem Diskeditor an Offset 52F5h und ändern Sie dort die Bytefolge "01 BC 02" in "01 58 02". Damit sollte HIMEM.SYS wieder wie gewohnt nur 1 KByte Speicher benötigen.

bzw. mit dem Programm "debug", dafür gehen Sie in die DOS-Eingebeaufvorderung und geben Sie die nachfolgenden Zeilen genau so ein: (Sie müssen sich im Hauptverzeichnis von C:\ befinden)

attrib -s -h -r io.sys

debug io.sys

e 52f5 01 58 02

w

q

attrib +s +r + h io.sys

Die Win95B OSR 2.5 u. C OSR 2.5 haben diesen Fehler nicht mehr !


Informationen über die Datei BOOTLOG.TXT

Die Datei BOOTLOG.TXT ist eine ASCII-Textdatei, in der alle Informationen über den Startvorgang von Windows enthalten sind. Bei der Installation und beim Starten (wenn die Option "Protokoliert" ausgewählt wurde) trägt Windows sämtliche Schritte des Startvorgangs inklusive eventueller Fehlermeldungen in diese Datei ein. BOOTLOG.TXT  hilft Ihnen bei der Problembehebung, falls der Startvorgang fehlschlägt.

Die Datei BOOTLOG.TXT wird bei der Installation automatisch erstellt. Während des Startvorgangs können Sie sie erstellen, indem Sie, sobald die Meldung "Windows 95 wird gestartet..." erscheint, die Taste F8 drücken und im Start-Menü die Option "Protokoliert" (BOOTLOG.TXT) wählen. Die Datei BOOTLOG.TXT wird im Hauptverzeichnis Ihres Startlaufwerks (normalerweise Laufwerk C:\) angelegt.

Struktur der Datei BOOTLOG.TXT

Während des Startvorgangs wird jeder Schritt in die Datei BOOTLOG.TXT eingetragen. Sollte beim Starten ein Fehler auftreten, können Sie anhand dieser Einträge seine Ursache feststellen.

Die Datei BOOTLOG.TXT ist in fünf Abschnitte unterteilt:

1.	ATXul0 Laden von Real-Modus Treibern

2.	Laden von VxDs

3.	Systemkritische Initialisierung von VxDs

4.	Initialisierung der Geräte von VxDs

5.	Erfolgreiche Initialisierung eines VxD

Laden von Real-Modus Treibern (Beispiel eines Abschnittes)

; Laden von Real-Modus Treibern.

; Falls Win95 wegen zu wenig XMS-Speicher nicht startet, überprüfen Sie, ob HIMEM.SYS geladen wird.

Loading Device = G:\WIN95\HIMEM.SYS

LoadSuccess   = G:\WIN95\HIMEM.SYS

Loading Device = G:\WIN95\SETVER.EXE

LoadSuccess   = G:\WIN95\SETVER.EXE

Loading Device = G:\WIN95\EMM386.EXE

LoadSuccess   = G:\WIN95\EMM386.EXE

Loading Device = G:\WIN95\DBLBUFF.SYS

LoadSuccess   = G:\WIN95\DBLBUFF.SYS

; Falls Win95 auf Ihrer SCSI-Festplatte nicht startet, überprüfen Sie, ob DBLBUFF.SYS geladen wird.

Loading Device = G:.SYS

LoadSuccess   = G:.SYS

Laden von VxDs (Beispiel eines Abschnittes)

; Laden von Win95 Virtual Device Drivers

Loading Vxd  = VMM

LoadSuccess = VMM

Loading Vxd  = G:\DBLSPACE.BIN

LoadSuccess = G:\DBLSPACE.BIN

; Falls Sie auf D??SPACE-Laufwerke nicht zugreifen können, überprüfen Sie, ob der Kompressionstreiber geladen wird.

Loading Vxd = CONFIGMG

LoadSuccess = CONFIGMG

Loading Vxd = IOS

LoadSuccess = IOS

Loading Vxd = VFAT

LoadSuccess = VFAT

Loading Vxd = vserver.vxd

LoadFailed  = vserver.vxd

--(das obere Beispiel zeigt einen Fehler beim Laden eines VxDs)

System-critical Initialisierung von VxDs (Beispiel eines Abschnittes)

SYSCRITINIT  = VMM

SYSCRITINITSUCCESS  = VMM

SYSCRITINIT  = CONFIGMG

SYSCRITINITSUCCESS  = CONFIGMG

SYSCRITINIT = VFAT

SYSCRITINITSUCCESS = VFAT

Initialisierung der Geräte von VxDs (Beispiel eines Abschnittes)

DEVICEINIT  = VMM

DEVICEINITSUCCESS  = VMM

DEVICEINIT   = CONFIGMG

DEVICEINITSUCCESS   = CONFIGMG

DEVICEINIT   = VFAT

DEVICEINITSUCCESS   = VFAT

Erfolgreiche Initialisierung von VxDs (Beispiel eines Abschnittes)

INITCOMPLETE = VMM

INITCOMPLETESUCCESS = VMM

INITCOMPLETE = COMFIGMG

INITCOMPLETESUCCESS = CONFIGMG

INITCOMPLETE = SCSIPORT

INITCOMPLETESUCCESS = SCSIPORT

INITCOMPLETE = VFAT

INITCOMPLETESUCCESS = VFAT


Was ist eine CLSID?

Eine CLSID = ClassIDentifier ist zunächst einmal nichts weiter als ein Name für ein Objekt. Es ist eine spezielle Form eines GUID = Globally Unique Identifier, also ein weltweit eindeutiger Bezeichner. Eine CLSID ist ein  16-byte Wert, welcher 32 Hexadezimal Zahlen enthält. Sie sind in Gruppen angeordnet:  8-4-4-4-12.

CLSID's werden benützt, um bei OLE Objekte eindeutig identifizieren zu können. Das Aktenkoffer Programm muss z.B. auf ein eindeutiges Objekt verweisen, um einen neuen Aktenkoffer erzeugen zu können. Einige weitere Beispiele für Objekte die eine CLSID besitzen sind:

Arbeitsplatz

Desktop

Systemsteuerung

DFÜ-Netzwerk

Drucker

Posteingang

Unter: CLSID Nummern der wichtigsten Funktionen finden Sie eine Aufstellung der wichtigsten Nummern.

In der Registry können Sie unter HKEY_CLASSES_ROOT\Clsid beliebige neue Class-ID anlegen. Wichtig ist dabei, das diese ID noch nicht vorhanden ist. Die Struktur so einer ID ist immer (8+4+4+4+12). Damit Sie nicht zufällig ID anlegen die schon von anderen verwendet werden, sollten Sie von hinten hochzählen, eine mögliche ID währe also {00000000-0000-0000-0000-000000000001}.

Diese Objekte werden von Windows über ihre CLSID angesprochen. Diese Objekte haben Eigenschaften, z.B. ihren Namen, das Icon, ob es sich um einen Shortcut handelt und etliche andere (siehe HKEY_CLASSES_ROOT ) und Methoden. Eine Methode ist ein Vorgang der ausgeführt wird, wenn mit diesem Objekt gearbeitet wird, z.B. ein Doppelklick, wenn ein anderes Objekt darauf per Maus "gedropt" wird usw.  Damit ein Objekt, welches durch seine CLSID repräsentiert wird, eine Methode besitzt, muss natürlich ein Programm vorhanden sein, welches diese Methode ausführt.


Was ist in welcher CAB-Datei ?

Wer kennt das nicht, man hat eine defekte Datei und will nur diese gern neu Installieren, aber in welcher CAB-Datei finde ich die nun ? Oder Sie möchten gern Anwendungen suchen die Microsoft in den CAB-Dateien versteckt hat und die nicht automatisch Installiert werden.

Mit einer einfachen kurzen Batch Datei  können Sie sich schnell eine Liste aller Dateien in den CAB-Dateien erstellen lassen.

Erstellen Sie dafür folgende Batch Datei:

Dateiname: CABVIEW.BAT

Inhalt: for %%I in (%1\*.cab) do extract /d %%I %2 >> Inhalt.txt

Aufruf: CABVIEW [Dateiort] [Suchen]

Dateiort:	Wo liegen die CAB-Dateien

Suchen:	Was soll aufgenommen werden (Standard *.*)

Beispiel Aufruf: CABVIEW F:\WIN98 *.EXE

Erstellt eine Inhalt.txt im aktuellen Verzeichnis wo alle EXE - Dateien enthalten sind.


Was macht die WININIT.INI

Hin und wieder kommt es vor, dass Installationsprogramme alte DLLs durch neue ersetzen müssen. Eine gerade geladene DLL kann aber nicht ersetzt werden. Also wird die neue DLL auf die Festplatte kopiert und mit einem vorläufigen Namen versehen. Das Programm kopiert außerdem eine WININIT.INI auf die Festplatte. Diese wird beim Systemstart (bevor irgendwelche DLLs geladen werden) von dem Programm WININIT.EXE bearbeitet. Die WININIT.INI enthält im Abschnitt [rename] den Quell- und Zielpfad für jede neue DLL.

Wird Windows neu gestartet, sucht es automatisch nach einer WININIT.INI.

Findet es eine, arbeitet WININIT.EXE die INI ab und benennt Sie um in WININIT.BAK.

Da WININIT.EXE im protected Mode arbeitet, entsprechen die Dateinamen dem 8.3-Schema.

Aufbau einer WININIT.INI:

[rename]

ZielDateiName=QuellDateiName

also z.B.

[rename]

c:\windows\fonts\arial.ttf=c:\windows\fonts\arial.win

c:\windows\system\advapi32.dll=c:\windows\system\advapi32.tmp

Der Befehl

Nul=QuellDateiName

dient zum Löschen einer Datei

Die WININIT.EXE befindet sich normalerweise im Windows-Verzeichnis.


Wie kann ich den Standby Modus einstellen?

Den Standby Modus können Sie auf folgende Weise einstellen:

1.	Mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm klicken

2.	"Eigenschaften" wählen

3.	"Einstellungen" wählen

4.	Karteikarte "Konfiguration ändern" wählen

5.	"Bildschirm erfüllt Energy-Star Richtlinien" aktivieren

6.	Karteikarte "Bildschirmschoner" wählen

7.	"StandBy-Betrib nach"  auswählen und einstellen

8.	"Abschalten nach" auswählen und einstellen

9.	Bestätigen und Karteikarte schließen.


Wie kann man das Kontextmenü NEU verändern?
Wie kann man das Kontextmenü "Neu" verändern?

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT

Löschen:

Nehmen wir an, Sie möchten den Eintrag "Textdatei" aus dem Kontextmenü entfernen.

Finden Sie die entsprechende Endung (hier also TXT), öffnen Sie den Schlüssel und löschen den Unterschlüssel "ShellNew"

Nun wird "Textdatei" im Kontextmenü nicht mehr angezeigt.

Neue Einträge einfügen:

Finden Sie die entsprechende Endung (z.B TXT), öffnen Sie diesen Schlüssel und dann den Unterschlüssel "ShellNew" (falls nicht vorhanden, erstellen) und fügen Sie dort die Zeichenfolge "NullFile" ein (-> "Bearbeiten" -> "Neu" -> "Zeichenfolge").

Im Kontextmenü erscheint nun unter "Neu" der Dateityp, mit dem diese Endung verknüpft ist (z.B. Textdatei für TXT)

ODER

Öffnen Sie den Explorer C:\WINDOWS\ShellNew  und erstellen dort eine Dokumentvorlage für den entsprechenden Dateityp (z.B. WINWORD.DOC für DOC-Dateien). Als nächstes finden Sie in der Registry die entsprechende Endung (z.B. DOC), öffnen Sie diesen Schlüssel und dann den Unterschlüssel "ShellNew" (falls nicht vorhanden, erstellen), fügen Sie dort die Zeichenfolge "FileName" ein und weisen Sie ihr als Wert den Namen der Vorlage zu (hier also WINWORD.DOC).

Nun wird im Kontextmenü der Dateityp erscheinen, der mit dieser Endung verknüpft ist (z.B. Microsoft Word-Dokument für DOC)


Wie kopiere ich eine Datei die Leerzeichen enthält unter DOS?

Sind die einzelnen Worte eines langen Dateinamens durch Leerzeichen getrennt, muss der Dateiname in Anführungszeichen "" gesetzt werden.

     COPY "Das ist ein File mit langen Dateinamen.exe"

Das ist natürlich nur in einem DOS-Fester under fer GUI möglich. Da im reinem DOS, ja keine langen Dateinamen unterstützt werden.


Wie mache ich eine Installation von Windows wieder rückgängig?

Eine Deinstallation ist nur möglich, wenn bei der Installation die Option "Systemdateien sichern" ausgewählt wurde.

Unter Windows:

1.	Klicken Sie auf -> "Start" ->"Einstellungen" -> "Systemsteuerung"

2.	Doppelklicken Sie auf das Symbol "Software"

3.	Klicken Sie auf die Registerkarte "Installieren/Deinstallieren"

4.	Klicken Sie in der Liste der Software, die von Windows entfernt werden kann,  auf  "Windows 95"

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen/Entfernen" und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm. Das Deinstallationsprogramm löscht nun alle langen Dateinamen von der Festplatte und ruft dann ein MS-DOS-Programm auf, das Windows entfernt und die früheren Systemdateien wiederherstellt.

Wenn Windows nicht geladen ist:

1.	Booten Sie den Rechner mit einer Windows-Startdiskette

2.	Geben Sie an der Eingabeaufforderung UNINSTALL ein

ODER:

1.	Starten Sie den Computer mit einer MS-DOS-Bootdiskette

2.	Wechseln Sie in Verzeichnis <Laufwerk>\Windows\Command

3.	Geben Sie UNINSTALL ein

Bei dieser Vorgehensweise werden die langen Dateinamen nicht gelöscht. Man muss danach ScanDisk aufrufen.


Win 3.x mit einer Windows Vollversion updaten

1.	Windows 3.11 aufrufen

2.	Dateimanager aufrufen

3.	Windows - Verzeichnis verstecken

4.	DOS- Startdateien MSDOS.SYS, IO.SYS und COMMAND.COM löschen

5.	Win95-Startdiskette ins Laufwerk A einlegen

6.	Win95-CD ins CD-ROM Laufwerk einlegen

7.	Windows 3.11 verlassen (es kommt die Fehlermeldung: COMMAND.COM konnte nicht geladen werden... System angehalten...)

8.	Warmstart

9.	Bei Frage in welches Verzeichnis Win95 installiert werden soll, das WINDOWS-Verzeichnis angeben

10.	Fertig

Es ist aber besser, alles zu löschen und Windows neu zu Installieren. Ansonsten bleiben zu viele alte Dateien erhalten, die nicht gebraucht werden.


Win3.0 - Programme funktionieren unter Windows nicht
Windows 3.0 - Programme funktionieren unter Windows nicht

Manche ältere Windows 3.1- Programme und  insbesondere Windows 3.0 - Programme arbeiten nicht problemlos unter Windows. Die meisten kann man dennoch unter Win95 lauffähig machen und zwar mit Hilfe von  "Make Compatible" Dieses Tool  ermöglicht es, für jedes Programm besondere Umgebungsvariablen zu setzen. Sie finden es im Windows\System-Verzeichnis unter MKCOMPAT.EXE.


Für was sind die extra Windows Tasten zu gebrauchen ?

Taste	Auswirkung
WIN R	Datei Ausführen
WIN M	alle Programme minimieren
SHIFT WIN M	minimieren rückgängig machen
WIN F1	Hilfe
WIN E	Explorer starten
WIN F	Dateisuche
STRG WIN F	Computer suchen
WIN TAB	Programmwechsel durch Task- Leiste
WIN PAUSE	Systemeigenschaften
WIN D	zeigt direkt den Desktop, siehe auch WIN M nur das hier direkt mit WIN D die letzte Ansicht wiederhergestellt wird. (erst ab Windows 98)


Windows Tastaturpatch: Wie wird's gemacht?

Das deutsche Tastatur-Layout hat keinen Punkt auf dem Nummernblock und keine echte CapsLock-Funktion.

Mit einem Disk-Editor (z.B. von Norton Utilities) oder mit DEBUG können Sie aber ein Tastatur-Layout erstellen, das diese Funktionen unterstützt.

Machen Sie eine Sicherheitskopie der Datei KBDGR.KBD (\%windir%\System) !

Das deutsche Tastaturlayout von Windows 95 versteckt sich in der Datei KBDGR.KBD im System-Verzeichnis von Windows. Dieses Layout-File ist nur ca 500 Byte groß, es ist also ziemlich übersichtlich.

Nun aber zu den eigentlichen Änderungen:

Nummernblock: Punkt statt Komma

Es wird an nur einer einzigen Stelle ein Bytewert geändert, und zwar  in Byte #316. Soll auf dem Nummernblock ein Komma erscheinen, muss hier der Wert 44(dezimal) bzw. 2c(hex) stehen, will man einen Dezimalpunkt, gibt man hier 46(dez, 2e hex) ein. Anders als noch bei Windows 3.11 wird in Windows 95 die Funktion GETKEYSTRING nicht mehr im Tastaturlayout unterstützt; eine Anpassung des Tastennamens kann also entfallen.

Caps Lock Funktion:

Microsoft liefert mit Win95 ein zweites deutsches Layout, das genau diese Funktionalität hat: es bildet ein ordentliches CapsLock nach. Dieses Layout sollten Sie nun installieren -> "Systemsteuerung" -> "Tastatur" -> "Sprache" -> "Deutsch (EDV)". Dahinter verbirgt sich physikalisch das File KBDGR1.KBD, das sich vom normalen KBDGR.KBD in gerade vier Bytes unterscheidet Die ersten beiden Bytes sorgen für die korrekte CapsLock-Umschaltung und haben die Nummern #4 und #28. Im alten CapsLock-Modus (also eher dem ShiftLock-Modus) enthalten Sie die Werte 0 und 72 (48 hex), beim neuen EDV-Modus sind es dagegen 1 und 10 (0a hex).In dem zweiten Bytepaar (#410, 411 (19a, 19b hex)) stehen die Werte für Semikolon und Doppelpunkt (ShiftLock) bzw. Komma und Punkt (CapsLock).

Wenn schon ein Treiber existiert, warum dann noch patchen?

Der EDV-Treiber unterstützt keinen Dezimalpunkt auf dem Nummernblock. Wenn man nun den Punkt reingepatcht hat (in KBDGR.KBD) und dann das EDV-Layout installiert, ist der Punkt-Patch verloren, weil man auf jenen Treiber nicht mehr zugreift, sondern auf KBDGR1.KBD. Also muss man noch mal patchen.


Windows auf eine neue Festplatte kopieren

1.	Neue Festplatte formatieren

2.	Windows starten und eine DOS-BOX öffnen

3.	Xcopy c:\ d:\  /k/h/e/v/c/q/r  (Die Fehlermeldung bezüglich WIN386.SWP kann man ignorieren)

4.	Festplatte als Bootplatte im neuen Rechner anschließen

5.	Mit einer Windows Bootdiskette booten und mit FDISK /MBR den neuen Bootsector übertragen.


Windows ohne graphische Oberfläche (32Bit Power-DOS)
Windows ohne graphische Oberfläche (32Bit DOS)

Sie können die Funktionen von Windows auch dann nutzen, wenn Sie die speicherhungrige graphische Oberfläche nicht laden wollen. Auf SHARE, SMARTDRV, CD-ROM-Treiber und die meisten sonstigen DOS-Treiber und TSR´s können Sie ebenfalls verzichten.

Es gibt 2 Varianten des 32Bit DOS:

Windows Hardware-Unterstützung, 32Bit-Dateisystem und DOS-Prompt:

Erstellen Sie im Windows-Verzeichnis eine Datei WINSTART.BAT und rufen dort COMMAND.COM auf.

Wenn Sie Windows booten, erscheint zuerst das Windows Logo, aber dann DOS-Prompt. Starten können Sie nur DOS-Programme und nur auf lokalen Laufwerken. Wenn Sie Windows dennoch komplett starten wollen, müssen Sie EXIT eintippen.

Auch auf alten Rechnern mit wenig RAM, langsamen Prozessor und veralterter Festplatte, können Sie Windows installieren. Dabei sparen Sie konventionellen Speicher, weil Sie die meisten DOS-Treiber nicht geladen werden müssen.

Alle Win95-Funktionen, aber keine Windows-Benutzerführung:

Starten Sie Explorer und kopieren COMMAND.COM nach DOS32.COM. Klicken Sie DOS32.COM mit der rechten Maustaste an und wählen Sie ->"Eigenschaften". Wählen Sie "Als Vollbild", "Beim Beenden schließen", geben in der Kommandozeile den Parameter /P ein (...\DOS32.COM /P) und deaktivieren Sie "Warnung, wenn noch aktiv". Eventuell können Sie noch die "Zugriffstasten von Windows" deaktivieren. Als nächstes öffnen Sie SYSTEM.INI und ersetzen dort den Eintrag "Shell=EXPLORER.EXE" durch "Shell=DOS32.COM".

Wenn Sie Windows nun booten, erscheint zuerst das Win95-Logo und dann DOS-Prompt wie bei der ersten Variante. Diesmal stehen Ihnen aber wirklich alle Win95-Funktionen einschließlich Netzwerk und Multimedia zur Verfügung. Sie können alle registrierten Programme ohne Pfadangabe starten (z.B. Start Winword) und registrierte Dateitypen lassen sich ebenfalls mit der verknüpften Anwendung öffnen (z.B. Start Bild.bmp).

Viel höhere Geschwindigkeit, mehr freier Speicher (Explorer verbraucht ca 2 MB, DOS-Box höchstens 640 KB). Wenn Sie mit Batch-Dateien arbeiten, können Sie Windows nun viel bequemer bedienen.


Windows nur über die Tastatur bedienen

->"Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Eingabehilfen" -> "Maus" ->

1.	Tastatur Maus Aktivieren

2.	->"Einstellungen"

3.	Höchstgeschwindigkeit 9ter Strich

4.	Beschleunigung 4ter Strich

5.	->"Übernehmen"

Nun kann man wenn <NumLock> aktiviert ist, die Maus mit den Ziffern 1-9 bedienen und mit STRG+ZIFFER sogar mit besserem Speed. <Enter> ist mit Doppelklick belegt.


Windows Bootmenü (unterschiedliche Startarten von Windows)

Wenn Sie Windows starten, sehen Sie üblicherweise das Windows Logo und der Ladevorgang wird gestartet. Sollten Sie jedoch Probleme haben, könnten Sie eine der folgenden Start-Optionen benutzen.

Um eine Windows Start-Option zu benutzen:

Starten Sie den Computer neu. Wenn die Meldung "Windows xx wird gestartet..." auf dem Bildschirm sehen, drücken Sie die Taste <F8> und wählen Sie eine der Optionen im Start-Menü aus.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen im Start-Menü.

Start-Menü Option	Beschreibung
Normal	Startet das System wie gewöhnlich
Protokolliert	Zeichnet Informationen des Startvorgangs und der Systemtreiber in der Datei BOOTLOG.TXT auf
Abgesichert	Startet Windows im abgesicherten Modus, womit die Zahl der Konfigurationsinformationen eingeschränkt wird, die während des Startens ausgeführt werden. Sie können dazu auch die Taste F5 benutzen
Abgesichert mit Netzwerk (Option erscheint nur auf einem System mit Netzwerk)	Startet Windows im abgesicherten Modus, erlaubt Ihnen aber zusätzlich den Zugriff auf das Netzwerk. Sie können dazu auch die Taste F6 benutzen. Diese Option ist nur auf einem Computer vorhanden, auf dem ein Netzwerk verfügbar ist
Einzelbestätigung	Dadurch können Sie jede Zeile in der Datei CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT während des Startvorgangs einzeln ausführen, indem Sie jede Zeile mit JA oder NEIN beantworten [Eingabetaste = J oder ESC = N]. Sie können auch entscheiden, ob der Komprimierungstreiber und die Datei WIN.COM geladen wird. Sie können dazu auch die Tastenkombination UMSCHALT+F8 benutzen
Nur Eingabeaufforderung	Dadurch können Sie Schalter bei der Ausführung der Datei WIN.COM angeben. Sie können dazu auch die Tastenkombination ALT +F5 benutzen
Abgesichert, nur Eingabeaufforderung	Abgesicherter Start auf die MS-DOS-Eingabeaufforderung. Die Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT werden dabei umgangen. Sie können dazu auch die Tastenkombination STRG+F5 benutzen
Vorherige MS-DOS-Version	Dadurch wird die vorherige MS-DOS-Version gestartet, die vor der Installation von Windows 95 auf Ihrem Computer installiert war. Diese Option erscheint nur, wenn in der Datei MSDOS.SYS im Abschnitt [Options] der Eintrag BootMulti=1 vorhanden ist. Sie können dazu auch die Taste F4 benutzen
Sie können durch Einträge in der Windows 95 Datei MSDOS.SYS einstellen, ob das Start-Menü angezeigt wird, welche Optionen verfügbar und welche Standardeinstellungen benutzt werden sollen.


Windows 98 und FAX-Programm

Bei Windows 98 wird nicht mehr das FAX-Programm mit bei der Installation angeboten und auch nicht Installiert. MS hat aber das alte FAX-Programm von Windows 95 mit auf die CD gepackt und zwar im Verzeichnis: "\tools\oldwin95\message" liegen die FAX und Messaging Module.

Dieses FAX-Programm funktioniert ohne Probleme noch unter Windows 98

Zunächst startet man von der Win98 CD unter Tools\OldWin95 die Datei WMS.exe.

Danach installiert die Datei AWFAX.exe.

Ist die Installation beendet, wechselt man in die Systemsteuerung und klickt auf "MAIL". Hier wird dann gefragt, welche Dienste verwendet werden sollen. Wählen Sie nur FAX-Dienst, da Win98 einen eMail-Dienst bereits besitzt.

Ist die Installation beendet, erscheint im Kontextmenü des Explorers bei "Senden an" der Eintrag FAX-Empfänger.

Nun stehen wieder alle FAX-Funktionen wie früher zu Verfügung.


Windows Scherz 1

Weitere Entwicklernamen anzeigen lassen können Sie sich wenn Sie folgendes durchführen.

1.	Klicken Sie auf "Start" -> "Hilfe".

2.	Gehen Sie über die Registerkarte "Suchen" (sollte jetzt der Assistent für die Konfiguration der Suchfunktion erscheinen, akzeptieren Sie die Vorgaben mit "Weiter" -> "Fertigstellen").

3.	Gehen Sie über "Optionen..." in die Einstellung der Suchoptionen und stellen Sie dort folgendes ein (haben Sie dort noch nichts geändert, ist es schon voreingestellt)
Unter "Suche nach Themen mit" wählen Sie "Alle angegebenen Suchbegriffe in beliebiger Reihenfolge" aus.
Unter "Wörter anzeigen, die" stellen Sie "Angegebene Buchstaben am Wortanfang" ein und selektieren Sie bei "Nach jedem Tastenanschlag" und Kreuzen Sie "Vor Suchbeginn auf Pause warten" an.

4.	Bestätigen Sie die Einstellung mit "OK".

5.	Geben Sie nun als Suchbegriff folgenden Text ein:

Who knows who built this tool?

6.	Drücken Sie nun "STRG" + "Shift" (die Umschalttaste) und klicken Sie auf "Löschen".

7.	Gehen Sie nun wieder in "Optionen" und ändern Sie die Einstellungen auf:
Unter "Suche nach Themen mit" wählen Sie "Mindestens einer der angegebenen Suchbegriffe" aus.
Unter "Wörter anzeigen, die" stellen Sie "Angegebene Buchstaben im Wort" ein (Rest so lassen).

8.	Bestätigen Sie wieder die Einstellungen mit "OK".

9.	Geben Sie nun als Suchbegriff folgenden Text ein:

The Shadow knows!

10.	Drücken Sie nun wieder "STRG" + "Shift" (die Umschalttaste) und klicken Sie auf "Löschen"

Jetzt sollte ein Fenster aufgehen mit den Informationen.


Windows ohne Abfrage beenden (Icon auf dem Desktop)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen  -> "Neu" -> "Verknüpfung"

Geben Sie in der Befehlszeile ein (Groß-/Kleinschreibung beachten!) :

Für Windows 95:

rundll32.exe user,ExitWindows

Für Windows 98:

rundll32.exe user,ExitWindows Exec

Nun haben Sie auf dem Desktop ein Icon, mit dem Sie Windows ohne weitere Abfrage beenden können.

Mit zwei Einschränkungen:

1.	1.	DOS-Programme müssen vorher geschlossen werden.

2.	2.	Bei einem Netzwerk, wenn auf den PC ein anderer zugreift oder zugegriffen hat, kommt eine Abfrage, ob diese getrennt werden sollen.


Windows eigene Literatur (Auf der CD mitgeliefert)

Wer die englische Sprache beherrscht, findet hilfreiche Informationen zu verschiedenen Themen (Vom Windows Bootmenü bis zur Netzwerkinstallation) auf der Windows CD im Verzeichnis:

ADMIN\RESKIT\HELPFILE\WIN95RK.HLP

Nach der Installation von Windows findet man folgende Dateien im Windows Hauptverzeichnis:

CONFIG.TXT	Enthält Syntaxinformationen für Befehle, die in der CONFIG.SYS verwendet werden.
ANZEIGE.TXT	Enthält Informationen zur Konfiguration der verfügbaren Bildschirmtreiber und zur Behebung von Bildschirmtreiber-Problemen. Außerdem erfahren Sie hier, wie Sie zusätzliche Bildschirmtreiber erhalten.
EXCHANGE.TXT	Enthält Informationen, die Ihnen beim Einrichten und Ausführen von Microsoft Exchange helfen.
EXTRA.TXT	Informationen, wo Sie zusätzlich zu den Dateien, die auf der CD-ROM-Version verfügbar sind, Treiber und Updates finden können.
ANTWORT.TXT	Beantwortet häufig gestellte Fragen zu Windows 95.
ALLGEM.TXT	Informiert Sie über Startprobleme, Programme, die mit Windows 95 geliefert werden, Hilfsprogramme für Datenträger, Disketten und CDs, Treiber, wechselbare Medien, Microsoft FAX und Pen-Dienste. Außerdem enthält diese Datei neueste Informationen, die nicht in andere Info-Dateien aufgenommen werden konnten. Zum Beispiel, wenn Sie eine Frage zu einem Drucker haben, schauen Sie sowohl in der Datei ALLGEM.TXT als auch in DRUCKER.TXT nach.
HARDWARE.TXT	Beschreibt bekannte Hardware-Probleme und deren Behebung. Für bestimmte Probleme sollten Sie auch die Dateien DRUCKER.TXT und MAUS.TXT zu Rate ziehen.
INTERNET.TXT	Enthält Informationen, die Ihnen beim Anschluß an das Internet helfen. Weiterhin erfahren Sie, wo Sie den neuen Web-Browser von Microsoft herunterladen können.
MAUS.TXT	Beschreibt bekannte Maus- und Tastaturprobleme und deren Behebung.
MSDOSDRV.TXT	Enthält Syntaxinformationen für MS-DOS-Gerätetreiber. Weitere Informationen über MS-DOS-Befehle finden Sie unter der Datei CONFIG.TXT . Sie können an der Eingabeaufforderung auch Hilfe zur Befehlszeile aufrufen, indem Sie /? und den Befehlsnamen eingeben.
MSN.TXT	Enthält Informationen, die Ihnen beim Anschluß an das Microsoft Network helfen.
NETZWERK.TXT	Beschreibt Installation und Betrieb von Netzwerk-Servern.
DRUCKER.TXT	Beschreibt bekannte Druckerprobleme und deren Behebung.
PROGRAMM.TXT	Beschreibt, wie Sie bestimmte Windows- und MS-DOS- basierte Anwendungen unter Windows 95 ausführen lassen können.
SUPPORT.TXT	Beschreibt Möglichkeiten, zusätzliche Serviceleistungen für Windows 95 zu erhalten.
TIPS.TXT	Enthält eine Sammlung von Tipps und Tricks zur Verwendung von Windows 95, von denen die meisten nicht in der Online-Hilfe oder den Handbüchern stehen.
Was:	Windows95-Resource-Kit <englisch>
Wo:	Windows95-CD Pfad >CDROM>:\ ADMIN\ RESKIT\ HELPFILE\ WIN95RK.HLP
	Tipp:  -> "Suchen" ->"Aktualisieren" -> "Suchfunktion maximieren" auswählen intressante Kapitel für Normalbenutzer: Appendixes Windows95 Reference Installation System Configuration
Was:	Windows95-Microsoft_knowledgeBase <englisch>
Wo:	Internet-Site HTTP://WWW.MICROSOFT.COM/KB
	Enthält alle Antworten der Microsoft-Hotline und mehr. Wer nicht suchen mag, findet eine Liste aller Q&A der Hotline via FTP unter: FTP://FTP.MICROSOFT.COM/PEROPSYS/WIN95/KB/ INDEX.TXT
Was:	Microsoft-Internet-Newsgroups
Wo:	Microsoft-News-Server: MSNEWS.MICROSOFT.COM


Windows macht beim Starten solange eine Pause bis die Maus bewegt wird

Ändern Sie in der MOUSEDRV.INI den Eintrag:

Timing=Software

   in:

Timing=Hardware


Windows-Hilfe erweitern

Die Windows-Hilfe kann um andere Hilfe-Dateien erweitert werden.

Einbinden:

1.	Kopieren Sie die Hilfe-Datei ( *.HLP und *.CNT), die Sie in die Windows-Hilfe inkomplementieren wollen in das Verzeichnis C:\%windir%\Help.

Öffnen Sie die Datei WINDOWS.CNT mit einem Editor und tragen Sie dort hinter den "Index"-Zeilen und vor den "Link"-Zeilen folgendes ein:

:Index [Name der Hilfe-Datei]=[Dateiname].HLP

"[Name der Hilfe-Datei]" ist der Name, der in der *.CNT Ihrer Hilfe-Datei  hinter "Title:" steht. Sollte dort kein Titel vorhanden sein, genügt es, wenn Sie nur den Dateinamen angeben
Dieser Eintrag bewirkt, dass die betreffende *.HLP-Datei aus der Win95-Hilfe heraus über ->"Suchen" -> "Optionen" -> "Dateien" aufgerufen werden kann.

2.	Fügen Sie am Ende der WINDOWS.CNT folgende Zeile ein:

:include [Dateiname].CNT

Dieser Eintrag bewirkt, dass die Themen Ihrer Hilfe-Datei im Inhalt der Win95-Hilfe erscheinen.

3.	Geben Sie am Ende der Zeile RETURN ein (unbedingt notwendig!) und speichern Sie die WINDOWS.CNT ab

Wenn Sie nun die Win95-Hilfe im Start-Menü anklicken, erscheinen die Themen Ihrer Hilfe-Datei im Inhalt und Index und werden der Such-Datenbank hinzugefügt.

Neu Ordnen:

Die meisten Hilfe-Dateien haben ein einzelnes Topic mit Einführung und/oder Copyright-Hinweisen. Verknüpfen Sie eine Hilfe-Datei mit der Windows-Hilfe, wird diese Info im letzten Ordner der ursprünglichen Windows-Hilfe erscheinen. Diese Info können Sie entweder entfernen, oder verschieben.

Machen Sie eine Sicherheitskopie der betreffenden *.CNT-Dateien.

1.	Löschen. Öffnen Sie die *.CNT Ihrer Hilfe-Datei mit einem Editor, finden Sie dort die Zeile, die auf das unerwünschte Topic verweist (es ist die 1. Zeile, die mit einer "1" beginnt) und löschen Sie sie dort . Speichern Sie die *.CNT. Damit entfernen Sie das Topic aber nur aus dem Inhaltsverzeichnis, im Index und der Such-Datenbank wird es weiterhin berücksichtigt.

Entfernen von Copyright-Hinweisen verstößt gegen das Urheber-Recht !

1.	Verschieben. Sie können das Topic entweder in einen beliebigen Ordner Ihrer Hilfe-Datei, oder auf die erste Ebene der Windows-Hilfe verschieben.

2.	Verschieben in einen Ordner. Öffnen Sie die *.CNT Ihrer Hilfe-Datei, finden dort die Zeile mit dem Namen des Topics, schneiden Sie die ganze  Zeile aus und fügen Sie sie dann hinter der Zeile mit dem Namen des gewählten Ordners wieder ein. Speichern Sie die *.CNT.

3.	Verschieben auf die oberste Ebene der Windows-Hilfe. Öffnen Sie in die *.CNT Ihrer Hilfe-Datei, finden Sie dort die Zeile, die auf dieses Topic verweist und kopieren Sie sie. Öffnen Sie als nun die WINDOWS.CNT und fügen dort vor dem ersten Ordner-Namen die aus Ihrer *.CNT kopierte Zeile ein. Ergänzen Sie diese Zeile um folgende Angaben:

[Zeile aus Ihrer *.CNT]@[Dateiname].HLP>medium

Das eingefügte Topic können Sie nun, falls erwünscht, umbenennen.

Verändern Sie aber nicht die Angaben hinter dem  "=" Zeichen ! Sie werden von Win95 benötigt, verändern Sie sie erscheint das Topic nicht mehr, oder wird beim Anklicken nicht gefunden !

Sollten manche Ordner Ihrer Hilfe-Datei nicht auf der ersten Ebene, sondern als Unterordner im letzten Ordner der ursprünglichen Windows-Hilfe erscheinen, sollten Sie sie eine Ebene höher verschieben. Öffnen Sie in diesem Falle die *.CNT Ihrer Hilfe-Datei mit einem Editor, finden dort die Zeilen, die auf diese Ordner verweisen und ersetzen Sie dort die "2" durch eine "1". Speichern Sie die *.CNT.

Auf diese Weise können Sie natürlich auch die gesamte Anordnung der Ordner und Topics in einer Hilfe-Datei verändern, aber das dürfte viel zu umständlich sein. Benutzen Sie hierfür Entwickler-Tools.

Sollten die Änderungen in der Windows-Hilfe nicht erscheinen, müssen Sie die Datei WINDOWS.GID löschen und die Windows-Hilfe erneut starten.

Nun dürfte Ihre Hilfe-Datei nahezu nahtlos in die Windows-Hilfe eingebunden sein.


Windows95 - WindowsNT über DFÜ

Wenn Sie über DFÜ-Netzwerk versuchen mit einem NT-Rechner in Verbindung zu treten, der zu einer anderen Workgroup oder Domäne gehört als Ihr Computer, werden Sie nicht als Benutzer akzeptiert, obwohl Sie Zugriffsrechte haben. Das liegt daran, dass Windows 95 beim DFÜ-Netzwerk generell den Namen der Workgroup verwendet, zu der der Benutzer gehört.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ RemoteAcces\ Profile

tragen Sie unter "Domain" den Namen der Workgroup ein, zu der der angerufene Computer gehört.

Das Problem tritt bei Win3.x-Client und Win95-Server ebenfalls auf.


Woher bekomme ich die FAQ

Soweit ich genug neue Tipps bekomme, gibt es jeden Monat eine neue Version dieser FAQ. Die jeweils aktuellen Versionen liegen immer in meiner HomePage zum Download bereit:

http://www.winFAQ.de

Von mir gibt es folgende FAQ´s:

Aufgrund der Tatsache das Windows 95/98 und NT in vielen Einstellungen gleich sind, gibt es nur noch eine FAQ für beide Betriebsysteme.

WINHLP	Windows FAQ als Help-File Datei
WINFAQ	Windows FAQ als CHM HTML Help File
WINHTM	Windows FAQ als HTMl Version

Seid neusten gibt es jetzt auch noch den FAQ SystemEditor. Das ist ein Programm, welches das setzen der Tipps stark erleichtert, da dafür eine menügeführte Oberfläche zu verfügung gestellt wird.


ZIP-Drive einrichten

Für Plain-DOS folgende Einstellungen:

[AUTOEXEC.BAT]

SET SCSI_DRIVER = C:\IOMEGA

SET SCSI_UTILITY = C:\IOMEGA

[CONFIG.SYS]

DEVICE=C:\IOMEGA\ASPIPPA3.SYS Scan Info Quiet Country=049

DEVICE=C:\IOMEGA\SCSICFG.EXE /L=049 /V

DEVICE=C:\IOMEGA\SCSIDRVR.SYS /L=049

Diese Einträge sind ausschließlich für DOS.

Unter Win95 gibt es nach Einlesen der *.INF-Datei folgenden Eintrag im Gerätemanager :

[SCSI-CONTROLLER]

 	Iomega Parallel Port Zip Interface

/mode:nibble /port:378 /speed:6


Öffnen mit, bei registrierten Datei-Typen
"Öffnen mit..." bei registrierten Datei-Typen

Schon in der Registry eingetragene Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen öffnen (z.B. *.DOC mit WORDPAD). Dazu muss man nur beim Rechtsklick auf die Datei <Shift> gedrückt halten. Schon erscheint im PopUp-Menü zusätzlich die Option "Öffnen mit ...."


Windows 98 Scherz

Ab Windows 98 SE geht das klicken in der Weltkarte nicht mehr. Hier können Sie nur noch mit der Verknüpfung auf dem Desktop (siehe unten) diesen Scherz sehen.

Auch in Windows 98 gibt es ein sogenanntes "Osterei". Der versteckte Entwicklerhinweis ist allerdings nicht ganz so einfach aufzuspüren wie in der Vorgängerversion und benötigt etwas Geduld. Die Idee basiert auf "Memphis", dem Codenamen der Betriebssystems. Es gibt zwei Städte, die diesen Namen tragen: Memphis in USA (Bundesstaat Tennessee) und Memphis in Ägypten. Möchten Sie in Windows 98 das Osterei finden, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie doppelt auf die Zeitangabe, die Sie rechts unten in der Taskbar sehen. Wechseln Sie im Auswahlfenster zur Registerkarte "Zeitzonen". Halten Sie nun die Tastenkombination [Shift] gedrückt und ziehen Sie die Maus
mit gedrückter linker Maustaste auf der Weltkarte von Memphis (Ägypten) nach Memphis(Tennessee). Lassen Sie die Tastenkombination und die Maustaste nun los. Drücken Sie erneut die Tasten und ziehen Sie die Maus wiederum mit gedrückter linker Maustaste von Memphis (Tennessee) nach Redmond (Bundesstaat Washington), wo sich der Hauptsitz von Microsoft befindet. Nun sollten Sie das Osterei sehen.

Als Bild habe ich die 3 Punkte mal auf der Landkarte markiert.

Das sollte dann bei Ihnen erscheinen:

Wenn Ihnen diese geklicke zu aufwendig ist, können Sie es auch etwas leichter haben:

1.	1.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich auf Ihrem Desktop

2.	2.	Legen Sie eine neue Verknüpfung an und geben Sie als Befehlszeile folgendes ein:
C:\Windows\Anwendungsdaten\Microsoft\Welcome\Weldata.exe You_are_a_real_Rascal

3.	3.	Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie "Eigenschaften" -> "Verknüpfungen" dort wählen Sie nun hinter "Anzeigen" den Eintrag "Minimiert" aus.

Wählen Sie die Verknüpfung mit einem Doppelklick aus.


OSTEREI IN EXCEL 7.0 (OFFICE 95)

1.	Excel mit leerer Tabelle öffnen.

2.	Zeile 95 selektieren.

3.	Mit der Tabtaste in die zweite Spalte gehen.

4.	Über "?" in der Menüleiste "INFO" aufrufen.

5.	[STRG] und [SHIFT] gleichzeitig drücken und "Software Service" anklicken.

Es öffnet sich die Halle der gequälten Seelen : "Hall of tortured souls".
Darin kann man sich mit Hilfe der Pfeiltasten bewegen: 180° umdrehen und voll auf die weiße Wand fahren, bis das Bild im Fensterchen nur noch weiß ist. Dann [SHIFT] drücken und gleichzeitig EXCELKFA eintippen.Es kommt ein neues Bild.
Jetzt muss man sich nur noch auf dem schmalen Mauersims bis zur Halle bewegen, die man im Hintergrund sieht. Klappt erst, nachdem man unzählige Male runtergefallen ist!


DFÜ-Server ohne PlusPack

Wenn man den DFÜ-Server nutzen möchte, muss man nicht erst das PlusPack kaufen. Die nötige Datei "rnaserv.dll" befindet sich in den CAB- Dateien der Win95 CD-ROM.

Bei den OEM-Versionen:

Win95	in der CAB 13
Win95A	in der CAB 10
Win95B	in der CAB 09

Bei dem Update:

Win95	in der CAB 06

Am besten CAB-View aus den Powertoys installieren und dann kann mann die CAB's wie ein Verzeichnis öffnen und dann per D&D einfach die Datei raus ziehen und ins System-Verzeichnis kopieren.


Produktypennummern von Windows

Durch einen Eintrag in der Datei "SETUPPP.INF" wird bestimmt, welche Art der Seriennunner abgefragt wird.

Windows 95 A/B Version

ProduktType=9

Dies ist der normale Eintrag in der SETUPPP.inf. Er bewirkt, dass das Setup die 4 teilige OEM-Seriennummer abfragt.

xxxxx-OEM-xxxxxxx-xxxxx

Ohne eine korrekte Nummer wird das Setup nicht fortgesetzt.

ProduktType=2  =5  und  =6

Diese Einträge bewirken, dass das Setup eine 10 stellige Produktnummer abfragt. Diese kann mit 'Ignorieren' übergangen werden und die Installation wird fortgesetzt.

Das Setup führt mit keiner dieser Einträge eine Updateprüfung durch. Dies deutet darauf hin, dass bei der Update-Version noch mindestens ein weiterer Unterschied besteht.

ProductType=1

Dient für Installationen von Windows auf Computern, bei denen die Lizenzen extra gekauft wird (z.B.

Campuslizenzen für Unis). Dafür gibt es eine eigene CD Edition (je nach Sprache in verschiedenen Farben; Europa hat die Farbe braun), mit denen Mitarbeiter von z.B. EDV Zentren die Rechner installieren können und danach erst die Anzahl der Rechner (respektive deren Software) lizensieren lassen. Dies gibt es auch für alle anderen Microsoftprodukte (WinNT, Office).

Mit diesem Eintrag erfolgt keine Frage nach einer Seriennummer und es wird auch keine Prüfung auf ein vorhandenes Windows durchgeführt.

Zumindest der ProductType=1 kann auch in der MSBATCH.inf eingesetzt werden und hat dann Vorrang vor dem Eintrag in der SETUPPP.INF.

Eine andere Ziffer als die genannten führt nur zu einer Fehlermeldung und dem Abbruch des Setup.

Windows 98

ProductType=2 (Update) =9 (OEM)

Obwohl diese Ziffern mit den obigen übereinstimmen, scheinen sie keine Bedeutung mehr zu haben. Auch der ProductType=1 ist nicht mehr wirksam.

Insgesammt ist die Update- und OEM-Prüfung wesentlich verbessert worden und hält auch einige gemeine Fallen bereit.

Als Mittel zu Überprüfung wird jetzt die PRECOPY2.CAB verwendet, die bei der OEM zusätzlich im Setup-Verzeichnis vorhandenen OEMSETUP.* spielen keine Rolle.

Wird also die PRECOPY2.CAB ausgetauscht mutiert ein Update zur OEM und umgekehrt. Wobei sich die Prüfung nicht um eine der darin enthaltenen unterschiedlichen inf-Dateien dreht.

Verbessert wurde die OEM-Installation mittels MSBATCH.INF insofern, dass zwar die Userangaben und Seriennummer mit in der MSBATCH.INF eingetragen werden können und  mit einer falschen Seriennummer das Setup bei der OEM auch anfängt zu arbeiten, beim ersten Start von Windows 98 werden diese Daten aber dennoch abgefragt und können geändert werden.

Gleichzeitig mit der PRECOPY2.CAB ändert sich auch die Prüfsummenberechnung der Seriennummer. Obwohl das Format der Seriennummer (5x 5Zeichen) bei beiden Versionen gleich ist, funktioniert die Nummer eines Updates bei der OEM nicht und umgekehrt.

Siehe hierzu auch CD-KEY


Automatisieren und Anpassen des Windows Setup

Der Aufbau der Datei "MSBATCH.inf" wird extra beschrieben!

Wem die nachfolgend beschriebenen Abläufe zu kompliziert oder unverständlich erscheinen, dem rate ich davon ab derartige Änderungen vorzunehmen.Ich hafte für keine Probleme die daraus entstehen könnten.

Als Vorbereitung für alle Anpassungen am Setup, die über das Ändern von .inf-Dateien erfolgen, müssen zunächst die "LAYOUT.inf" und die "SETUPPP.inf" aus der "PRECOPY2.cab" ins Setup-Verzeichnis extrahiert werden.

Das Setup-Verzeichnis von Windows muss also auf einen beschreibbaren Datenträger, wie Fest- oder Wechselplatte kopiert werden. Die Unterverzeichnisse im \Win98 sind nicht notwendig.

Erklärung zur LAYOUT.inf anhand ihres eigenen Eintrages in sich selbst bei Win98!

Dateiname = Nummer der .cab,,Größe der Datei

Nummer = 0 --> steht im Setup-Verzeichnis

layout.inf=2,,107021

Für alle .inf-Dateien die extrahiert und bearbeitet werden, müssen diese Einträge in den "LAYOUT.inf", "LAYOUT1.inf" bzw. "LAYOUT2.inf" angepaßt werden.

Wobei die LAYOUT-Dateien in der "LAYOUT.inf" mit falschen Größen eingetragen sind und dort geändert werden sollten, wenn Sie ins Setup-verzeichnis extrahiert wurden. Diese Größenangabe scheint aber zumindest nicht oder nur bei einigen der inf-Dateien überprüft zu werden. Durch die Korrektur der Größenangabe können aber mögliche Probleme von vornherein vermieden werden.

Für die "LAYOUT.inf" gilt also nach dem Extrahieren den Eintrag abzuändern in:

layout.inf=0,,51374

(Größe kontrollieren, falls Sie abweicht)

Zeichenketten, die zwischen zwei ' ' stehen, sind so aber ohne diese ' ' zu suchen bzw. einzugeben!

1a)

Eine kurze Auflistung der Dateien, die bei der nachfolgenden Beschreibung ausgeklammert werden können. In Klammern steht die jeweilige Platzersparnis, die erzielt wird. Hinzukommt, dass die Verzeichnisse und Startmenüeinträge dieser Module nicht erstellt werden.

Windows 95(A)

MOS.inf	MS Network (1,9MB)
OHARE.inf	Internet Explorer 2.0 (1,7MB)
Windows 95B/C

MOS.inf	MS Network (2MB)
MSINFO.inf	Setups der Online-Dienste (<1MB)
OHARE.inf	Internet Explorer 3.0 (10MB)
ATHENA.inf	Mail & News Modul des IE3 (2MB)

Windows 98

OLS.inf	Online-Dienste (auch MS Network)
MSNCLNUP.inf	Updateprüfung für MSN (1MB)

Die Dateien "MSMAIL.inf", "INETMAIL.inf" und "AWFAX.inf" sind für MS Exchange.

Diese Dateien auszuklammern bringt keinen Vorteil.

Die "ATHENA.inf" bei Win98 ist für Outlook Express, welches aber beim Setup problemlos abgewählt werden kann. Den IE4 bei Win98 wegzulassen wird durch die starke Integration schwierig bis unmöglich. Die Frage ist dann auch, ob man dann nicht lieber doch gleich Windows95 installieren sollte.

Auch wenn die Onlinedienste beim Setup abgewählt wurden, werden trotzdem Reste von MSN installiert. Dazu zählt bei Win98 eine Updateprüfung die alle MSN Dateien von Win95, die in Win98 nicht mehr existieren, löschen soll. Sinnigerweise hat das Setup von Win98 hier auch gleich einen Bug. Wird kein Onlinedienst installiert, so wird das Verzeichnis 'Online Dienste' auch nicht richtig erstellt. Es erscheint dann nur mit seinem kurzen Namen 'Online~1'.

Wenn mit MS BATCH 98 ein automatisches Setup erstellt wird, wird das AOL-Setup auch installiert, wenn es beim Erstellen der "MSBATCH.inf" abgewählt wurde.

Das Problem mit dem AOL-Setup läßt sich durch eine Korrektur im MS Batch 98 beheben. Dies wird unter MS Batch 98 Fehler mit beschrieben.

Mit den im folgenden beschriebenen Änderungen werden dagegen die Online-Dienste komplett übergangen, so dass auch die Reste vom MSN und die Einträge in "Systemsteuerung/ Software/ Windows Setup" zum Nachinstallieren der Online-Dienste nicht mehr vorhanden sind.

Dies darf nicht ausgeführt werden, wenn ein Win98 Update über Win95 durchgeführt werden soll und dort einer der Online-Dienste installiert ist.

Änderungen:

1.	SETUPPP.inf und LAYOUT.inf öffnen

2.	Die oben genannten Dateien der Module suchen, die ausgeklammert werden sollen und ein ';' davor setzen. Bei der MSINFO.inf den Eintrag ändern. (siehe nächsten Absatz)

3.	Die Größenangabe der SETUPPP.INF und LAYOUT.inf in der LAYOUT.inf anpassen.

4.	Dateien speichern

Da die MSINFO.inf bei Win95B nicht nur für die Setups der Online-Dienste zuständig ist, darf sie nicht komplett ausgeklammert werden, sondern muss als gekürzte Version mit ins Win95 Setup-Verzeichnis. Diese geänderte Version finden Sie schon fertig aufbereitet im Help-File: MSINFO.INF

Bei Win98 wird die MSINFO.inf nur noch für andere Zwecke verwendet, weshalb Sie da nicht interessiert.

Wenn der Internet Explorer auf diese Weise vom Setup ausgeklammert wird, ist auch das Internetsymbol in der Systemsteuerung nicht mehr vorhanden. Es kann dort daher nicht mehr eingestellt werden, dass eine bestimmte DFÜ-Verbindung  für den Internetzugang automatisch verwendet werden soll. Da diese Funktion aber auch für den Netscape geeignet ist, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit dies ohne den IE wieder zu aktivieren.

Es muss eine INETCPL.CPL und URL.dll ins \Windows\System kopiert werden. Diese kann man auf jedem PC mit IE finden. Die kleine kompakte Version vom IE2 reicht bereits aus.

Man findet diese Dateien natürlich auch in den cab-Archiven des Windows-Setup.

Win95A:	INETCPL.cpl + URL.dll =	WIN95_16.CAB bzw. WIN95_10.CAB
Win95B:	INETCPL.cpl =	WIN95_20.CAB
	URL.dll =	WIN95_08.CAB

Mit der kleineren URL.dll vom Win95B klappt es leider nicht. Was dort noch fehlt, weiß ich noch nicht. Die beiden Dateien vom Win95A funktionieren aber auch mit Win95B perfekt.

Außerdem muss man in der Registry noch die beiden folgenden Einträge hinzufügen und den PC neu starten. Der Schlüssel 'Autodial' muss eventuell erst erstellt werden. Am einfachsten ist es sich die nachfolgenden Zeilen in eine Datei im Windows-Editor zu schreiben, die mit der Endung .reg gespeichert wird. Dann kann diese Änderung über einen Doppelklick auf die Datei automatisch durch den Regedit ausgeführt werden.

Inhalt der AUTODIAL.REG:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock\Autodial]

"AutodialDllName32"="url.dll"

"AutodialFcnName32"="AutodialHookCallback"

Über den Sinn den IE2 bei Win95(A) wegzulassen, kann man sich streiten, aber bei mir liegen die Dateien und eine AUTODIAL.reg schon in einem Verzeichnis auf meiner Setup-CDR.

1.b)

Bei Win98 wurde das 'Plug and Play' von MS weiter verfeinert.

MS hat mit dem Tool inf-Installer auf der Setup-CD \tools\reskit\infinst ein gutes Werkzeug mitgeliefert, mit dem zusätzliche inf-Dateien hauptsächlich für neue PnP-Komponenten ins Setup eingebunden werden können. Aber da alle mitgelieferten Treiber die Versionsnummer und das Dateidatum von Win98 tragen, kommt es häufig vor, dass das Setup trotzdem seine eigenen Treiber installiert.

Bekannt ist mir das zur Zeit beim Tekram DC-390U und DC390F, bei denen Win98 (trotz Einbinden der neueren Treiber) seine alten Treibern installiert. Das Setup bemerkt gleich dazu "Neue Treiberversionen erforderlich" und crasht sich so selbst, wenn es von einem CDROM an diesem SCSI-Host installiert wird.

Ebenso werden wohl die aktuellen Treiber der Viper- und Vodoo-Karten ignoriert und die mitgebrachten verwendet.

In dem Fall können die inf-Dateien, die für die jeweiligen Treiber zuständig sind genauso ausgeklammert werden, wie das oben beschrieben wurde. Da viele dieser Einträge nicht in der LAYOUT.inf sondern in der LAYOUT1.inf und LAYOUT2.inf zu finden sind, müssen in dem Fall eventuell auch diese aus der PRECOPY2.cab extrahiert werden.

Im Falle des Tekram SCSI-Host, befindet sich das mit allen anderen unterstützen SCSI-Hosts in der SCSI.inf. User, die sich mit inf-Dateien auskennen, können also alternativ auch die SCSI.inf extrahieren und in dieser alle Einträge zu Tekram mit einem ';' deaktivieren.

Und immer daran denken die Einträge in den LAYOUT?.inf für diese Dateien dann zu ändern!

Wenn der inf-Installer einmal eine inf-Datei für eine PnP-Komponente installiert hat, legt er auch gleich zwei Unterverzeichnisse im Win98 Setup-Verzeichnis an.

Im wininf\ befinden sich jetzt die Hardware-inf-Dateien von Win98. Man kann diese nun also nach einem geeigneten Text (z.B. Hersteller der Komponente) durchsuchen um so die richtige inf-Datei zu finden.

Im oldinf\ sollen vermutlich dann inf-Dateien abgelegt werden, bei denen der inf-Installer die neuen Treiber als aktuellere Versionen erkannt hat. Diesen Fall hatte ich aber noch nicht.

Beim eigentlichen Setup werden diese Verzeichnisse nicht mehr benötigt.

1.c)

Mitte Hilfe des inf-Installers lassen sich auch so nützliche Tools, wie die TweakUI gleich automatisch installieren.

Da die TweakUI bei der Installation sich immer mit einem Fenster "Introducing Tweak UI" melden, welches von Hand geschlossen werden muss, kann auch die inf-Datei des TweakUI bearbeitet werden. Gerade wenn mittels MSBATCH.inf eine automatische Installation durchgeführt werden soll, ist das sonst sehr störend.

1.	Datei TWEAKUI.inf öffnen

2.	nach dem Text 'ITWEAK' suchen und vor die beiden Zeilen ein ';' setzen

3.	Datei speichern

4.	den inf-Installer ablaufen lassen

Wie sich gezeigt hat, hat MS auch einen Bug in die TweakUI für Windows 98 eingebaut.

Die Funktion "Create as File..." funktioniert nicht.

Die TweakUI Beta3 für Win98 ist zwar etwas größer, hat aber die gleiche Versionsnummer, wie die ausgelieferte Version. Sie weißt aber diesen Bug nicht auf. Vermutlich hat der Programmierer beim Entfernen des Debug-Codes die Programmzeile für diesen Button mit entfernt.

Es ist kein Problem die TweakUI.cpl gegen diese Beta3 auszutauschen.

2.a)

Was ist die MSBATCH.inf ?

Es handelt sich hierbei um eine Datei, die das Setup von Windows wesentlich vereinfachen kann. Es können hier fast alle Einstellungen des Setup vorgewählt werden und es ist möglich damit eine manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Installation durchzuführen.

Auch .reg-Dateien in denen bestimmte Einstellungen gespeichert sind können (nur) bei Win98 mit eingebunden werden und die Änderungen an der Registry werden dann am Schluß der Installation gleich mit vorgenommen.

Lediglich die Überprüfung der Update-Berechtigung kann nicht automatisiert werden. Wenn also ein Update verwendet wird, und das angegebene Zielverzeichnis keine Windows-Version enthält, muss der Pfad mit der alten Installation bzw. den alten Setup-Dateien von Hand angegeben werden.

Diese Datei wird, wenn Sie im Windows-Setup-Verzeichnis gefunden wird automatisch verwendet. Sie kann aber auch einen beliebigen anderen Namen (max. 8 Zeichen) haben und/oder in einem anderen Verzeichnis liegen.

In dem Fall muss ihr Name und das Verzeichnis aber der SETUP.exe als Parameter mit übergeben werden.

Auf der CD ist ein MSBatch-Tool, das unabhängig vom Resourcekit extra installiert werden muss.

bei Win95: \admin\nettools\bsetup

bei Win98: \tools\reskit\batch

Die Parameter der MSBATCH.inf werden in der

"Windows 95 Resource Kit Help" (Win95rk.hlp)

"Windows 98 Resource Kit Tools Help" (rk98book.chm)

sehr ausführlich beschrieben.

Einige der möglichen Parameter werden dort aber nicht erwähnt. Die mir davon bekannten Parameter beschreibe ich unter: Optional Components für MSBATCH.INF

2.b)

MS Batch 98 Fehler

Für das AOL-Setup:

In der OPTIONAL.ini nach dem Eintrag 'Entry1=America Online,0,AOL' suchen und diesen in 'Entry1=AOL,0,AOL' ändern.

Eine MSBATCH.inf die nun erstellt wird, wird diesen oben erwähnte Fehler nicht mehr aufweisen.

Einige Funktionen im MS Batch 98 funktionieren nicht so, wie es in der Hilfe steht bzw. einige Einstellungen stehen im MS Batch 98 nicht zu Verfügung, obwohl Sie in der Hilfe erwähnt werden oder zumindest in der MSBATCH.inf von Hand geändert werden können.

MS Batch Hilfe:

1.	Desktop (Registerkarte im Dialogfeld "Allgemeine Setupoptionen")
"Diese Optionen werden in der .inf-Datei gespeichert, jedoch nicht wieder eingelesen. Sie müssen diese Optionen beim Speichern der .inf-Datei jedes Mal manuell einstellen und zurücksetzen."
Dieser Abschnitt ist falsch. Im Gegensatz zu der MS Batch 95 werden diese Optionen von MS Batch 98 beim Öffnen einer MSBATCH.inf wieder eingelesen.

2.	Bildschirmeinstellungen (Registerkarte im Dialogfeld "Allgemeine Setupoptionen")
Dieser dort erwähnte Registerkarte gab es im MS Batch 95, aber im MS Batch 98 fehlt sie völlig. Die dort erwähnten Einstellmöglichkeiten können aber nachträglich per Editor in die MSBATCH.inf eingetragen werden.

3.	Gebietsschema (Registerkarte im Dialogfeld "Allgemeine Setupoptionen")
Diese Einstellungen müssen immer kontrolliert werden.Wenn eine einmal erstellte MSBATCH.inf wieder bearbeitet wird, vergißt MS Batch 98 immer die Zeitzone.


Aufbau der Datei MSBATCH.INF
Aufbau der Datei "MSBATCH.INF"

Hier werden die wichtigsten Parameter der MSBATCH.inf beschrieben.

Einige Parameter sind nur in einer bestimmten Windows-Version gültig. Dies wird extra vermerkt. Andere Parameter werden von dem MS Batch 95/98 Tool erzeugt und sind so komplex, dass nicht weiter auf sie eingegangen wird.

Des weiteren soll dies nur eine Ergänzung zur Hilfedatei des ResourceKit sein. In dieser Hilfe sind die meisten der MSBATCH.inf Parameter beschrieben.

Getestet wurden die meisten Parameter mit

Windows 95 A OSR 1.0

Windows 95 B OSR 2.5

Windows 98 Update

Leichte Abweichungen bei den anderen Versionen

Windows 95 Update

Windows 95 Vollversion

Windows 95 B OSR 2.0 und 2.1

Windows 98 OEM

Windows 98 Vollversion

sind zwar möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.

Zunächst eine Auflistung der Setup-Schritte, wie sie beim "Windows 95 A OSR 1.0 (ProductType=1 in der SETUPPP.inf)" erfolgen. Darauf beziehen sich dann einige der Hinweise in der Parametererklärung.

1.	Start der SETUP.exe

2.	SaveRecovery (wenn ein abgebrochenes Setup festgestellt wird) {A}

3.	Abfrage der Systeminformationen {B}

4.	Verzeichnis wählen {C}

5.	Setup Modus {D}

6.	Benutzerangaben {E}

7.	Hardwareerkennung Ja (Alles) / Nein (einige Ausklammern) {F}

8.	Hardwareerkennung Audio - CDROM - Netzwerkkarte {G}

9.	Hardwareerkennung {H}

10.	Komponentenliste zur Auswahl anzeigen? {I}

11.	Komponenten auswählen {J}

12.	Netzwerk konfigurieren {K}

13.	Computereinstellungen {L}

14.	Startdiskette erstellen {M}

15.	Dateien kopieren {N}

16.	Neustart {O}

17.	PnP- und System-Konfiguration {P}

18.	einer oder mehrere Neustarts {Q}

{E} {F} {K} {L} werden nur bei InstallType=3 angezeigt.

{K} {Q} werden als einzige Punkte bei Express=1 noch von anderen Parametern beeinflußt. Alle anderen laufen bei Express=1 immer automatisch durch.

Das Setup kann mit den Parametern "setup /is /iw" gestartet werden.

/is (unterdrückt Scandisk)

/iw (unterdrückt das Anzeigen des Lizenzvertrages)

Bei Windows 98 kann die Funktion /iw auch in der MSBATCH.inf aktiviert werden.

;MSBATCH.inf

[Setup]

Dieser Abschnitt definiert das Verhalten des Setupvorganges über alle Schritte {A}-{Q} hinweg.

Express=0/1

Schaltet den automatischen Setupablauf aus/ein. Viele der anderen Parameter werden bei 1 mit ihrer Vorgabe verwendet oder ignoriert.Dieser Eintrag kann nur von Hand geändert werden.

Bei den folgenden Parametern wird bei Express=1 der angegebene Wert verwendet:

InstallDir="c:\windows"

{C}

Gibt das Zielverzeichnis für das Setup an.Dieser Eintrag kann im MS Batch 95/98 angegeben werden.

InstallType=0/1/2/3

{D}

Legt den vordefinierte Installationstyp fest.

0=Minimal	1=Standard	2=Laptop	3=Benutzerdefiniert

Da bei 0-2 einige der anderen Optionen auch bei Express=0 nicht angezeigt werden und die zu installierenden Komponenten ohnehin weiter unten angegeben werden können sollte dieser Eintrag auf 3 belassen werden.

Wenn der Abschnitt [OptionalComponents] vorhanden ist, haben die dort an- und abgewählten Komponenten ohnehin Vorrang, vor den sonstigen Standardwerten.Dieser Eintrag kann bei Win95 nur von Hand, bei Win98 im MS Batch 98 geändert werden.

ProductKey="xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx"

Der Eintrag der Seriennummer von Windows 98.

Wird sie im MS Batch 98 mit eingetragen, dann wird sie bei einem automatischem Setup nicht mehr abgefragt.

Dieser Eintrag kann im MS Batch 98 eingegeben werden.Bei Win95 ist ein solcher Eintrag von Hand auch möglich.

EBD=0/1

{M}

0=Startdiskette wird nicht erstellt

1=Startdiskette wird erstellt

Dieser Eintrag kann im MS Batch 95/98 angegeben werden.

ShowEula=0/1

0=Lizenzvertrag nicht anzeigen

1=Lizenzvertrag anzeigen

Gilt nur bei Windows 98

Dieser Eintrag kann im MS Batch 98 angegeben werden.

Die folgenden Parameter werden bei Express=1 ignoriert:

ChangeDir=0/1

{C}

0=das Zielverzeichnis kann nicht geändert werden

1=das Zielverzeichnis kann geändert werden.

Dieser Eintrag kann nur von Hand geändert werden.

OptionalComponents=0/1

{I} {J}

0=das Anzeigen und Ändern der Komponentenliste ist abgeschaltet.

1=das Anzeigen und Ändern der Komponentenliste ist aktiviert und erlaubt.

Dieser Eintrag kann nur von Hand geändert werden.

Die weiteren Parameter sind im allgemeinen nicht wichtig, weshalb ich sie hier nicht beschreibe. Ich konnte bei einigen auch keinen Sinn erkennen, da eine Änderung keine Auswirkung hat. Bei den anderen ist eine Beschreibung in der Hilfe zum ResourceKit zu finden.

Die folgenden Parameter sind immer wirksam, unabhängig von der Express= Einstellung:

TimeZone="W. Europe"

Die Zeitzone, diese wird dann beim Setup nicht mehr abgefragt.

Dieser Eintrag kann im MS Batch 95/98 angegeben werden.

NoPrompt2Boot=0/1

{Q}

0=Während der PnP- und System-Konfiguration werden die Neustarts nur nach Bestätigung durchgeführt.

1=Während der PnP- und System-Konfiguration werden die Neustarts automatisch durchgeführt.

Dieser Eintrag kann nur von Hand geändert werden.

[System]

{L}

Hier können die Voreinstellungen für das System-Setup eingetragen werden.

Monitor="Super-VGA 1024x768"

Hier kann der Monitortyp eingetragen werden.

Wenn hier der Eintrag "Plug & Play-Bildschirm (VESA DDC)" für den PnP-Monitor gesetzt wird, wird dieser auch beim Setup gleich richtig erkannt. Die hierfür notwendigen Einträge sind in den MONITOR?.inf Dateien im Abschnitt [Strings] zu finden.

Dieser Eintrag kann nur von Hand geändert werden.

DisplChar=16,800,600

Farbtiefe in Bit und Grafikauflösung, die während dem Setup eingestellt werden soll.

Dieser Eintrag kann im MS Batch 95 eingegeben werden.

Bei Win98 ist dieser Eintrag nur von Hand möglich.

Mouse="Standard-PS/2-Maus"

Hier kann der Maustyp eingetragen werden, wie er in der Win98 Mausliste angezeigt wird. Dies ist aber in der Regel nur nötig, wenn Win95/98 die Maus sonst falsch erkennt. Oft wird dieser Wert aber auch dann ignoriert und Win95/98 installiert den seiner Meinung nach richtigen Treiber.

Dieser Eintrag kann nur von Hand geändert werden.

Locale=L0407

SelectedKeyboard=KEYBOARD_00000407

Diese beiden werden nur vom MS Batch 98 eingetragen.

[NameAndOrg]

{E}

Name="Benutzername"

Bei Win98 wird dieser bei installiertem Netzwerk auch als Vorgabe für die Benutzeranmeldung verwendet.

Fehlt dieser Eintrag, fragt das Setup auch bei Express=1 nach Name und Firma.

Dieser Eintrag kann im MS Batch 95/98 angegeben werden.

Org="Firmenname"

Dieser Eintrag kann im MS Batch 95/98 angegeben werden.

Display=0/1

0=Anzeige der Benutzerangaben immer übergehen.

1=Anzeige erfolgt, wenn Express=0 und InstallType=3 sind.

Dieser Eintrag kann nur von Hand geändert werden.

[Network]

{K}

Ist dieser Abschnitt leer und Display=0 wird die Netzwerkinstallation auch dann übergangen, wenn das DFÜ-Netzwerk mitinstalliert wird oder eine Netzwerkkarte gefunden wird.

ComputerName="Computername"

Workgroup="Arbeitsgruppe"

Description="Beschreibung"

Diese Einträge können im MS Batch 95/98 angegeben werden.

Display=0/1

0=Netzwerkkonfiguration nicht anzeigen

Es werden immer die hier eingetragenen bzw. vom Setup erkannten Netzwerkfunktionen installiert.

1=Netzwerkkonfiguration anzeigen

Dies ist nur bei InstallType=3 und unabhängig vom Express= wirksam.

Dieser Eintrag kann nur von Hand geändert werden.

PrimaryLogon=VREDIR/Windows

Vorgabe der Anmeldung beim Windows-Start

VREDIR=MS Client Netzwerk-Anmeldung

Windows=Windows-Anmeldung

'Windows' funktioniert nicht beim Win 95 A.

Dieser Eintrag kann im MS Batch 95/98 angegeben werden.

Alle folgenden Einträge und Abschnitte werden vom MSBatch 95/98 vorgenommen bzw. werden in der Hilfe zum Resource Kit beschrieben, weshalb ich auf sie nicht hier weiter eingehe.

Änderungen sind dort nur Anwendern zu empfehlen, die sehr gute Kenntnisse haben und eine MSBATCH.inf für einen PC mit einer Netzwerkkonfiguration zur vollautomatischen Installation erstellen wollen.

[OptionalComponents]

"Eingabehilfen"=0/1

...

"Systemressourcen-Anzeige"=0/1

Hier steht die Liste der zusätzlichen Windows Komponenten.

0=wird nicht installiert

1=wird installiert

Die Einträge hierfür werden mit MS Batch 95/98 mit Hilfe der OPTIONAL.ini erzeugt. Zumindest bei Win95 haben diese Einträge Vorrang, vor der InstallType= Einstellung.

Da das mir zur Verfügung stehende MS Batch 95 (von der deutschen Win95B OEM-CD) für die englische Version ausgelegt ist, funktionieren die darin enthaltenen englischen Einträge natürlich nicht. Ich habe daher die Liste dieser Einträge für Win 95 A und

95 B in Abschnitt "Optional Components für MSBATCH.INF" zusammengefaßt.

Beim MS Batch 98 ist nur der AOL-Eintrag fehlerhaft. Dies habe ich in "Automatisieren und Anpassen des Windows Setup" mit beschrieben.

[Printers]

Dieser Abschnitt wird vollständig vom MS Batch 95/98 erzeugt.

So muss er bei Win 95 B und Win98 heißen.

[Drucker]

Bei Win 95 A gibt es hier nun diese Falle.

Aus welchem Grund auch immer, muss er bei dieser Version die deutsche Bezeichnung haben. Dies muss man von Hand ändern.

Canon BJC-4000=Canon Bubble-Jet BJC-4000,LPT1

Das ist ein Beispiel, wie die Einträge aussehen.

[InstallLocationsMRU]

Dieser und alle folgenden Abschnitte werden vollständig vom MS Batch 95/98 erstellt


Optional Components für MSBATCH.INF

Das sind die optinalen Komponenten, die bei Windows in der MSBATCH.inf verwendet werden können.

0=wird nicht installiert

1=wird installiert

Liste für Windows 950 und 950 A

Liste für Windows 950 B

Dies ist die Liste für Windows 950 und 950 A

[OptionalComponents]

"Backup"=0

"Datenträgerkomprimierung"=0

"Defrag"=1

"Eingabehilfen"=0

"Microsoft Exchange"=0

"Microsoft Mail-Dienste"=0

"Microsoft Faxdienste"=0

"Microsoft Fax-Viewer"=0

"Audiodateien"=1

"Audiokomprimierung"=1

"Audiorecorder"=0

"CD-Wiedergabe"=1

"Lautstärkeregelung"=1

"Medienwiedergabe"=1

"Musica-Audioschema"=0

"Jungle-Audioschema"=0

"Robotz-Audioschema"=0

"Utopia-Audioschema"=0

"Videokomprimierung"=1

"The Microsoft Network"=0

"DFÜ-Netzwerk"=1

"HyperTerminal"=0

"PC-Direktverbindung"=1

"Wahlhilfe"=0

"Aktenkoffer"=0

"Desktop-Hintergrund"=0

"Dokumentvorlagen"=0

"Mauszeiger"=0

"Netzwerkmonitor"=0

"Online-Benutzerhandbuch"=0

"Paint"=1

"Rechner"=1

"Schnellansicht"=1

"Spiele"=0

"Systemmonitor"=1

"Systemressourcen-Anzeige"=0

"Windows 95-Tour"=0

"WordPad"=1

"Zeichentabelle"=1

"Bildschirmschoner"=0

"Flying Windows"=0

"Zusätzliche Bildschirmschoner"=0

Dies ist die Liste für Windows 950 B

[OptionalComponents]

"Backup"=0

"Datenträgerkomprimierung"=0

"Defrag"=1

"Eingabehilfen"=0

"Internet Mail-Dienste"=0

"Microsoft Exchange"=0

"Microsoft Mail-Dienste"=0

"Microsoft Faxdienste"=0

"Audiodateien"=1

"Audiokomprimierung"=1

"Audiorecorder"=0

"CD-Wiedergabe"=1

"Lautstärkeregelung"=1

"Medienwiedergabe"=1

"Multimedia-Audioschema"=0

"Videokomprimierung"=1

"The Microsoft Network"=0

"DFÜ-Netzwerk"=1

"HyperTerminal"=0

"Microsoft NetMeeting"=0

"PC-Direktverbindung"=1

"Wahlhilfe"=0

"Aktenkoffer"=0

"Desktop-Hintergrund"=0

"Desktop-Verwaltung"=0

"Dokumentvorlagen"=0

"Imaging"=0

"Mauszeiger"=0

"Netzwerkmonitor"=0

"Online-Benutzerhandbuch"=0

"Paint"=1

"Rechner"=1

"Schnellansicht"=1

"Spiele"=0

"Systemmonitor"=1

"Systemressourcen-Anzeige"=0

"Windows 95-Tour"=0

"WordPad"=1

"Zeichentabelle"=1

"Flying Windows"=0

"OpenGL-Bildschirmschoner"=0

"Zusätzliche Bildschirmschoner"=0


MSINFO INF File

Hier die geänderte Datei:

; MSINFO INF file

[version]

signature="$CHICAGO$"

SetupClass=BASE

LayoutFile=layout.inf

; Base options only happen during Windows Setup

; Setting up the registry settings and INF file locations

[BaseWinOptions]

Msinfo.reg

[Msinfo.reg]

CopyFiles=msinfo.copyfiles.inf, Help.CopyFiles, citCopy.sys

AddReg=Online.reg

[destinationdirs]

CitCopy.sys=11   ; windows\system

Msinfo.copyfiles.inf=17   ; windows\inf

Help.CopyFiles=18   ; windows\help

[Msinfo.copyfiles.inf]

msinfo.inf

[Help.CopyFiles]

apmcp.hlp

apmcp.cnt

display.hlp

pingname.bat

pingnum.bat

rnaapp.hlp

unimdm.hlp

whatsnew.hlp

update.cnt

[CitCopy.sys]

drwatson.exe


Autostartfunktion für unterschiedliche Laufwerke einstellen

Standardmässig funktioniert Autostart nur bei CD's, man kann aber in der Registry die Autostartfunktion auch für andere Laufwerke bei Bedarf einstellen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

beim Eintrag "NoDriveTypeAutorun" einstellen, für welche Geräte die Autostartfunktion gelten soll.

Dies ist Bitweise codiert.

Bit	Wert	Bedeutung
0	1	unbekannter Laufwerkstyp
1	2	kein Stammverzeichnis vorhanden
2	4	wechselbarer Datenträger (z.B. Diskette)
3	8	Festplatte
4	16	Netzlaufwerk
5	32	CD-ROM
6	64	RAM-Disk
7	128	reserviert und immer gesetzt

Die entsprechenden Bits dieses Bytes aktivieren oder deaktivieren die Autostartfunktion des jeweiligen Laufwerktyps.Ein Wert von 0 in dem jeweiligen Bit bedeutet, dass die Autostartfunktion aktiviert ist. Der Standardwert ist deshalb Hex 95 (Dec 149) (Also 1+4+16+128 = 149). Somit ist es auch möglich, z.B. für Diskettenlaufwerke die Autostartfunktion einzuschalten.

5B -> bei CD´s wird Autorun.inf automatisch ausgeführt

95 -> bei CD´s und Festplatten wird Autorun.inf beim Doppelklick ausgeführt

00 -> bei allen Laufwerken (auch Disketten) wird eine Autorun.inf beim Doppelklick ausgeführt

FF -> eine Autorun.inf wird überhaupt nicht mehr ausgeführt

FD -> setzten, ist die Autostartfunktion für alle Laufwerke ausgeschaltet.


Plug & Play überlisten

Plug & Play ist sicher eine segensreiche Erfindung, allerdings können sich die Vorteile auch ins Gegenteil verkehren. Nicht benötigte Geräte kann man im Gerätemanager zwar entfernen, dank Plug & Play werden Sie

aber beim nächsten Systemstart wieder erkannt und eingebunden. Besonders lästig sind Komponenten, die sich im BIOS nicht vollständig abschalten lassen. Dazu zählen vorzugsweise OnBoard - IDE - Controller, die man ja

z.B. bei einem reinen SCSI - System nicht benötigt. Prominentes Beispiel auch der IDE - Controller auf zahlreichen SoundBlaster - Karten, der von Windows 95 per PnP eingebunden wird und aufgrund heute fast immer vorhandener OnBoard - Schnittstellen nur unnötig Resourcen verbraucht.

Solcher unerwünschten Systembestandteile kann man sich aber unter trickreicher Nutzung von Hardwareprofilen entledigen.

1.	Öffnen Sie dazu die Systemsteuerung und dort das Symbol "System".  Klicken Sie hier auf die Registerkarte "Hardware-Profile". Im Normalfall ist hier nur eine Konfiguration, die "Ausgangskonfiguration", aufgelistet.

2.	Klicken Sie nun auf den Button Kopieren... und geben Sie als Namen z.B. "Temporärkonfiguration" (ohne Anführungszeichen) ein. Die neue Konfiguration wird nun aufgelistet (nicht immer?).

3.	Wechseln Sie nun wieder auf die Registerkarte "Geräte-Manager", markieren Sie jeweils die nicht benötigte Komponente und klicken Sie den Button Entfernen.

4.	Im nun folgenden Dialogfenster markieren Sie (unbedingt !) "Aus einer bestimmten Konfiguration entfernen", stellen in der Listbox darunter Ausgangskonfiguration ein und klicken OK. Falls Windows jetzt einen Neustart nachfragt und Sie noch andere Geräte entfernen möchten, beantworten Sie die Frage zunächst mit "Nein" und bestätigen dies erst nach dem letzten Gerät.

5.	Beim nächsten Neustart fordert Sie Windows 95 nun dazu auf, eine Konfiguration auszuwählen. Wählen Sie hier die Konfiguration, aus der die Geräte entfernt wurden, also Ausgangskonfiguration (Nr.1) Und siehe da, Windows 95 "weiß" jetzt, welche Geräte es nicht erkennen "darf", die Resourcen stehen wieder zur Verfügung.

6.	Jetzt können Sie auch die Temporärkonfiguration unter "Hardware-Profile" wieder löschen, wodurch die Nachfrage beim Systemstart entfällt.

7.	Um ein so ausgeblendetes Gerät wieder einzubinden, müssen Sie über den Hardware - Assistenten (Symbol "Hardware" in der Systemsteuerung) eine automatische Hardwareerkennung laufen lassen. Es werden dann aber alle so ausgeblendeten Geräte wieder eingebunden, so dass obige Vorgehensweise eventuell wiederholt werden muss.


Bedeutung von EditFlags
Bedeutung von "EditFlags"

Der Eintrag "EditFlags" in der Registrierdatenbank unter HKEY_CLASSES_ROOT\ AVIFile, bestimmen die Möglichkeiten im Explorer unter "Ansicht" -> "Optionen" -> "Dateityp"

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Byte 0

00	alles erlaubt
01	wird unter "Ansicht" -> "Optionen" -> "Dateityp" nicht angezeigt
02	"Inhaltstype Mime" ist ausgeschaltet
04	2 Zeichen bei KeyName als Extansion
08	"Bearbeiten" ist ausgeschaltet
10	"Entfernen" ist ausgeschaltet
20	"Vorgänge neu" ist ausgeschaltet
40	"Vorgänge bearbeiten" ist ausgeschaltet
80	"Vorgänge entfernen" ist ausgeschaltet
Byte 1

00	alles erlaubt
01	"Beschreibung" ist ausgeschaltet
02	"anderes Symbol" ist ausgeschaltet
04	"Vorgänge als Standard" ist ausgeschaltet
08	"Vorgang" ist beim Bearbeiten ausgeschaltet
10	"Anwenden" ist beim Bearbeiten ausgeschaltet
20	"DDE Verwenden" ist beim Bearbeiten ausgeschaltet
Byte 2
hier wird kodiert wie der IE (und OL) sich bei Links auf diese Dateitypen verhält

00	der Dialog "Wollen Sie Öffnen oder Speichern unter" wird angezeigt
01	bedeutet beim Download keine Nachfrage, Datei wird geöffnet
Byte 3

00


Laufwerke ausblenden

Durch einen Eintrag in der Registrierdatenbank, ist es möglich Laufwerke auszublenden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

kann man mit den Schlüssel "NoDrives" als Datentyp REG_DWORD durch setzen von Bitmasken Laufwerke ausblenden.

Binärwert: Byte 1 kontrolliert Laufwerk [A: bis H:], Byte 2 [I: bis P:] usw.

Byte 1 Bit 1 bedeutet: 01 -> Laufwerk A

Byte 1 Bit 2 bedeutet: 02 -> Laufwerk B

Byte 1 Bit 3 bedeutet: 04 -> Laufwerk C

Byte 1 Bit 4 bedeutet: 08 -> Laufwerk D

Byte 1 Bit 5 bedeutet: 16 -> Laufwerk E

Byte 1 Bit 6 bedeutet: 32 -> Laufwerk F

etc.

Byte 2 Bit 1 bedeutet: 00 01 -> Laufwerk I

Über eine einfache Bitliste können Sie den erforderlichen Wert leicht ausrechnen:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

Schreiben Sie jetzt einfach unter jedem Buchstaben eine "0" für ausbleden bzw. eine "1" für sichtbar. Diese Zahlenreihe rechnen Sie nun mit dem Windows Taschenrechner in einen Dezimalwert um, den Sie jetzt in die Registry eintragen können.

Laufwerke  die damit ausgeblendet werden, sind trotzdem unter WINFILE.EXE sichtbar. Auch können Sie über UNC-Namen noch angesprochen werden.


Die unter Uninstall angezeigten Programme
Die unter "Uninstall" angezeigten Programme

Die in der "Systemsteuerung" -> "Software" unter "Installieren/Deinstallieren" (APPWIZ.CPL) angezeigten Einträge, sind zum Deinstallieren der Programme gedacht.

Wenn Sie ein Programm von Hand löschen, ist dieser Eintrag immer noch vorhanden und der Aufruf bringt eine Fehlermeldung zu Tage. Um diesen Eintrag aus der Liste zu löschen müssen Sie in die Registry eingreifen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall

Mit den PowerToys (Tweak UI) kann man die Einträge einfacher entfernen.


Für was ist die Datei SUHDLOG.DAT da ?
Für was ist die Datei "SUHDLOG.DAT" da ?

Windows legt bei der Installation im Hauptroot die Datei SUHDLOG.DAT an. Diese Datei enthält nur die Sicherheitskopie des Bootsectors und der alten Systemdateien.

Die Datei wird nur für eine Deinstallation von Windows benötigt und kann gelöscht werden, wenn Sie Windows nicht wieder Deinstallieren wollen.


Fehlermeldung bei Paralell Port-ZIP-Laufwerk

Wenn ZIP-Laufwerke am Paralell-Port installiert sind, gibt es immer eine Fehlermeldung, wenn das Laufwerk nicht angeschlossen ist.

Dies kann mit der  folgenden Änderung in der Registery abgestellt werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ ppa3nt

dort den Wert "ErrorControl" von Standard "1" auf "0" ändern.

Siehe auch: "Reaktion bei Fehler (ErrorControl)"


Symbole umbenennen die geschützt sind (z.B. Posteingang)

Bei der Installation von "Exchange" wird auf en Desktop ein Icon "Posteingang" angelegt. Diese Bezeichnung können Sie nicht wie andere bezeichnungen einfach so ändern. Durch einen Eingriff in die Registry ist das aber möglich.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {00020D75-0000-0000-C000-000000000046}\ ShellFolder

ändern Sie bei dem Eintrag "Attributes" den ersten HEX-Wert auf "50".

Sie können in den Bereich CLSID auch nach anderen Symbolen suchen die Schreibegeschützt sind (Papierkorb usw.) und dort auch den Wert auf "50" ändern.

Wollen Sie den Schreibschutz wieder einschalten, oder selber noch einige andere Symbol schützen, müssen Sie den Wert auf "40" setzen.


Software Einträge aus dem Menü Software löschen
Software Einträge aus dem Menü "Software" löschen

Wenn Sie Software die Sie Installiert haben nicht über "System" -> "Software" Deinstalliert haben, sondern den Ordner selber gelöscht haben, werden diese Einträge nicht entfernt. Werden diese Einträge jetzt angeklickt, bekommen Sie nur eine Fehlermeldung, aber der Eintrag wird nicht gelöscht.

Das Löschen mit der Hand über den Registrierungseditor ist natürlich auch möglich, und zwar finden Sie die im Registrierungseditor.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall

Löschen Sie hier einfach die nicht mehr gebrauchten Einträge.

Mit den "PowerToys" von MS und zwar mit dem Tool "TweakUI" können Sie solche Einträge einfach entfernen.


Audio-CD-ROM Laufwerk richtig zuordnen

Die meisten Leute haben heutzutage mehr  als ein CD-Rom Laufwerk in Ihren Rechner eingebaut (CD-ROM, Brenner usw.). Windows kann aber nur ein Laufwerk für das Abspielen von Audio-CD verwalten. Es erkennt also nicht automatisch in welchem Laufwerk die Audio-CD eingelegt ist und überprüft nur ein Laufwerk.

Welches Laufwerk von Windows überprüft werden soll, können Sie folgendermaßen einstellen:

"Systemsteuerung" -> "Multimedia" -> "CD-Musik"

wählen Sie hier unter "Standard CD-ROM Laufwerk für Musikwiedergabe" das Laufwerk aus, welches Sie zum abspielen von Audio-CD verwenden wollen.


Registrierung von Windows neu einlesen

Die Registrierung unter Windows 98 kann mit dem folgendem Aufruf neu eingelesen werden:

%windir%\shell32.dll,SHExitWindowsEx <Parameter>

mit den Parametern "0x" kann Windows beendet werden und mit "1x" neu gestartet.


Smooth Scrolling

Bei Windows NT werden Verzeichnisse nicht mehr "weich" aufgeblendet. Auch das Aktivieren von "Smooth Scrolling" mit TweakUI 1.1 aus den MS-PowerToys bringt leider keine Änderung. Wenn man diese Future jedoch nutzen möchte, kann man die Änderung in der Registry manuell vornehmen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop

legen dort einen neuen Binärwert an, nennen Sie ihn "SmoothScroll" und weisen ihm als Wert "01 00 00 00" zu. Mit dem Wert "00 00 00 00" können Sie das "Smooth Scrolling" wieder ausschalten.


3 Maustaste belegen

Die 3. Maustaste können Sie über den Registrierungseditor aktivieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services

hier nun je nach Maus entweder "BUSMOUSE", "SERMOUSE" oder "i8042PRT" (ist PS/2 Maus) auswählen.

Dort finden Sie unter "Parameters" den Eintrag "NumberOfButtons". Stellen Sie diesen von 2 auf 3 und starten Sie Windows neu.

Einige Maustreiber liefern keine Möglichkeit die Tasten mit Funktionen belegen zu können, hier benötigen Sie dann das Programm CLICKER (siehe Linkliste). Dieses Programm macht die Einstellungen in der Registry für Sie automatisch.


Absturz bei der Installation (blauer Bildschirm)

Kommt NT bei der Installation nicht über den ersten blauen Bildschirm, liegt es meist an SCSI-Treibern.

Ändern Sie in diesen Falle die Datei TXTSETUP.SIF. Kommentieren Sie dort unter [Scsi.load] alle Hostadapter-Treiber, die Sie nicht brauchen aus (Semikolon davor setzen). Versuchen Sie die Installation erneut.

Beim Versuch NT auf gleichen Systemen zu installieren gab es bei der Installation häufig einen blauen Bildschirm wenn direkt von CD installiert wurde. Unterschiede zwischen den Systemen konnten nicht festgestellt werden. Dieser Fehler scheint im zusammenhang mit der BIOS/CD-Rom Version zu stehen. In 90% der Fälle konnte man das Problem umgehen wenn mit den 3 Installationsdisketten und anschliessend mit der CD gearbeitet wurde. Ohne Disks gings nicht.


Absturzverhalten von Windows einstellen

Wie sich WinNT nach einem Absturz verhält, kann in der Registry eingestellt werden. Standardeinstellungen von NT Workstation und Server sind unterschiedlich.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ CrashControl

finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Festlegen ob nach einem Fehler NT neu gestartet werden soll

AutoReboot	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1

Legt fest, ob Fehlerinformationen in eine Datei geschrieben werden sollen

CrashDumpEnabled	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1

Gibt den Ort und die Datei an, in den das Fehlerdump geschrieben werden soll

DumpFile	REG_EXPAND_SZ	Pfad	"%Systemroot%\MEMORY.LOG"

Gibt an, ob Systemereignisse in eine Protokolldatei geschrieben werden sollen

LogEvent	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1 (siehe auch: Logfile Einstellungen)

Legt fest, ob eine Protokolldatei überschrieben werden soll

Overwrite	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1 (siehe auch: Logfile Einstellungen)

Legt fest, ob eine Administratormeldung ausgegeben werden soll

SendAlert	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1
Ist "LogEvent" eingeschaltet und "Overwrite" ausgeschaltet, wird bei einer vorhandenen Protokolldatei die Meldung "Die Protokolldatei ist vollgeschrieben" ausgegeben und alle weiteren Fehler werden nicht mehr beachtet (siehe auch: Logfile Einstellungen).


Administrative Einstellungen für Netzwerke

Unter -> "Systemsteuerung" -> "Server" -> "Warnungen" können Sie angeben, an welchen Rechner bzw. Benutzer die Warnmeldungen geschickt werden sollen. Wenn Sie einen Rechner angeben, wird die Meldung immer an den Rechner geschickt unabhängig von dem gerade angemeldeten Benutzer.  Geben Sie einen Benutzernamen an, erhält nur dieser die Warnmeldung. Hat sich dieser Benutzer an mehreren Rechnern angemeldet, werden Warnmeldungen trotzdem nur an einen Rechner geschickt.

Warnmeldungen können Sie in der Registry einstellen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet \Services\ LanmanServer\ Parameters

Dort gibt es folgende Parameter:

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Definiert, wie oft der Server auf Warnzustände prüft und die erforderlichen Warnmeldungen sendet

AlertSched	REG_DWORD	1 - 65535 (Minuten)	5 (Minuten)

Gibt den Prozentsatz an freiem Speicherplatz auf dem Datenträger an, der unterschritten werden muss,

damit eine Warnmeldung gesendet wird

DiskSpaceThreshold	REG_DWORD	0- 99 (Prozent)	10 (Prozent)

Legt die Anzahl der Fehler im System fest, die auftreten dürfen, bevor eine Warnmeldung gesendet wird

ErrorThreshold	REG_DWORD	1 - 65535	10

Löst eine Warnung aus, wenn der Prozentsatz abgebrochener Netzwerkoperationen den angegebenen Wert überschreitet

NetworkErrorThreshold	REG_DWORD	1 - 100 (Pozent)	5

Hiermit wird angegeben, wielange ein virtueller Kreis ohne eine neue Nachricht bleiben darf, bis die Verbindung getrennt wird. Werden noch Daten bzw. Suchfunktionnen ausgeführt, wird natürlich keine automatische Trennung durchgeführt. Durch einen niedrigen Wert kann man  Resourcen auf den Server sparen. Das kann aber zu verzögerungen bei Clients führen, die öfter eine neue Verbindung zum Server aufbauen müssen.

AutoDisconnect	REG_DWORD	0 - 0xFFFFFFF  Minuten	15

Es wird festgelegt, ob NT Server automatisch verborgene Freigabenamen für lokale Laufwerke erzeugen soll (Wert: 1). Auf diese Freigaben haben selbstverständlich nur Administratoren Zugriff

AutoShareServer	REG_DWORD	Boolean	1

Hiermit wird ein Text festgelegt, den der Server bei Meldungen mit einsetzt und der bei Anfragen über "NetServerGetInfo" auch mit ausgegeben wird.

Comment	REG_SZ	Textstring	leer

Bestimmt die Zeit, ab wann die Verbindung zum Server unterbrochen wird, wenn der Client in der Zeit keine Anfrage zum Server geschickt hat. Die Verbindung wird auch unterbrochen wenn der Client noch offene Dateien auf den Server hat (für IPX)

ConnectionlessAutoDisc	REG_DWORD	15 -  (Minuten)	15

Hiermit geben Sie an, ob alte IPX-Verbindugen (direct host) noch unterstützt werden. Wird nur bei älteren Windows für Workgroups Clients benötigt, die Named Pipes bei IPX nicht richitg unterstützen. Wenn Named Pipes nicht benötigt werden, können Sie diesen Wert auf True setzen und so normale Dateiein- und ausgaben erlauben.

EnableWFW311DirectIpx	REG_DWORD	True oder False	False

Legt fest, ob der Server für andere Rechner zu sehen ist. Beim Ausschalten werden einfach keine Ankündigungsnachrichten mehr verschickt.

Hidden	REG_BINARY	Boolean	0


Aktualisierungszeit der Serverliste

Die Server-Liste wird bei NT standardmäßig alle 12 Minuten aktualisiert. Daher kann es einige Zeit dauern bis ein neuer Server in der Liste erscheint. Das Entfernen eines nicht mehr existenten Servers dauert sogar noch länger, da ein Server erst nach dem 3ten Intervall aus der Liste entfernt wird.

Um diese Zeit zu ändern müssen Sie bei allen Rechnern folgende Registry-Einträge anpassen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters

und erstellen dort den Eintrag "Announce" als Datentyp REG_DWORD. Tragen Sie dort die Zeit in Sekunden ein, in der die Liste aktualisiert werden soll (Standard: 720 sec.)

Außerdem muss bei allen Browsern die Zeitspanne angepaßt werden, nach der Sie die aktualisierte Liste beim Master-Browser abholen.

unter :

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Browser\ Parameters

Dieser Wert ist für die Last im WAN verantworlich:

"MasterPeriodicity" als Datentyp REG_DWORD. Dieser Wert gibt an wie häufig Domänen Master Browser Informationen zu den Master Browsern verteilen.

Dieser Wert ist für die Last im Subnetz verantwortlich:

den Eintrag  "BackupPeriodicty" als Datentyp REG_DWORD und tragen Sie dort die Zeit in Sekunden ein (Sekunden: 300 - 4294967 (0x4189937 = 49 Tage, 8 Stunden), in der die neue Liste beim Master-Browser abgeholt wird (Standard: 720 sec.)

Dieser Wert legt fest wie oft Informationen zwischen Master Browser und Sicherungs Browser ausgetauscht werden soll.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der MS Knowlege Base Q134985


Aktualisierungszeit von BDCs

Unter WinNT werden BDC´s standardmäßig jede 300 Sekunden aktualisiert. Das kann aber Netz und Prozessor belasten.

Sie können in der Registry angeben, wie häufig der PDC die BDCs aktualisieren soll.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Netlogon\ Parameters

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Legt fest, in welchen Zeitabstand alle BDC über neue Daten informiert werden. Innerhalb dieses Zeitraumes werden alle Informationen über SAM/LSA-Änderungen gesammelt.

Ist dieser Wert in der Registrierung nicht angegeben, sucht sich NetLogon selbständig einen Optimalwert, der vom Domänen-Controller abhängig ist.

Pulse	REG_DWORD	60 bis 172 800 Sekunden (48 Stunden)	300 (5 Minuten)

Gib die maximale Anzahl der Pulse an, die ein PDC gleichzeitig an einen BDC schickt. Ein großer Wert erhöt die RPC-Aufrufe und steigert damit natürlich die Serverlast. Ist der Wert zu klein, wird natürlich der Zeitinterwall für das versenden der Änderungen vergrößert.

PulseConcurrency	REG_DWORD	1 bis 500 Pulse	20

Bestimmt die Impulshäufigkeit. Jeder BDC schickt mindesten einen Impuls in diesen Abstand ohne Rücksicht darauf, ob seine Datenbank bereits auf dem neuesten Stand ist.

PulseMaximum	REG_DWORD	60 bis 172 800 Sekunden (48 Stunden)	7200 (2 Stunden)

Legt die Zeit fest, wie lange ein PDC auf die Antwort des BDC wartet. Wird in dieser Zeit nicht geantwortet wird es als Fehler gewertet. Wird der Wert zu klein angegeben, kann es vorkommen das ein BDC als nicht antwortend angenommen wird, antwortet er dann nach dieser Zeit doch, wird die ganze Datenbank repliziert, was die Netzlast unnötig erhöhen kann. Ein zu hoher Wert kann hingegen bei vielen nicht antwortenden BDC die Zeit der Aktualliesierung aller Server erhöhen, da nur die unter "PulsConcurrency" angegebene Zahl an Verbindungen aufgebaut wird.

PulseTimeout1	REG_DWORD	1 bis 120 Sekunden	5

Legt die Zeit fest in dem der BDC dem PDC nach einer Replication geantwortet haben muss.

PulseTimeout2	REG_DWORD	60 bis 3600 Sekunden	300 (5 Minuten)

Legt fest, wie lange ein BDC wartet, nachdem er einen Impuls vom PDC empfangen hat, bis er sich meldet.  Dieser Wert sollte immer kleiner sein als der Wert in "PulseTimeout1"

Ist dieser Wert in der Registrierung nicht angegeben, sucht sich NetLogon selbständig einen Optimalwert, der vom Domänen-Controller abhängig ist.

Randomize	REG_DWORD	0 bis 120 Sekunden	1

Ist dieser Wert gesetzt, wird beim Start vom "Netlogon"-Dienst, immer die Datenbank vollständig synchronisiert.

Update	REG_SZ	Yes oder No	No

Legt den Umfang und die Häufigkeit der Aufrufe fest. Wird der Wert auf 50% gesetzt, wird nur noch ein 64 kByte Puffer (statt sonst 128 kByte) gesetzt. Setzen Sie diesen Wert nicht zu niedrig an, da ansonsten die Replikation nie vollständig durchgeführt werden kann. Ein Wert von "0" bedeutet das nicht mehr repliziert wird, wodurch die Datenbank vollständig durcheinander geraten würde.

ReplicationGovernor	REG_DWORD	0 bis 100 (Prozent)	100

Damit die Einstellung wirksam wird, muss der "Net Logon"- Service am PDC mit dem Servermanager über -> "Computer" -> "Services" angehalten und wieder gestartet werden.

Wenn Sie die Einstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, das alle Änderungen ausreichend schnell vom PDC zum BDC übertragen werden. Ansonsten kann es zu Problemen kommen, da z.B. änderungen von Kennwörtern nicht beim BDC ankommen.

Wenn Sie die Zeiten zu klein wählen und die Änderungen nicht mehr vollständig übertragen werden können, kann es vorkommen das das jeweilige Änderungslog keine weiteren Daten mehr augnehmen kann. Dann wird automatisch eine Vollsynchronisation der Benutzerdatenbank durchgeführt, was eine hohe Netzlast bedeutet.


Anmeldebildschirm ohne Eintrag

Dieser Eintrag bewirkt, dass in der Anmeldemaske (nach STRG+ALT+ENTF) der zuletzt angemeldete Benutzer nicht dargestellt wird. Dies ist bei NT-Rechnern, die von verschiedenen Usern genutzt werden manchmal sehr sinnvoll.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ WindowsNT\ CurrentVersion\ Winlogon

dort den Eintrag "DontDisplayLastUserName" als Datentyp REG_SZ anlegen und den Wert "1" zuweisen

Mögliche Werte

1	keine Anzeige
0	eine Anzeige (default)


Anpassen der Logon-Hintergrundfarbe

Unter "Eigenes Logo auf dem Anmeldebildschirm von NT" wurde gezeigt wie Sie sich ihr eigenes Logo unter NT einbinden können.

Sie haben aber auch noch die Möglichkeit die Hintergrundfarbe Ihren Wünschen nach anzupassen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_USERS\.DEFAULT \Control Panel\ Colors\ Background

Dieser Wert können Sie nun die gewünschte Farbe im Format "RR GG BB"  zuweisen.
Ersetzen Sie "RR", "GG" und "BB" durch den jeweiligen Farbanteil Rot, Grün und Blau.

Farbe	RR	GG	BB
Rot	FF	00	00
Grün	00	00	FF
Gelb	FF	FF	00
Cyan	00	FF	FF
Magenta	FF	00	FF
Braun	A5	2A	2A
Weiß	FF	FF	FF
Schwarz	00	00	00


Anwendung ohne Nachfrage schließen

Wenn man z.B. eine DOS-Anwendung über den Schließ-Button beendet, wird man mit einer Meldung noch mal darauf hingewiesen und muss mit "Task-beenden" diese Aktion noch mal bestätigen.

Wenn Sie diesen Bildschirm nicht mehr sehen wollen, gehen Sie so vor.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\

Stellen Sie hier den "AutoEndTasks" als Datentyp REG_SZ auf "1"

Bedenken Sie aber, das nun alle Anwendungen einfach beendet werden, wenn Sie z.B. den Rechner runterfahren. Das kann natürlich bei 16-Bit Programm bei geöffneten Daten zu Datenverlusten führen.

Wenn eine Anwendung sich aufhängt und nicht mehr reagiert, erscheint nach einer gewissen Zeit auch eine Meldung von NT. Diese Wartezeit von Windows können Sie auch unter diesen Schlüssel einstellen

Durch den Wert "HungAppTimeout" als Datentyp REG_SZ wird die Zeit in Millisekunden angegeben, bis eine Dialogbox mit der Fehlermeldung erscheint. Der Standardwert hierfür ist 5000 Millisekunden.

Durch einen weiteren Wert "WaitToKillAppTimeout" als Datentyp REG_SZ können Sie festlegen, nach welcher Zeit eine Applikation beim Herunterfahren automatisch beendet werden soll. Der Standardwert hierfür ist 20000 Millisekunden, nach Ablauf dieser Zeit wird je nach gesetzten Parameter "AutoEndTasks" entweder mit oder ohne Rückfrage die Applikation beendet.


Aufklappen des Startmenüs beschleunigen

Wenn Sie sich mit der Maus durch das Startmenü hangeln, wird Ihnen sicherlich schon aufgefallen sein, das die Unterordner sich erst mit einer gewissen Zeitverzögerung öffnen. Für Leute die schnell wo hinwollen erweist sich diese Verzögerung schnell als lästig. In der Registry können Sie diesen Wert aber für sich anpassen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Controll Panel\ desktop

Erstellen Sie eine neue Zeichenfolge mit den Namen "MenuShowDelay" als Datentyp Reg_SZ. Nun klicken Sie doppelt auf den neuen Eintrag und weisen ihm einen Wert (Wartezeit in ms) zu, z.B. 10 oder 0.

Geht mit den PowerToys (TweakUI) einfacher!


Ausfall des PDC

Wenn im Netz der PDC für längere Zeit ausfällt, kann ein bestehender BDC die Aufgabe übernehmen, in dem er zum PDC heraufgestuft wird.

Um aus einem BDC einen PDC zu machen selektiert man im Servermanager den BDC und wählt unter Computer den Punkt "Promote to Primary Domain Controller".

Geht der ursprüngliche PDC wieder ins Netz, bemerkt er, dass ein PDC schon vorhanden ist und startet seine Server-Dienste nicht. Nun sollte man ihn über den Servermanager zum BDC konfigurieren, damit seine Datenbank mit der vom jetzigen PDC abgeglichen wird.

Wurde die Datenbank wieder abgeglichen, kann man die ursprünglichen Verhältnisse wiederherstellen, indem man den BDC zum PDC heraufstuft. Dadurch wird automatisch der jetzige PDC zum BDC.


Ausgeschaltete Netzwerkdrucker

Wenn Sie im Netz freigegebene Netzwerkdrucker haben, werden diese nach dem Ausschalten noch eine Stunde im Netz als verfügbar angezeigt. Das liegt an einer Standard-Einstellung in der Registry. Diese können Sie aber anpassen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Print

Finden Sie den Eintrag "NetPrinterDecayPeriode" als Datentyp REG_DWORD, der den Wert "3600000" (1 Stunde) trägt. Diesen Wert können Sie nun durch einen anderen ersetzen, die Angabe erfolgt in Millisekunden.


Auslagerung der Kernel-Mode-Programmteile verhindern

Sind unter NT viele Programme gleichzeitig aktiv, kann es vorkommen, dass NT anfängt Teile des Kernels auszulagern.  Das kann sich sehr negativ auf die Performance  auswirken.

Es gibt aber eine Möglichkeit das Auslagern von Kernel-Mode-Progammteilen zu verhindern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Mangement

Ändern Sie den Wert "DisablePagingExecutive" als Datentyp REG_DWORD.

0	Temporäres Auslagern ist erlaubt
1	Systemcode im RAM behalten (kein Auslagern)
Ab NT 4.0 mit Service Pack 3, hat dieser Eintrag scheinbar keine Auswirkung mehr. NT fängt trotzdem an den Kernel Mode auszulagern !

Siehe auch: "Speicherverwaltung/Optimierung"


Ausschalten der langen Dateinamen (FAT)

Soll Windows auf einer FAT-Partion keine langen Dateinamen verwenden, kann man sie in der Registry ausschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem

finden Sie den Eintrag "Win31FileSystem" als Datentyp REG_DWORD und setzen ihn auf "1". Wenn Sie den Wert wieder auf "0" setzen sind die langen Dateinamen wieder eingeschaltet.

Legt fest, ob FAT das Anlegen, Numerieren, Öffnen oder Suchen nach langen Dateinamen erlaubt und ob zusätzliche Zeitmarken (CreationTime und LastAccessTime) gespeichert werden. Ist dieser Wert auf 1  gesetzt, werden keine langen Dateinamen erzeugt.


Autologin beim Starten

Wollen Sie das Anmelden mit Namen und Paßwort automatisch erledigen lassen, müssen Sie Einträge in der Registry von Windows vornehmen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

(für Windows NT)

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

kann man mit den Einträgen:

Wert	Datentyp	Inhalt	Info
AutoAdminLogon	REG_SZ	1	Autologin Ein/Ausschalten
DefaultUserName	REG_SZ	<Benutzername>	Anmeldename das Anwenders
DefaultPassword	REG_SZ	<Paßwort>	Paßwort des Anwenders (es muss ein Paßwort vorhanden sein)
DefaultDomainName	REG_SZ	<DomianName>	Anmeldung soll über einen anderen Rechner erfolgen

(für Windows 95/98)

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ Current Version\ Winlogon

kann man mit den Einträgen:

Wert	Datentyp	Inhalt	Info
AutoAdminLogon	REG_SZ	1	Autologin Ein/Ausschalten
DefaultUserName	REG_SZ	<Benutzername>	Anmeldename das Anwenders
DefaultPassword	REG_SZ	<Paßwort>	Paßwort des Anwenders (es muss ein Paßwort vorhanden sein)
Es erscheint keine Anmeldebox mehr. Will man sich unter einen anderen Namen anmelden, muss man beim Startvorgang die SHIFT-Taste gedrückt halten. Dann wird man wieder nach Namen und Paßwort gefragt (Nur für Windows NT).

Wird in der Registry kein Paßwort eingetragen, funktioniert AutoLogin nur einmal und Windows stellt danach "AutoAdminLogon" wieder auf "0". Angabe des Paßwortes ist also unbedingt erforderlich. Bedenken Sie, dass dadurch das Paßwort für jeden sichtbar in der Registry steht !!!

Sie können diese Einstellung auch mit den Powertoys "TweakUI" von MS vornehmen. Wichtig ist, das die neue Version nur mit läuft, wenn der IE 4.x Installiert ist. Die alte Version funktioniert aber auch so.


Autostart von Programmen und Laufwerk-Icons für Festplatten und CD-Rom´s

Um eine CD zu erstellen, wo beim Einlegen automatisch ein Programm gestartet wird  gehen Sie so vor.

Die CD muss im Hauptverzeichnis die Datei AUTORUN.INF. enthalten. Diese Datei muss mindestens aus drei folgenden Zeilen bestehen:

[AutoRun]

OPEN=	<pfad>\<dateiname> <optionale Parameter>
ICON=	<pfad>\<dateiname>
shell\install=	&Setup	wird im Kontext-Menü angezeigt, mit Accelerator-Key
shell\install\command=	setup.exe	welches Programm Ausführen bei obigem Befehl im Kontext-Menü
shell\configure =	&Configure
shell\configure\command =	executable [Befehlsschalter | Pfad\Dateiname]
shell\readme =	&Read Me
shell\readme\command =	executable [Befehlsschalter | Pfad\Dateiname]
shell\help =	&Help
shell\help\command =	executable [Befehlsschalter | Pfad\Dateiname]

Das hinter "OPEN=" angegebene Programm startet beim Einlegen der CD automatisch. Hinter "ICON=" sind auch andere Dateiformate erlaubt, nämlich BMP, DLL oder EXE. In diesen Fall muss die Position des Icon mitangegeben werden (z.B. icon=moricons.dll,7). Vergessen Sie nicht, dass das erste Icon immer der Zahl "0" zugeordnet ist.

Wenn man die Icon-ID mit negativem Vorzeichen angibt, werden die IDs von -1 bis -x von 1 statt von 0 weg indiziert. Man braucht die Position also nicht mehr um eine Stelle verschieben.

Standardmässig funktioniert es nur bei CD's, wie man es auch für andere Laufwerke einstellen kann, finden Sie unter: "Autostartfunktion für unterschiedliche Laufwerke einstellen".


Automatisches konvertieren nach NTFS bei einer Unattended Installation
Automatisches konvertieren nach NTFS bei einer "Unattended" Installation

Laden Sie aus dem Installationsverzeichnis von NT die Datei "INITAIL.INF" und ändern Sie unter SetAcls den Eintrag "Convert Winnt = $($1)" in "Convert Winnt = Yes".


Bedeutung der Node-Types
Bedeutung der "Node-Types"

Der Node-Type entscheidet über die Art und Weise, in der "NetBIOS name resolution" (Namensauflösung) betrieben wird, d.h. wie die für "NetBIOS over TCP/IP" nötigen Mappings vom Computernamen auf IP-Adressen erstellt wird.

B-Node:

benutzt Broadcast, d.h. PC A fragt alle Rechner im Netz, ob einer von ihnen PC B ist. Das erzeugt bei großen Netzen viel überflüssigen Traffic und funktioniert vor allem nicht, wenn Net-Segmente durch Router verbunden sind, weil die in allgemeinen keine Broadcast durchlassen.

P-Node:

benutzt WINS als NetBIOS Name Server, was auch über Router hinweg funktioniert. P-nodes erzeugt keine Broadcasts und antwortet auch nicht auf diese. Das bedeutet natürlich, dass alle Rechner sich beim WINS Registrieren und ihn finden müssen und das bei einem durchgeknallten WINS Server kein Rechner mehr den anderen findet.

M-Node:

kombiniert b-node und p-node, indem zuerst versucht wird, einen Rechner per Broadcast zu finden und dann p-node versucht. Das hat den Vorteil, dass bei defektem WINS-Server zumindest im lokalen Segment  gearbeitet werden kann.

H-Node:

ist ebenfalls eine Kombination von b-node und p-node, aber anders herum. Sprich: es wird erst versucht den WINS zu befragen, wenn das schiefgeht wird ein Broadcast erzeugt. Vorteil: solange WINS läuft, werden keine Broadcast erzeugt, und da für jeden Query zuerst ein p-node Request erzeugt wird, hören die Broadcast sofort wieder auf, wenn der WINS Server wieder da ist.

Die letzte Möglichkeit für kleine Netze mit Router ist b-node mit LMHOST, hier wird erst ein Broadcast erzeugt und dann im LMHOST nach der Adresse gesucht.


Benutzerprofile aus der Registry entfernen

Haben Sie User-Accounts  gelöscht, sollten Sie auch die eventuell vorhandenen User-Profile löschen um die Registry nicht unnötig zu belasten.

Gehen Sie folgender Weise vor:

 -> "Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "System"  -> "Benutzerprofile". Wählen Sie dort die nicht mehr benötigten User-Profile aus und klicken Sie dann auf -> "Löschen". Dadurch werden diese Profile aus der Registry entfernt.


Beschleunigung / Einstellungen von TCP/IP Netzwerken

Mit einigen Parametern aus der Registry können Sie die Geschwindigkeit und Netzwerklast Ihrer Netzwerkverbindungen verbessern bzw. das Verhalten bei schlechten Verbindungen einstellen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Dieser Wert gibt an, wieviel Bytes empfangen werden können, bevor eine Bestätigung zurückgesendet wird.  Größere Werte verbessern bei umfangreichen Verzögerungen und Netzwerken mit großer Bandbreite die Leistung. Das beste Ergebnis liefert ein Wert mit einer Größe, die ein Mehrfaches der MTU des anderen Netzes enthält. Werden oft Timeout ausgelößt kann es sinnvoll sein einen kleineren Wert einzustellen um mehrfaches senden zu vermeiden.

TcpWindowSize	REG_DWORD	8192 bis 0xFFFF Bytes	Die TCP-Paketgröße auf dem Netzwerk mal 4. Daraus ergibt sich durch Aufrundung Ethernet-Netzwerken ein Wert von 8760

Steuert den erneuten Versuch von Übertragungen. Dieser Wert steuert die Zahl der Versuche, eine Verbindung aufzumachen.

TcpMaxConnectRetransmissions	REG_DWORD	0 bis 0xFFFFFFFF	3

Steuert den erneuten Versuch von Übertragungen. Dieser Wert steuert die Zahl der Versuche, Daten erneut zu übertragen

TcpMaxDataRetransmissions	REG_DWORD	0 bis 0xFFFFFFFF	5

Gibt an, wieviele Entpunkte einer TCP-Verbindung maximal gleichzeitig geöffnet werden dürfen

TcpNumConnections	REG_DWORD	0 bis 0xFFFFFFFE	0xFFFFFE

Legt fest, wie lange die Verbindung nach dem schließen im Zustand TIME_WAIT (2MSL) bleiben darf.

TcpTimedWaitDelay	REG_DWORD	0x1E bis 0x12C (Dezimal 30 bis 300) Sekunden	0xF0 (Dezimal 240)
Weitere Informationen dazu finden Sie in der MS Knowlege Base Q140552 und Q120642


Speicherverwaltung/Optimierung

In der Registry kann man noch einige Einstellungen vornehmen, die den umgang mit den Speicher bestimmten.

Die Größe der Auslagerungsdatei sollten Sie aber nicht über den Registrierungseditor ändern. Diesen Wert ändern Sie bitte immer über " Systemsteuerung" -> "System" -> "Leistungsmerkmale" -> "Virtueller Arbeitsspeicher"

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrenetControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management

Dort gibt es folgende Parameter:

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Bestimmt, wie der Server-Dienst eingestellt wurde:

0	Speicherbenutzung minimieren

1	Ausgeglichen (Cache und Arbeitsseiten haben dieselbe Priorität)

2	Durchsatz für Dateifreigaben maximieren (höhere Priorität für den Cache)

3	Durchsatz für Netzwerkanwendungen maximieren (Arbeitsseiten haben höhere Priorität als der Cache).

LargeSystemCache	REG_DWORD	0 bis 3	0

Legt fest, ob Windows beim Herunterfahren die Auslagerungsdatei mit Nullen überschreiben soll (Wert ? 1) oder nicht (Wert = 0). Einige Bereiche, die vom System bzw. aktiven Prozessen noch belegt werden, werden trotzalledem nicht überschreiben.

ClearPageFileAtShutdown	REG_DWORD	Boolean	0

Es wird festgelegt, ob Systemcode (Kernel und USER-Teil) in die Auslagerungsdatei mit ausgelagert werden kann. Wird hier eine 1 als Wert eingetragen wird der Systemcode nicht mehr ausgelagert, was bei Systemen mit genügent Speicher die Systemgeschwindigkeit verbessert.

DisablePagingExecutive	REG_DWORD	Boolean	0

Legt fest, wieviel Speicher maximal für Ein-/Ausgabeoperationen belegt werden darf. Der Maximalwert entspreicht dem vorhandenen Arbeistspeicher - dem Speicher, der für die Verwaltung benötigt wird (dieser benötigte Speicher steigt mit der größe der Arbeitsspeicher, bei 64 MByte ca. 16 MByte und bei 512 MByte sind es schon 64 MByte). Wird als Wert 0 angegeben, werden Standardmäßig 512K Speicher reserviert.

IoPageLockLimit	REG_DWORD	Bytezahl	512K

Legt fest, wieviel Speicher eine Anwendung maximal bei "nichtauslastung" belegen darf. Wird mehr Speicher von der Anwendung angefordert, wird von NT die zuweisung von mehr Speicher verweigert. Bei der Angabe von 0, wird der Maximalwert automatisch von NT berechnet.

Das System verändert diesen Wert dynamisch um Fehlerhaften Anwendungen entgegenzuwirken, die Speicher belegen aber nicht mehr freigeben. Aus diesen Grunde sollte man diesen Wert nicht selber verändern!

NonPagedPoolQuota	REG_DWORD	1 bis 128 (Megabytes)	0

Legt die Größer aller ausgelagerten Seiten in Byte fest. Ist der Wert 0, wird von NT ein Wert berechnet, der von Arbeistspeicher abhängig ist. Der maximalwert ist ca. 80% des Arbeistspeichers.

NonPagedPoolSize	REG_DWORD	Bytezahl	0

Legt fest, wieviel Speicher eine Anwendung maximal bei "Auslastung" belegen darf. Wird mehr Speicher von der Anwendung angefordert, wird von NT die zuweisung von mehr Speicher verweigert. Bei der Angabe von 0, wird der Maximalwert automatisch von NT berechnet.

Das System verändert diesen Wert dynamisch um Fehlerhaften Anwendungen entgegenzuwirken, die Speicher belegen aber nicht mehr freigeben. Aus diesen Grunde sollte man diesen Wert nicht selber verändern!

PagedPoolQuota	REG_DWORD	1 bis 128 (Megabytes)	0

Legt die größe der Auslagerungsdatei fest. Ist der Wert 0, wird von NT automatisch die größe der Auslagerungsdatei berechnet.

PagedPoolSize	REG_DWORD	0 bis 128 MByte	0x3000000 (32 MByte)

Legt den Namen/Ort und den Anfangs-/Entwert der Auslagerungsdatei fest.

PagingFiles	REG_MULTI_SZ	Name und Größe	C:\Pagefile.sys 27 77

Legt die größe des L2-Caches fest. Wird hier als Wert 0 angegeben, versucht NT den Wert selbst rauszufinden. Kann der Wert nicht ermittelt werden, wird 256 KByte als Standardwert eingesetzt.

SecondLevelDataCache	REG_DWORD	Cachegröße 0 -> 256kB 512 -> 512 kB 1024 -> 1024 kB	0 (256 kByte)


Datenschutz bei WWW-Browser

Kaum jemandem ist bekannt, dass bekannte WWW-Browser wie Netscape Navigator, MS Internet Explorer, Netcom NetCruser oder Quarterdeck Mosaik Benutzerinformationen, genannt 'Cookies', auf dem lokalen Client anlegen. Diese Cookies werden von WEB-Servern mit Hilfe von CGI-Skripts erstellt und können neben dem Namen des Besuchers und dem Datum des Besuches des WWW-Servers noch weitere Informationen enthalten.

Heutzutage werden Cookies von fast jeder Internetseite benutzt. Alle aktuellen Browser bieten aber eine Möglichkeit zwischen "immer Annehmen", "Nach Frage Annehmen" oder "immer Ablehnen" zu wählen. Meist ist aber immer die erste Variante die Voreinstellung.

Nicht nur vorsichtigen Zeitgenossen ist daher anzuraten, die Cookies abzuschalten.

Tipp 1:

Unter Windows 95/98 bzw. NT muss man hierfür den passenden Eintrag in der Registrierdatenbank ändern.

Für den Netscape Navigator z.B.:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_USERS\ .Default\ Software\ Netscape\ Netscape Navigator\ Cookies

'Cookie Files'='<path>Cookies.txt'

ändern in :

'Cookie Files'='NUL'

In Netscape kann man die Cookies über eine Option abschalten, Sie finden den unter: "Edit/Preferences/Advanced"

Tipp 2:

Öffnen Sie die Datei COOKIES.TXT und löschen den Inhalt bis auf den Header. Speichern Sie die Datei und versehen Sie mit dem Schreibschutz-Attribut "r" (read only).

Tipp 3:

Für sicherheitsempfindliche Anwender bietet sich die Installation eines Proxys auf dem Heim-PC an. Für Windows 95 verfügbar ist u.a. der Internet Junkbuster (http://mjhb.marina-del-rey.ca.us/win32stuff.html bzw. http://www.junkbuster.com), der neben der Cookie-Sperre weitere Möglichkeiten hinsichtlich der Unterdrückung von Werbebanner etc. bietet.


Desktop Themes mit Windows NT 4.0 / 2000

Wenn man unter Win95 MS Plus installiert hat, kann man die Win95 Desktop Themes auch unter WinNT 4.0 verwenden.

Kopieren Sie die Dateien THEMES.CPL und THEMES.EXE aus dem Win95-Verzeichnis "Windows\System" in das WinNT-Verzeichnis \%Systemroot%\System32.

Nun sollte in der NT 4.0 - Systemsteuerung das Desktop Themes - Icon erscheinen.

Kopieren Sie alle Dateien aus dem Verzeichnis "Windows\Msapps\Grphflt" nach \%systemroot\System32, stehen Ihnen auch die Hintergrundbilder zur Verfügung

Sie finden die Datei auch im Internet unter: http://support.microsoft.com/download/support/mslfiles/themes.exe

Haben Sie MS Office 97 bzw. MS FrontPage 2.0 installiert, funktioniert THEMES.EXE aus MS Plus nicht mehr. Sie müssen diese Datei durch die THEMES.EXE ersetzen, die mit diesen Anwendungen geliefert wurde (Verzeichnis "\Patches" auf der MS Office- bzw. "\Patch" auf der FrontPage-CD). Bei MSOffice97 finden Sie es unter "cdzugabe\patch".

Unter Windows 2000 ist diese Datei zum Aktivieren solcher Themes ebenfalls vorhanden, lässt sich allerdings nur über "START" -> "Ausführen" -> "Themes.exe" starten


Disketten und CD-ROM Zugriff auf aktuellen Anwender beschränken

Normalerweise haben alle Prozesse bei Windows auf Disketten und CD-ROM Laufwerke Zugriff. Durch eine Änderung in der Registry können Sie den Zugriff auf den nur noch gerade angemeldeten Benutzer einschränken. Erst nach dem Abmelden des Benutzers steht das CD-ROM wieder allen zur Verfügung.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Tragen Sie dort den neuen Wert "AllocateCDRoms" als Datentyp REG_SZ  bzw. "AllocateFloppies" als Datentyp "REG_SZ " ein und weisen Sie ihnen den Wert "1" zu.

Dadurch sind die Laufwerke in anderen Prozessen nicht mehr verfügbar.


Doppelte Vergabe von IP-Adressen bei DHCP-Servern vermeiden

Ab dem Service Pack 2 ist es möglich, vor der Vergabe einer IP-Adresse von NT überprüfen zu lassen ob die Adresse nicht schon im Netz verwendet wird. Dafür ist jetzt im Menü "Eigenschaften" des Befehlsservers ein Menü eingefügt worden, mit dem Sie die Überprüfung einstellen können. Standardmäßig setzt NT den Wert auf 0 was keiner Überprüfung entspricht.

Die Angabe einer Zahl steuert, wie oft NT einen Ping an die Adresse senden soll, bevor es die Adresse bei nicht bestätigen vergeben soll.

Erhält der DHCP-Server auf diesen Ping eine Antwort, wird die Adresse als vergeben gekennzeichnet und wird durch den Eintrag "BAD_ADDRESS" markiert.


ELSA 28.8TQV mit RAS

Der Eintrag in der Modem.INF heißt:

[ELSA MicroLink 288TQV - GER]

<hwflowcontrol_off>=\\Q0

<hwflowcontrol_on>=\\Q3

<protocol_off>=\\N0

<protocol_on>=\\N3

<compression_off>=%C0

<compression_on>=%C3

<speaker_off>M0

<speaker_on>=M1

<autodial_on>=ATDT

<autodial_off>=ATD

CALLBACKTIME=30

DEFAULTOFF=

MAXCARRIERBPS=28800

MAXCONNECTBPS=115200

COMMAND_INIT=AT&F L1 X3 S0=0 S2=128 S7=55 S31=64\\V1<cr>

COMMAND_INIT=AT<protocol><compression><hwflowcontrol><speaker><cr>

COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

COMMAND_DIAL=<autodial><phonenumber><cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

COMMAND_DIAL=<autodial><phonenumber><cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

DETECT_STRING=ATI6<cr>

DETECT_RESPONSE=MicroLink 288ooTL


ELSA ISDN/TL und RAS

Der Eintrag in der Modem.INF heißt:

;----------------------------------------

; Default           - Auto-Mode

; <compression_off> - BTX-VT100-Mode

; <protocol_off>    - HDLC transparent

;

[ELSA MicroLink ISDN/TL V.34]

<speaker_off>=M0

<speaker_on>=M1

<hwflowcontrol_off>=\\Q0

<hwflowcontrol_on>=\\Q3

<compression_off>=\\N8

<compression_on>=

<protocol_off>=\\N10%P1

<protocol_on>=

<autodial_on>=ATD

<autodial_off>=ATD

CALLBACKTIME=30

DEFAULTOFF=

MAXCARRIERBPS=64000

MAXCONNECTBPS=115200

COMMAND_INIT=AT&F S0=0 S2=128 \\V1<cr>

COMMAND_INIT=AT<speaker><hwflowcontrol><compression><protocol><cr>

COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

COMMAND_DIAL=<autodial><phonenumber><cr>

CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>

CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/REL<cr><lf>

;----------------------------------------


Eigenes Logo auf dem Anmeldebildschirm von NT

Erstellen Sie ein Bild und speichern Sie es im Windows Verzeichnis als BMP-Datei ab. Wichtig ist dabei, das Sie nur 8 Zeichen als Dateinamen verwenden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_USERS \.DEFAULT\ Control Panel\ Desktop

Wenn der Eintrag "Wallpaper" nicht da ist erstellen Sie ihn neu als Datentyp "REG_SZ" und weisen Sie als Wert den Dateinamen des Logos mit voller Pfadangabe zu.

Folgende Werte können Sie noch als Datentyp REG_SZ Typ erstellen und anpassen:

TileWallpaper	1 -> Bild wird gekachelt 0 -> Bild wird zentriert auf den Bildschirm dargestellt
WallpaperStyle	0 -> normal 2 -> vergrößern auf den ganzen Bildschirm

Folgende Einstellungen werden nur ausgewertet wenn "TileWallpaper"="0" ist.

WallpaperOriginX	Anzahl der Pixel von der linken Bildschirmseite
WallpaperOriginY	Anzahl der Pixel vom oberen Bildschirmrand
Durch Löschen des Wertes (also Eintrag "Wallpaper" leer) kann auch das Logo weggelassen werden.


Einstellungen des Replikationsdienstes

Windows NT kann Verzeichnisse zwischen mehreren Servern replizieren. In der Registry kann man Einstellungen zum Verhalten des Dienstes vornehmen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\Replicator\ Parameters

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Wie oft die zu replizierenden Verzeichnisse auf Veränderung überprüft werden sollen (in Minuten)

Intervall	REG_DWORD	1 - 60 (Minuten)	5 (Minuten)

Gibt an, wie lange ein Verzeichnis unverändert bleiben muss, bevor es repliziert werden darf (in Minuten)

Dieser Eintrag wird nur bei Verzeichnissen mit "Unterverzeichnissen" berücksichtigt.

GuardTime	REG_DWORD	0 (halber Wert vom Eintrag in "Interval")	2 (Minuten)

Wie oft die Aktualisierungsnachricht vom Import-Server versendet wird.

Pulse	REG_DWORD	1-10	3

Dieser Wert wird automatisch vom Verzeichnisreproduktionsdienstes gesetz. Wenn der Wert nach einem Fehlerfall immer noch in der Registry stehen sollte, kann er gelöscht werden.

CrashDir	REG_SZ	Verzeichnissname

Gibt an, wie lange Importserver max. warten dürfen, bevor Sie eine Aktualisierung anfordern. Der Importserver benutzt die Random Zeit des Exportservers um die Zufallszahl zu ermitteln, wann der die Daten anfordert. Dadurch werden gleichzeitige Zugriffe von vielen Servern vermieden.

Random	REG_DWORD	1- 120 (Sekunden)	60

Art der Reproduktion:

1: Der Server verwaltet die Reproduzierung

2: Der Server erhält die Aktualisierungsnachrichten vom Exportserver
3: Der Server exportiert/importiert in beide Richtungen

Replicate	REG_DWORD	1-3	3


Entfernen der administrativen Standardfreigaben

Standardmäßig wird von NT jedes Festplattenlaufwerk freigegeben (C$, D$, usw.). Diese Freigaben kann man zwar löschen, NT stellt Sie aber nach jedem Neustart wieder automatisch her.

Wollen Sie dies verhindern, ändern Sie folgendes in der Registry:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters

Für die Server-Version:

AutoShareServer als Datentyp REG_DWORD auf "0" setzen bzw. auf "1" um es wieder zu aktivieren

Für die Workstation-Version:

AutoShareWks als Datentyp REG_DWORD auf "0" setzen bzw. auf "1" um es wieder zu aktivieren


Dateien im Explorer verstecken/anzeigen (wie PIF und LNK Dateien)

Die Dateitypen PIF und LNK werden selbst bei Aktivierung von "Anzeige" -> "Optionen" -> "Ansicht" -> "Alle Dateien anzeigen" nicht angezeigt. Wenn Sie diese Dateien auch noch im Explorer sehen wollen müssen Sie im Registryeditor was ändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT

finden Sie die Schlüssel "LnkFile" und "PifFile". Löschen Sie dort jeweils die Zeichenkette "NeverShowExt" und legen Sie eine neue Zeichenfolge mit den Namen "AlwaysShowExt"an. Nun solten Sie auch diese Dateien wieder im Explorer sehen.

Wenn Sie die Zeichenfolge "NeverShowExt" bei anderen Dateiendungen eintragen, können Sie damit bestimmen welche Dateiendungen nicht angezeigt werden.


FAT in NTFS umwandeln

Eine vorhandene FAT- oder HPFS- Partion kann jederzeit in eine NTFS-Partion umgewandelt werden. Dafür stellt NT das Utility CONVERT.EXE zur Verfügung.

Der Vorgang muss immer an der lokalen Arbeitsstation durchgeführt werden, eine Konvertierung über das Netz ist nicht möglich.

Aufruf/Parameter:

CONVERT Laufwerk: /FS:NTFS [/V] [/NAMETABLE:Dateiname]

Laufwerk	Gibt das Laufwerk an, das in NTFS konvertiert werden soll. Das aktuelle Laufwerk kann nicht konvertiert werden
/FS:NTFS	Der Datenträger wird in NTFS kovertiert
/V	Ausfühliches Anzeigen von Infos während CONVERT arbeitet
Dateiname	Es wird eine Namensübersetzungstabelle erstellt
Die Konvertierung kann nicht wieder rückgängig gemacht werden.


FAT oder NTFS?

Grundsätzlich ist immer NTFS zu empfehlen. FAT sollte man nur benutzen, wenn man auf die Partion unter DOS zugreifen will oder mit Partitionen unter ca 400 MB arbeitet.

Eigenschaften von NTFS:

1.	Bessere Sicherheit und Datenschutz
Bei NTFS können auch für lokale Benutzer nur bestimmte Bereiche zugänglich gemacht werden (bei FAT haben lokale User Zugriff auf alle Verzeichnisse)

2.	bessere Fehlertoleranz (Hot Fixing)

3.	gelöschte Dateien lassen sich nicht wiederherstellen (nicht immer von Vorteil)

4.	geringere Fragmentierung (es dauert viel länger bis eine Festplatte fragmentiert ist als unter FAT)

5.	erweiterte Attribute

6.	Dateinamen bis 255 Zeichen

7.	Dateigröße 16 Tbyte

8.	Partionsgröße 16 Tbyte

9.	Weniger Overhead. Ein Cluster ist bei einer 1,2 GByte Platte nur 2 KByte groß, bei FAT sind es 32 KByte

10.	kleinste Partionsgröße 50 MByte
NTFS ist aber für Partionen über 400 MByte besser geeignet. Bei kleineren Partitionen ist NTFS nicht zu empfehlen.


FTP-Verzeichnissanzeige mit Informationen

Der  im MS IIS integrierte FTP kann zu jedem Verzeichnis eine Informatiosdatei ausgeben. Diese Funktion müssen Sie aber erst in der Registry einstellen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HEKY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ FTPSVC\ Parameters

Setzen Sie den Wert "AnnotateDirectories" auf "1"

Die Informationen, die der FTP-Dienst anzeigen soll, müssen sich im jeweiligen Verzeichnis befinden und zwar in einer Datei mit den Namen "ftpsvc.ckm". Diese Datei sollte man am besten mit dem Attribut "Hidden" versehen, damit Sie nicht im FTP-Verzeichnis angezeigt wird.


Fehler in Service Pack 2

Nach der Installation von Service Pack 2 unter NT 4.0 ist eine Verbindung mit RAS nicht mehr möglich.

Um das Problem zu beheben können Sie entweder das Service Pack deinstallieren oder aber Sie führen folgenden Patch aus:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RasMan\ PPP

Erstellen Sie einen neuen Eintrag als Datentyp REG_DWORD, nennen ihn "DisableMultiLink" und setzen ihn auf  "1".


Fehlerfreie Systemkonfiguration

Wenn NT mit der momentanen Konfiguration nicht starten kann, erscheint die Meldung "Space-Taste drücken" und es wird die letzte fehlerfreie Systemkonfiguration geladen. Diese Einstellungen speichert NT in der Registry und zwar unter

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ ControlSet00?

Die zur Zeit aktuelle Konfiguration finden Sie unter HKEY_LOCAL_MACHINE \System\ CurrentControlSet.


Fehlerliste Service Pack (NT 3.51)

Liste der Softwarefehler, die mit dem Windows NT 3.51 Service Pack 5 behoben werden

(Anm.: Nicht übersetzt, da der Auszug aus der US-Fehlerdatenbank)

Verwenden Sie die Nummer Qxxxxxx, die der Benennung des Softwarefehlers vorangestellt ist, um in Microsoft Knowledge Base weitere Informationen über den jeweiligen Fehler zu finden.

Service Pack 1

Q128453: Windows NT 3.51 Hangs (Memory Access Violation) Running Exchange

Q128454: Windows NT 3.51 Hangs with Office 95 (Word) Help File Wizard

Q130093: Err Msg: Incorrect Response from the Network

Q130292: Windows NT Win16 Subsystem Crashes Printing from Quicken 4.0

Q130677: TCP/IP Generates Frames with Loopback Address as Source Address

Q131343: "Invalid Page Fault" Running Office 95 Help Wizard

Q131427: Windows NT 3.51 TCP/IP System Network Interface Hang

Q131683: Help File Opens Very Slowly with Office 95 Applications

Q131779: Help Fails for VB Modules in Excel

Q131865: SMC Elite Ultra NIC Causes UNIX Computers to Disconnect TCP/IP

Q132198: Middle Mouse Button Does Not Work Under Windows NT 3.51

Q132466: Problems Printing From DCA IRMA Workstation for NT 1.1

Q132470: STOP Msg: 0x0000000A or 0x0000001E When Using PING

Q132858: PowerStack with Cirrus Video Adapter Hangs During Startup

Service Pack 2

Q112665: UPDATE.EXE Starts Setup Help If Space Exists in Directory Path

Q128567: Landscape Orientation Reversed With Postscript Driver

Q129670: GSNW Not Releasing Session to NetWare Server

Q129724: Macintosh Client Has Slow Access to Windows NT 3.5x SFM Volume

Q130226: Banner Always Printed When Using GSNW Print Gateway

Q130783: STOP Msg: 0x0000003F NO_MORE_SYSTEMS_PTES Repetitive I/O on MIPS

Q130932: Desktop Remains Active At Logoff

Q130979: User Environment Variables Set Before Default Home Directory

Q131073: Datagram Sends Fail if Route is Not in IPX Cache

Q131241: FTPSVC Orphans Connections, Uses Up Virtual Memory

Q131428: DHCPADMN Reports Error 14 After You Select Local Machine

Q131689: Postscript Jobs Do Not Print Correctly Over SFM and AppleTalk

Q132085: Applications Hang When Opening Files when CSNW is Installed

Q132394: Streaming Mode NPMCA.SYS NIC Sleeps on Transmit.

Q132511: Windows NT 3.51 Hangs on Shutdown With Some S3 Based Video Cards

Q132722: Server Instability After Reboot Caused by NDIS Driver Problem

Q132896: FTP Client Scripts Terminate Without Completing

Q132903: Err Msg Using NetBIOS over TCP/IP (NETBT.SYS): STOP 0x0000000A

Q133112: NetWkstaSetUid2 API Returns Access Denied

Q133128: Printing From Windows NT 3.51 to an HP4 at 600 DPI is Slow

Q133252: Windows NT 3.51 GSNW Help Reports The File Is Corrupted

Q133280: FTPSVC: Delay Receiving FTP Directory Annotation and Prompt

Q133303: WINFILE.EXE Application Error When Associating a Searched File

Q133306: Maximum Disk Space of 1.99 GB Displayed for NetWare Volume

Q133384: Event ID 2019: Nonpaged Memory Pool Empty

Q133410: The Breakpoint "{,<filename>,} .<line>" Cannot Be Set

Q133488: LPR Printing Fails After Setting Up Security

Q133701: Forward Slash May Be Ignored As A Path Delimiter In 3.51

Q133757: Performance Monitor SQLServer-Log Object Corrupted

Q134250: No Compaq Netflex Drivers in Windows NT 3.51 for RISC Platforms

Q134285: STOP Msg: 0x0000007B or "0x4,0,0,0 Error" in WinNT 3.51 Setup

Q134286: Windows NT 3.51 LsarLookupSids errors from Big Endian Servers

Q134386: Computers Using QVision Display Driver Lock Up

Q134427: Dr. Watson Access Violation Occurs Sending Mail Attachments

Q134701: Uninitialized Pointers in DHCPSSVC.DLL Cause Access Violation

Q134765: Unknown Software Exception When Application Calls OpenGL

Q134959: Cannot copy Icons From a Common Group to a Personal Group

Q134968: NetWare Connections Remain Connected After You Log

Q134969: Faxing from 16-bit Program Using Separate Memory Space Fails

Q134985: Browsing & Other Traffic Incur High Costs over ISDN Routers

Q134988: Access Violation in glsbCreateAndDuplicateSection API on PowerPC

Q135065: Windows NT 3.51 Hangs on Shutdown

Q135275: Windows NT Backup : Incorrect Date in "Tape Name" Text

Q135277: WINS Records of Multi-homed Computers Do Not Replicate

Q135291: Print Manager: Owner Appears as System Printing from Macintosh

Q135308: Disk Administrator Corrupts Partitions

Q135471: Cannot Reconnect to OS/2 Name Space Resources on NetWare Server

Q135548: PIF Editor Reserve Shortcut Keys Settings May Be Ineffective

Q135553: IOCTL_NDIS_QUERY_ALL_STATS Causes STOP Msg in Windows NT 3.51

Q135621: NetWare Transaction Tracking System (TTS) Not Detected

Q135667: STOP 1E When Using File Manager and Services for Macintosh (SFM)

Q135692: "List Name From" List Box Shows Only 20 Trusted Domains

Q135724: Deleted Disk Space Not Released on Converted NTFS Volume

Q135774: Performance Monitor Counters Produce Unlikely Results

Q135777: Unable to Connect Using Cabletron EISA F70XX FDDI NIC

Q135856: RIP Table Does Not Update When New RIPX Response Is Received

Q136023: Batch Files Stop Executing with Windows NT version 3.51

Q136024: Tape Hardware Data Compression Disabled After Running NTBackup

Q136334: Access Violation in LSASS.EXE During User Password Change

Q136336: Windows NT Fails Because of an Access Violation in WINLOGON

Q136375: NTFS directory corruption with more than 100,000 files

Q136402: IniFileMapping for 16-Bit Windows Apps Fail in Windows NT 3.51

Q136472: NE3200 NIC Driver Can Lose Locally Administered Address

Q136627: Layered Drivers Never See WINSOCK IRPs for the TCP/IP Device

Q136780: WinFax Pro Software Causes 16-bit Applications To Hang

Q136782: Unable To Connect To AT&T Advanced Server For UNIX Printer Share

Service Pack 3

Q126688: Stack Overflow with Windows NT 3.51 RAS

Q126689: STOP Msg: c000021a Logging on a Second Time to WinNT 3.51 w/ SP2

Q126967: New TCP/IP Registry Parameter Ignores Push Bit on Receives

Q139281: STOP Msg: 0x0000004E or 0x0000000A Under Heavy Computer Usage

Q139535: Some TrueType Fonts Do Not Produce Glyphs on Windows NT 3.51

Q139635: RAS Authentication of Third Party PPP SPAP Clients Fail

Q139714: RAS Stop 0x000000a 6194ea98 00000002 00000001 80115534

Service Pack 4

Q134959: Cannot copy Icons From a Common Group to a Personal Group

Q137857: Errorlevel Paradigm Behaves Differently in Windows NT 3.51

Q137968: Perfmon and Network Monitor Counters Show Incorrect Values

Q138415: Windows NT Fails to Check for Low Disk Space (No Admin Alerts)

Q138700: ARP -s Fails After Applying SP2 to Windows NT 3.51

Q138737: Directory Synchronization May Fail with Windows NT 3.51 Mail

Q138794: Out of Memory Error Installing Windows NT 3.51 Service Pack 2

Q138854: Connecting Using NBT.SYS Causes Windows NT Session to Hang

Q138987: Novell Clients are Denied Access Logging on to FPNW Servers

Q138995: Updating to WinNT 3.51 SP2 Causes Loss of Persistent IP Routes

Q139015: Trap 0xA in ExFreePool of NTOSKRNL.EXE

Q139057: NET STOP WINS Fails to Stop WINS Service

Q139058: Battery Shutdown Signal Delayed Using Windows NT UPS Service

Q139065: Services For Macintosh on Windows NT 3.51 Service Pack 2 Hangs

Q139171: Compaq System Hangs with Incomplete IRP in Cpqarray

Q139207: S3 Driver Doesn't Correctly Support 72Hz on Some IBM PS/2 Models

Q139208: Instability in RAS using TAPI X25 Ndiswan Driver

Q139274: Updated System Environment Variables Result in STOP 0x0000021a

Q139338: WINS Counters Disappear from Performance Monitor

Q139350: WinNT General Protection Fault Exiting 16-bit Access Version 2.0

Q139351: STOP Msg: c000021a - Using Mandatory Profile w/o Access Rights

Q139380: Multi-homed WINS Server Replication Partner Failures

Q139415: New TCP/IP ArpCacheLife Parameter in Windows NT 3.51

Q139494: Multiple CRC Errors and Hardware Overruns Using RAS

Q139619: Printing From a Service To A Network Printer Fails

Q139649: Windows NT Service Can't Connect to Network Printer on 3.51

Q139691: International Characters in User Names Not Handled Properly

Q139929: SNMP Queries Of Very Long OID's May Cause SNMP Service To Hang

Q139956: RPC from a Big Endian Computer Causes GP Fault

Q139985: WINS Client Fails to Reach a Multi-homed Server

Q140008: Seed Routing Network Range Options Grayed Out with DEC FDDI

Q140258: Incomplete Server List in File Manager's Connection Dialog Box

Q140329: Trust Relationships Fail with Large Number of Trusted Domains

Q140364: Registry Size Limit Change Results in Pagedpoolsize Change

Q140400: GSNW/CSNW Creates 8.3-Format Directory Names in Uppercase Only

Q140408: Access Denied Attempting to Rename File Across the Network

Q140463: SNMP Agent Hangs on Very Long Queries

Q140506: Print Jobs Sent to SFM Printer Hang in Spooler After Printing

Q140603: SNMP Trap Frames Appear to be Dropped

Q140639: Daylight Savings Time Not Advancing

Q140675: Windows NT Doesn't Show All Files on OS/2 Server

Q140685: MAC Clients Get Access Denied on Newly Created Folders

Q140783: Access Violation on RAS Client Dialing Into Windows 95

Q140784: Call to NetUserGetLocalGroups results in NERR_UserNotFound

Q140818: STOP Message: After "DIR ..\" is Issued from a Samba Client

Q140973: Inaccessible Floppy Disk Drive on Toshiba Portege 610CT

Q140978: WINS Does Not Replicate <1c> Names Properly

Q141019: SNMP Debug Messages Are Written to Eventlog

Q141156: STOP Msg: 0x0000000A in SFMATALK.SYS After Receiving ATP Packet

Q141344: Network Connections Refused Over NetBT

Q141371: STOP Msg: STOP 0x0000000A from DLC.SYS

Q141467: Macintosh RPC Client Fails Across AppleTalk Zone

Q141520: Generic Text Driver Prints Control Characters and Blank Lines

Q141732: Adaptec AHA154x Driver Fails to Install Second Adapter

Q141753: Memory Violation Running Attachmate Extra! for Windows in WOW

Q142060: BackupExec 6.0 Not Backing Up WFW in Windows NT 3.51 SP3

Q142204: CSNW Drive Mappings Incorrect

Q142371: Perfmon Counter DISK QUEUE LENGTH Gives Incorrect Report

Q142695: SP3 Localized SERVER.HLP (On-line Books) Causes Dr. Watson Error

Q142696: WinNT 3.51 SP3 GARAM4.TTF Font Not Displayed Properly

Q142697: Unlocked Workstation Not Returned to Full Screen Application

Q142698: Service Pack Overwrites Localized Version of Windows NT

Q142699: WinNT 3.51 w/ CPU Maxed Prints Very Slowly to Banding Printers

Q142700: WinNT 3.51 SP2 SFM Share Can Only be Created on NTFS

Q142701: SAM Does Not Replicate Members of the Administrators Alias

Q142704: Windows NT Mail Client Does Not Handle Long Filenames Correctly

Q142708: WinNT 3.51 SP2 w/ UK Keyboard Gives Wrong Accented Characters

Q142709: Big Files Copy Slowly from Mac to SFM Over AppleTalk Router

Q142710: Lock Violation Opening NetWare Server File w/ Shareable Bit Set

Q142711: Windows NT Hangs on Alpha with > 1 GB System Memory

Q142714: RAS Does Not Hang Up Immediately If Usernames Are Different

Q142866: Alpha Computer w/ Proteon P139x-Plus Revision J NIC Doesn't Work

Service Pack 5

Q126967: New TCP/IP Registry Parameter Ignores Push Bit on Receives

Q129129: Windows NT SNMP Agent Allows Only Read Access

Q130876: Printing Through HPMON(DLC) May Cause Print Subsystem to Hang

Q135609: WINS Fails on RAS Server with Multiport Adapter Installed

Q135692: "List Name From" List Box Shows Only 20 Trusted Domains

Q135700: Modifications to NETBT.SYS to Support Layered Drivers

Q137155: Users Without System32 Permissions Cannot Logon

Q137522: FPNW Keeps Directory Handles Open, Preventing Deletion

Q138222: DHCP Server Delays Release of Client-Rejected IP Addresses

Q138244: Printing Fails with "RPC Procedure Call Failed"

Q138257: Inconsistent Print Results Using HP LaserJet 5L

Q138713: Err Msg: Driver Entry Point Not Found After Service Pack Upgrade

Q138792: TCARC.SYS Causes Trap 0xA or Hangs Windows NT

Q140641: Updated Samsrv.dll Supports AppleTalk and Banyan Vines Clients

Q140891: Remote Shutdown May Fail

Q141118: No FPNW "Netware Compatible Password Expired" Check Box

Q142608: Windows for Workgroups fails to print to Apple IIG through NTS.

Q142610: Err Msg: OS Loader V3.51 TRAP 0000000E PAGE FAULT

Q142611: WOW: GP Fault in DDEML.DLL Using Visual Basic Application

Q142612: TrueImage errors 4041 when printing from a Macintosh

Q142613: System Control Application Shows Insufficient Memory Dialog Box

Q142615: Event Log Service Fails to Check Access to Security Log File

Q142617: Server Rejects TreeConnectAndX and DirectorySearch SMB

Q142620: Access Violation in Nwsvc.exe

Q142621: OS/2 Application Does Not Return DOSREADQUEUE Properly

Q142622: Repeated Automatic Logons in Windows NT May Fail

Q142623: Encryption Keys of 768 & 1024 Bits Unavailable in Int’l WinNT

Q142624: Err Msg: "Unable to connect to target machine"

Q142625: NETBIOS Defaults To 16 Sessions on Windows NT

Q142626: LogonUser API Now Has Support for Network Logons

Q142627: NTDETECT.COM Incorrectly Detects Some S3 Video Controllers

Q142628: Stop 0x23 Errors in FASTFAT.SYS

Q142630: NTFS with Full Logfile Condition May Cause Trap

Q142631: Internet Information Server Directory Access Issue Resolved

Q142645: FPNW Stops w/ Win3.x Client Directory Search: "********.***"

Q142646: Upgrading To SP4 Can Overwrite Newer Versions of OLEAUT32.DLL

Q142647: Callback Field for RAS May Not Be Viewable From Rasadmin.exe

Q142648: STOP 0x00000024 in NTFS.SYS

Q142649: STOP 0x0000000A on ALR Revolution

Q142650: Netlogon Stops when Mailslot Message Is Larger than Specified

Q142651: Third-Party Cursor Hangs Cirrus Driver

Q142680: Modification to Support Direct Host IPX Acceleration Drivers

Q142874: Services for Macintosh Reports Incorrect Free Volume Space

Q142880: NetBT Fails to Bind to a Large Number of IP Addresses

Q143143: Error Printing From Macintosh to LPT Port of Windows NT Server

Q143329: Serial Mouse Does Not Work on a DEC Alpha Computer

Q145623: Access Violation in LSASS.EXE On Primary Domain Controller

Q145796: Print Manager Displays Macintosh EPS Document As File Name

Q146114: Heavy Load of FTP Service Results in Access Violation

Q146880: Logon/Logoff Events Logged Out of Order in Security Log

Q146905: Remote Pipe DosWaitNmPipe to OS/2 Subsystem Gives Error 123

Q147204: Stop 0x0000000A in NDIS.SYS on a Multi-Processor Computer

Q147246: Using Direct Hosting over IPX Causes STOP 0x0000000A

Q147349: No Sound On Some PCMCIA Modems in Windows NT 3.51

Q147372: Problem Using Full Tape Backup Requiring More than One Tape

Q147458: End of Media Crossing During Windows NT Tape Backup

Q147601: Problem Switching From Office 95 to 16-bit Application Window

Q147642: NetWare Files Overwritten When Updating To Windows NT 3.51 SP4

Q147661: MSMail32 Message With Hyphens Results In Access Violation

Q147695: MEMBER OF in FPNW Login Script Returns Incorrect Results

Q147697: Turning Off Auditing of Security Policy Changes Not Audited

Q148174: NWCONV.EXE Does Not Give Correct Permissions

Q148188: Internet Information Server Security .CMD /.BAT Patch

Q148353: Access Denied Using CHGPASS with DSMN

Q148485: Service Pack 4 Causes Some Installation Programs To Fail

Q148487: MS-DOS "For" Command Fails when Run Against an FPNW Server

Q148501: Preventing PCI Resource Conflicts On Intel-Based Computers

Q148646: Stop 0x0000000A When Referencing Empty Sent Queue

Q148845: Access Violation in RASMAN.EXE Under Windows NT 3.51

Q148846: RAS Port Instance Names in Performance Monitor Are Corrupted

Q148929: Security Event ID 642 Logged Incorrectly for Audits

Q148939: DHCP Server Creates Unnecessary Lease

Q148957: NTBACKUP Fails With Application Error During Verify Process

Q149112: Some Image Maps Do Not Work with IIS

Q149167: Unable to Allocate Resources from the NDIS Wrapper

Q149214: Windows NT Server Stops Responding To Macintosh Clients

Q149293: File Manager Can Not View Permissions After NWCONV.EXE Is

Q149344: NWCONV.EXE Does Not Correctly Apply Permissions

Q149393: CrashOnAuditFail Activates on Shutdown with ProcessTracking

Q149394: CTRL+BREAK Does Not Work for 16-Bit Applications

Q149395: Stop Msg: 0x0000001E in RDR.SYS Caused by Corrupted SMBs

Q149468: CSNW Clients May Cause Clipper Index Corruption

Q149525: Poor Performance May Occur During FTP File Transfers

Q149528: FTP Client Uses Only One IP Address on Multihomed Workstations

Q149532: Windows NT Clients Run Out of Ports

Q149534: Windows NT Socket Apps Run Out of Ports

Q149559: FPNW LOGIN.EXE Doesn't Handle Password Expiration

Q149643: Printing to NetWare Deallocates Directory Handle

Q149722: Windows NT Registry Has a Limit of 300 Interfaces

Q149819: RPC Causes Exchange Server to Hang All Connected Clients

Q149857: MoveFileEx API Does Not Work After Applying SP4

Q149891: Programmatic System Shutdown Fails

Q149949: Some Browsers May Fail to Connect When IIS Uses SSL

Q149955: Random Users Do Not Appear in SYSCON Viewed w/ FPNW Server

Q150008: DOS Applications Receive Wrong Error Code in FPNW

Q150009: WinNT System Shutdown/Power Off Causes Boot-Sector Corruption

Q150047: NetWare Drives Inaccessible to CIM and MMTA

Q150048: Syscon Changes Maximum Password Age on FPNW Server

Q150059: Cannot Perform a NET VIEW Across RAS to Windows 95 Client

Q150060: Cannot Delete Directory Structure on FPNW Volume

Q150097: cc:Mail Clients Lock Up Through FPNW

Q150124: Cannot Access CD-ROM After Installing SP4

Q150140: STOP Msg: 0xC000021a as Application Terminates

Q150152: Printing from Mac to HP 3x with 52.2 HP Postscript Cartridge

Q150158: NTFS: Directory Changes Reported to LMREPL Erroneously

Q150172: FPNW Will Not Create File Larger Than 2.14GB

Q150275: Redirector Doesn't Close the Session After User Logs Off

Q150302: Overlapped I/O to Tape Results In Data Corruption

Q150305: DEC FDDI Adapters Fail to Respond to Broadcasts

Q150337: Simultaneous Dr. Watsons Stop Windows NT

Q150350: NetLogon Maximum Value of Pulse Should Exceed 3600

Q150355: Windows NT Nonresponsive During NTFS Directory Traversal

Q150410: Having 300+ Print Queues Causes Access Violation in Localmon

Q150508: Netscape Clients Hang While Posting Data to SSL Forms on IIS

Q150559: New Windows NT TCP/IP Registry Parameter: ArpTRSingleRoute

Q150729: Err Msg: "Access Denied" When Using Account Operator

Q150736: Stopping SNA Server Service Leads to Perpetual Stopping State

Q150823: Trap 0xA When Token Ring Source Routing Data Exceeds 18 Bytes

Q150831: Stop 0x0000000A in NBF.SYS When Running Under Stress

Q150833: Memory Deallocation Failure in SRV.SYS Directory Notification

Q150838: NWLNKSPX May Reset Connection With Out-Of-Sequence Packet

Q150847: File Manager Truncates Long File Names Containing Spaces

Q150904: DDE Link Stops Updating After Closing Another Link

Q150918: FPNW Event ID 2630 Unable to Access PDC for Write

Q150938: Printer Resident Fonts not Available w/ "Print Text as Graphics"

Q150996: Session Canceled Error Using IBM 16/4 Adapter II

Q151007: IBM ThinkPad Drives Have Problem w/ Read/Write and Media Change

Q151008: Sony 7000 and DEC TZ09 4mm DAT Not Supported Under 3.51

Q151010: IIS IDC: Err Msg: Error Performing Query

Q151183: WWW Clients Using Basic Authentication May Fail with IIS 1.0

Q151216: NTVDM May Leak Memory When Opening/Closing COMM Ports

Q151222: Stop A in FLNK.SYS While Copying From FPNW Server

Q151226: FPNW Grace Logins Are Not Reset When Password Is Changed

Q151235: FPNW Does Not Search Trusted Domains for Object Names

Q151259: New Netlogon Registry Entry for Dialup Routers

Q151306: WINS Partner Registry Settings May be Deleted

Q151432: Invalid File Handle with SP4 Nwrdr.sys

Q151448: Trap 0x50 and Trap 0xA Under Heavy Stress

Q151453: Netscape 2.01 Clients Hang While Getting SSL Pages w/ Graphics

Q151471: Processes Do Not Respond When NTFS Encounters an Error

Q151714: WinNT RPC Client May Fail Against DCE Server

Q151824: FoxPro Query May Return Inaccurate Results With FPNW

Q151962: System Appears to Stop When Adding Users to Large Global Groups

Q151977: FPNW Not Responding Correctly to Record Locking and Logging

Q151989: Novell 32-bit Client for Win95/WinNT Doesn't See FPNW Volume

Q151991: FPNW Writes Incorrect Last Modified Date on Files from OS/2

Q151997: DECMON Can Cause Spoolss to Generate an Access Violation

Q152051: IBM Gothic Box Font Appears Garbled

Q152121: Windows NT Logon to NetWare Is Slow & Causes Event 8007 Errors

Q152156: Access Violation in Client Process During Authenticated RPC

Q152270: CreateProcessAsUser() Fails After Applying Service Pack 3

Q152271: EnumServicesStatus() Results in Services.exe Memory Leak

Q152272: GetSecurityDescriptorGroup() Returns Incorrect Primary Group

Q152273: DHCP Server May Give Out Duplicate IP Addresses

Q152304: Random Blue Screens Caused by Bad Packet and DLC.SYS

Q152348: Block Writes Across Net May Cause Performance Hit

Q152398: Login.exe Now Sets Primary Server After Successful Login

Q152428: Initialization Failure in Rasman.dll When Shutting Down

Q152448: Mouse Cursor Freezes Intermittently in Windows NT

Q152450: Change Password Dialog Text Changed for NetWare

Q152474: Window Socket Application Failure with Connection Reset Event

Q152547: GP Fault in Windows NT VDM When Using SCROLL_LOCK/UNLOCK Key

Q152589: Netscape 2.01 Clients Hang While Getting SSL Pages w/ Graphics

Q152625: Ibmtok.sys Generates Event Message ID:5002 Error

Q152705: Multihomed WINS Servers Send Name Query Responses

Q152719: WAN and Trust: Traffic On the Wire

Q152837: ControlService() Results in Services.exe Memory Leak

Q152986: CSNW Does Not Report Directory Restrictions

Q152992: Netlogon Service Does Not Start After Applying SP4

Q153157: WNetGetUser Returns ERROR_NOT_CONNECTED

Q153202: Duplex Printing Causes Problems After Applying SP4

Q153237: File Manager Unable to Copy Long File Names to Write-Only Volume

Q153332: Echo Command in a Batch File Does Not Echo /Q

Q153462: Err Msg: Event 4010: Unable to Get the Local Computer Name

Q153504: PCL5EMS Does Not Support All Memory Available on HP LJ 5Si MX

Q153596: TCP/IP Performance Degrades When Resuming Large Data Transfer

Q153665: SPX Data Stream Type Header May Reset Unexpectedly

Q153666: Updated TCP/IP Printing Components for Windows NT 3.51

Q153706: WINS Service Terminates During Replication.

Q153949: CSNW Does Not Support MS-DOS NAME SPACE Correctly

Q153953: Log on Locally Permission Not Required for Client Access

Q153993: Windows NT May Cache Data Even if Write-through Flag is Set

Q154067: System Error:The WIN 16 SubSystem Was Unable to Allocate Memory

Q154090: Installing To Many OLE Applications May Cause System to Lock

Q154117: No Drive Letter When Using PC-Card Type III Slot

Q154145: SSL: ISAPI Secure Transmissions Limited to 32K of Data

Q154175: Users May Lose Designated Default Printer After Multiple Logins

Q154183: CreateFile API with Delete-on-Close Option May Fail

Q154355: How to Tune Trusts for Dialup Routers in a WAN

Q154444: EPS Files Larger Than Page Fail to Print

Q154485: Disabling Keep Alive Connections in IIS 1.0

Q154563: FPNW Search Drive Vector not Set.

Q154564: Access Denied Using CHNGPASS When Logged On to FPNW

Q154688: DPT PCI-SCSI Fails on PPC if IRQ Greater Than 15

Q154700: HALMCA Does Not Check for PCI

Q154783: Msg Sent from MSMail Windows NT Client Undeliverable

Q154784: Windows NT Operating System SNMP OID Incorrect

Q154785: WinNT 3.51 Service Packs (SPs) Incorrectly Update Newer SPs

Q154790: Weitek PCI Video Fails to Load on PowerPC Secondary PCI Bus

Q154797: SP5 Adds Code Pages for Central European Language Support

Q154799: Update.exe in 3.51 Service Packs May Use Wrong Patchdll.dll

Q154832: Disabling Thread Creation for CGI I/O in IIS 1.0

Q154833: Automatic Logoff After Screen Saver Fails

Q154841: Problem Connecting to Xylogics Annex-3 Terminal Server

Q154845: Bugcheck in Fastfat.sys

Q154846: AP Error Running Gdsset.exe in Japanese IIS

Q154847: WINMSD May Not Report Correct Service Pack Version

Q154854: Trap 0xA in AtalkBPFreeBlock

Q154862: Web Browsers May Fail When Accessing SSL Secure Pages

Q154865: Datatype Misalignment in inetsloc

Q154933: Err Msg: The LsaCreateSecret Call Failed

Q154938: Bugcheck 0xA - Saving 64K File to NetWare in Notepad

Q154939: CreateQueueJobAndFile Fails w/ Queues Other Than Print Queue

Q154942: IIS Virtual Root Cannot Be Browsed on a SAMBA or WIN95 Share

Q154944: Power PC (PPC) Only: OldIrql Is Stored Before Spinlock

Q154945: FlushFileBuffers Not Committing Filesize Properly in NT3.51 SP4

Q154946: Bugcheck 93 in the RDR

Q154948: S3.sys Driver Does Not Work with Dell Optiplex

Q154950: SPX Header Not Available for a Terminate Packet

Q154951: Blue Screen w/ S3 Video Driver Upgrading from 3.51 to SP3 or SP

Q154952: Remote Admin Can Access a File for Which Everyone Has No Access

Q154953: Setup Unable to Create IUSR_computername Account

Q154963: DosSetSigHandler API Not Behaving as Expected in OS/2 Subsystem

Q154982: ATDISK Reports Huge Disk Size on IDE Greater Than 2 GB

Q154983: Dual Screens at High Resolutions Don't Display Correctly

Q154990: SETPASS May Change Password of Wrong User

Q155026: Stop 0xC000021a in Windows Subsystem with Status c00000005

Q155052: IIS Server Handling of URLs Using "\", "<", and ">"

Q155056: IIS Security Concern Using Batch Files for CGI

Q155057: ScanLogicalLocksByName Supported in FPNW with Service Pack 5

Q155058: IIS Server May Hang After Processing Several Client Queries

Q155138: Stop 0x00000077 in FPNWSRV.SYS During Burst Mode Read

Q155330: FPNW Utility to Setup Subauthentication on Domain Controller


Fehlerliste Service Pack (NT 4.0)

Liste der Softwarefehler, die mit dem Windows NT 4.0 Service Pack 1 behoben werden

(Anm.: Nicht übersetzt, da der Auszug aus der US-Fehlerdatenbank)

Verwenden Sie die Nummer Qxxxxxx, die der Benennung des Softwarefehlers vorangestellt ist, um in Microsoft Knowledge Base weitere Informationen über den jeweiligen Fehler zu finden.

Service Pack 1

Q78303: Intermittent File Corruption Problem

Q142653: STOP Message Occurs Calling GetThreadContext/SetThreadContext

Q142654: Winsock Memory Access Violation in Ws2help.dll Or Msafd.dll

Q142655: Stop Message Appears After Deleting ProductOption Registry Key

Q142656: Internet Explorer 3.0 on RISC Computer Cannot Connect to Host

Q142657: Data Corruption on Windows NT 4.0

Q142658: Internet Information Server Runs Out of Memory

Q142659: Internet Explorer 2.0 Fails To Check the Country Code/Language

Q149903: File Manager Performs a Move Instead of a Copy

Q156832: STOP Message when IBM Warp Client Connects to Windows NT 4.0

Service Pack 2

Q78303: Intermittent File Corruption Problem

Q142653: STOP Message Occurs Calling GetThreadContext/SetThreadContext

Q142654: Winsock Memory Access Violation in Ws2help.dll Or Msafd.dll

Q142655: Stop Message Appears After Deleting ProductOption Registry Key

Q142656: Internet Explorer 3.0 on RISC Computer Cannot Connect to Host

Q142657: Data Corruption on Windows NT 4.0

Q142658: Internet Information Server Runs Out of Memory

Q142659: Internet Explorer 2.0 Fails To Check the Country Code/Language

Q149903: File Manager Performs a Move Instead of a Copy

Q156832: STOP Message when IBM Warp Client Connects to Windows NT 4.0

Q102477: Draw Can't Leave Data in Clipboard After Closing Application

Q102710: MFX Draw: 16-Bit Device Drivers Incompatible with Windows NT

Q106503: FIX: SQL Server FixList for Version 4.20aK11

Q107422: Windows NT Resource Kit Vol. 1 - 3.5 Inch Disk Contents

Q108144: FIX: SQL Server FixList for Version 4.20b

Q136032: Systems Management Server Sender Packet Size Computation

Q140955: XCLN: Error When Opening Attachment in Client for Windows 3.x

Q142625: NETBIOS Defaults To 16 Sessions on Windows NT

Q142634: Multiple Processes Are Able to Open the Same Winsock Port

Q142641: Internet Server Unavailable Because of Malicious SYN Attacks

Q142648: STOP 0x00000024 in Ntfs.sys

Q142661: Cacls.exe May Report Errors when Handling Extended Characters

Q142671: Backup Fails on Certain Directories Due to Lack of Permissions

Q142675: CSNW Sends Packets Greater Than Negotiated Maximum Packet Size

Q142687: Windows NT 4.0 Not Able to Read Some Compact Discs

Q151989: Novell 32-bit Client for Win95/WinNT Doesn't See FPNW Volume

Q152273: DHCP Server May Give Out Duplicate IP Addresses

Q152346: Some DEC TLZ06 4MM DAT Tape Drives Not Recognized by Windows NT

Q153665: SPX Data Stream Type Header May Reset Unexpectedly

Q154784: Windows NT Operating System SNMP OID Incorrect

Q155117: Shutdown And Power Off Does Not Appear on Shut Down Menu

Q155883: NT 4.0 Breaks SNA Server 2.x Server Communication Over IP

Q156091: Access Violation with Long NDS Context in CSNW/GSNW

Q156095: Replace Command with Space Character in the Path Does Not Work

Q156276: Cmd.exe Does Not Support UNC Names as the Current Directory

Q156324: Device Failure Message with Microchannel Network Adapter

Q156520: Logon Validation Fails Using Domain Name Server (DNS)

Q156524: HP PaintJet XL 300 Does Not Print Colors, Only Black

Q156608: Err Msg: Account Unknown--Account Deleted

Q156735: WOW Applications Stack Fault When Launched by a Service

Q156750: AddGroupNameResponse Frame from WinNT May Cause WFWG to Hang

Q156884: Problems Saving Event Viewer Log from Windows NT 4.0 to 3.51

Q156931: STOP 0x0000001E in Nwrdr.sys

Q156958: Serial Service Won't Stop with Serial Printer Installed

Q156989: Multiple Processes Are Able to Open the Same Winsock Port

Q157279: Nwrdr.sys Fails Reading File with Execute Only Attribute

Q157289: Memory Leak Using RegConnectRegistry API

Q157621: Personal Groups Not Visible If %Systemroot% Is Read-Only

Q157673: Policy Not Updated on Workstation

Q157979: NT/RDR: "Access Denied" with Windows NT 4.0 Ntbackup

Q158142: WM_DDE_EXECUTE API Causes a Memory Leak in the WOW Subsystem

Q159075: Compression is not supported on Quantum 4000DLT

Q158994: NT 4.0 Fails to Replicate to Backup Domain Controllers

Q158387: RAS Server Cannot Use DHCP to Assign Addresses w/ PPTP Filtering

Q158587: 16-Bit Named Pipe File Open Leads to WOW Access Violation

Q158682: Shortcuts Embed Admin$ in .lnk File

Q158706: Shortcuts Embed Admin$ In .LNK File

Q158707: DDE Destroy Window Code may Stop 0x0000001e in Windows NT 4.0

Q108261: Windows NT Hangs on Shutdown with Certain PCMCIA Devices

Q158981: IBM Thinkpads 760ED and 760ELD May Hang During Shutdown

Q159066: A Client Crash May Prevent an NTFS Volume Dismount

Q159071: NTFS Does Not Prevent a File Deletion During Rename

Q159075: Compression is not supported on Quantum 4000DLT

Q158796: MAC Clients Connected to an NT Server May Intermittently Appear

Q149817: STOP 0x0000000A and STOP 0x0000001E in Isotp.sys

Q141375: Winstone 97 May Fail on Windows NT 4.0

Q141708: RAS Client IP Addresses Not Returned to Static Address Pool

Q142686: First Line of Print Job Lost When Printing Using Lpdsvc

Q142847: Bugcheck 0x1e Caused by Isotp.sys Driver

Q142872: Length of PDC Name May Affect Performance on a Domain

Q157494: PPC 4.0 Cirrus Driver Fails to Redraw & Fill Objects Correctly

Q148602: Running SNA Server 2.11 on the Windows NT 4.0

Q156746: Print Jobs Are Deleted When Printer Is Resumed After Restart

Q150815: Windows NT May Fail to Boot on Toshiba Portable Computers

Q152455: File Manager Can Only See 32 Volumes of NetWare/FPNW

Q152474: Window Socket Application Failure with Connection Reset Event

Q154556: Delegation Requires a Stop and Restart of the DNS Server Service

Q156578: Cannot Cancel Print Job on Windows NT 3.51 Shared Printer

Q159107: Access Violaion in Addatom Inside KERNEL32.DLL

Q142903: Windows NT Ndis.sys and Netflx3.sys Performance Improvement

Q160583: Windows NT 4.0 With More Than 4 Processors May Stall and Reboot

Q159971: SetTimer() API causes Memory leak in the WOW subsystem

Q159972: WinNT 4.0 May not Return a Valid Response for SMB Search Command

Q160015: 2D Vector Performance on WinNT 4.0 Slower Than on 3.51

Q160055: Warning Event ID 4010 Generated on Windows NT LPD Server

Q160189: CSNW can't see more than 32 volumes per server

Q159095: STOP 0x0000001E in Win32k.sys When Exiting Applications

Q160328: Internet Explorer 3.0 causes NT 4.0 to Blue Screen

Q159449: DNS Server Glue data gets deleted

Q160601: Bad Parameters Sent to WIN32K.SYS May Blue Screen Windows NT

Q160603: No Output from DBMON Using OutputDebugString While Debugging

Q160604: Access violation in security!SspQueryContextAttributesW

Q160606: Performance enhancements for SQL Server under Windows NT

Q160610: READ_REGISTER_ULONG Doesn't Preserve ULONG Semantics on Alpha

Q160653: NTFS Fails Assertion Under High Stress During Transfer

Q160190: RasSetEntryProperties does not save a full path script name

Q159205: SFM file Type and Creator properties invalid

Q160657: 16 Bit Version of VB4 May Hang Windows NT 4.0

Q159108: SMP Full Duplex Adapter Configuration May Cause Blue Screen

Q159109: ExitWindowsEx Does Not Work With NEC Power Switch Service

Q159110: CDFS Does Not Complete IRPs Correctly

Q159111: Multiprocessor Machine Hangs Under Stress Using HALSP.DLL

Q159129: OpenGL Access Violates with Invalid OpenGL Context

Q159910: Memory Corruption on a Windows NT Alpha platform

Q159204: IoCompletionPort causes blue screen crash

Q159594: Missing EE FontSubstitutes in Registry

Q159206: Reactivation of paused print queues deletes print jobs

Q159311: NT4.0 RAS not releasing static IP Addresses

Q159315: NT 4.0 RAS Server does not release static IP addresses

Q159347: Using NetBEUI for RAS Connector on Windows NT 4.0

Q159447: Applications testing for directory existence fail

Q159098: NT 4.0 resource Kit utility "Remote Console" client fails

Q159203: Unattended install prompts for new IP if zero in address

Service Pack 3

Q135707	Programs Run at Priority Level 15 May Cause Computer to Hang

Q139506	Connections to Share-Level Server May Fail

Q140419	Name Release Notfications Not Sent to WINS on Shut Down

Q140967	Changing Password in User Manager Does Not Permit Logon

Q141189	BUG: Wrong Error Code on NetBIOS Call When Using NWNBLNK

Q141381	Retail SP3 Clients Cannot Connect to SP3 Beta 1 Servers

Q142047	Bad Network Packet May Cause Access Violation (AV) on DNS Server

Q142609	Corruption Problem When Running DPMI Application

Q143470	Run Logon Scripts Synchronously Not Applied to New Users

Q143472	FPNW Blue Screens Accessing or Creating Folders with Long Paths

Q143473	Unattended Setup Stops and Says Press Any Key to Shut Down

Q147012	Activating /W Switch to Prevent Rebooting in WinNT

Q149538	System Restarts Every 5 Hours if Workstation to Server Upgrade

Q151926	Delayed WinLogon When Drive Mapped to Local Share

Q153220	DHCP Manager Error "No More Data Is Available"

Q154710	Cannot View Long File Names on Network in 16-Bit Programs

Q154939	CreateQueueJobAndFile Fails w/ Queues Other Than Print Queue

Q156410	STOP 0x1E or 0x50 Error on Multiprocessor DEC Alpha Computer

Q157077	Netstat Slow to List Large Numbers of Connections

Q157745	Command Extensions Cause Access Violation in Cmd.exe

Q158433	Re-creating Admin Shares Causes Exception Error

Q158548	Sysdiff Changes Dates on Files It Applies to WinNT

Q159060	Mouse Cursor Freezes or Fails with Microsoft IntelliMouse

Q159176	XADM: Store Stops Responding with High CPU Usage

Q159330	Map.exe Does Not Set Environment Variables Correctly

Q159998	Error Message: Error Access Is Denied

Q160386	Incorrect MediaType Parameter on IBM PCMCIA Token Ring Card

Q160405	Video Memory Not Correctly Detected on Dell Latitude Laptops

Q160990	DHCP Server Offers Duplicate IP Addresses for Windows NT

Q161038	Winsock Apps Fail on First Attempt at NetBIOS Name Resolution

Q161368	Service Pack 2 May Cause Loss of Connectivity in Remote Access

Q161432	WINS Static Entries Overwritten by Duplicate Group Names

Q161644	STOP 0x0000000A Sfmsrv.sys When Copying File to Mac Volume

Q161714	IPX Doesn't Function Correctly over Token Ring Source Routing

Q161830	Message from Unix Using Smbclient w/ Long Username Crashes

Q161838	Programs That Lock 0 Bytes at Byte 0 Lock Entire File

Q162077	Stop: 0x0000000A when Selecting NDS Map Objects

Q162096	SET: Drivers Fail to Load When I/O Address Is Above 0xFFF

Q162189	Macintosh Clients May Hang Temporarily with Multiple Mac Volumes

Q162396	Problem with DHCP Decline Feature in Service Pack 2

Q162404	Service Pack 5 Breaks Microsoft Mail Shared Using FPNW

Q162471	Windows NT 4.0 May Not Recognize SCSI Devices Using Nonzero LUNs

Q162563	WINS Restore Fails on Windows NT Server 4.0

Q162566	FPNW Causes Incomplete Display When Executed from Windows 95

Q162567	Telnet to Port 135 Causes 100 Percent CPU Usage

Q162616	Extra Form Feed with Passthrough Functions to Text Only Driver

Q162657	Choosing Default Domain Name for RAS Client Authentication

Q162774	Policy Editor Crashes When Using Large Custom ADM Files

Q162775	Access Violation in SPOOLSS when Printing to a Serial Printer

Q162778	WINS May Report Database Corruption w/ More Than 100 Owners

Q162881	RIP Table Sent While Shutting Down When Silent RIP Set

Q162926	STOP: 0x0x0000000A After Call to GlobalAddAtom()

Q162927	Telnetting to Port 53 May Crash DNS Service

Q163129	RAS Client Fails to Connect to Service Pack 2 Using NetBEUI

Q163143	STOP: 0x0000001E with Status C000009A

Q163196	New Windows NT PING.EXE Prevents Hanging Other TCP/IP Stacks

Q163202	Limit of the Number of Simultaneously Open Root Storage Files

Q163203	Remote Access Autodial Manager may fail for second user logon

Q163213	WebSTONE Benchmark of IIS May Show Poor Results for MP Systems

Q163214	RAS Script with Set IPADDR May Fail with 3Com Defender Add-on

Q163261	DEC ALPHA WinNT 4.0 Servers w/ SP2 Fail to Lease DHCP Addresses

Q163267	Delay While Establishing SPX II Connection

Q163318	Helpfile Word Lists May Be Rebuilt After Daylight Savings Change

Q163333	Autosynch Compatible COM Applications May Fail w/ FIFO Enabled

Q163383	Failure to Obtain IP Address Via DHCP on Token Ring w/ SP2

Q163431	16-Bit Application Stops Responding When Run on WinNT 4.0

Q163508	STOP 0xA in Ntfs.sys During Reboot

Q163512	Error: The Mapi Spooler has Shut Down Unexpectedly

Q163525	Delay When Saving Word 7.0 File to Windows NT 4.0 Server

Q163538	NTBackup Does Not Properly Eject Tapes on DLT Tape Devices

Q163614	HP LaserJet Series II Prints Extra Small Stripes or Points

Q163616	Cannot Unlock Workstation If Password Change Cancelled

Q163620	STOP 0x50 in Rdr.sys If Pathname Too Long in SMB

Q163672	Windows NT 4.0 Setup Fails on ThinkPad 535

Q163687	Winsock Applications May Timeout or Fail with an Error

Q163700	IIS Access Violation for Polygon with More Than 100 Vertices

Q163714	ATDISK Finds the Same Disk Twice on SunDisk PCMCIA ATA Adapter

Q163725	NDIS Driver Fails To Check Functional Address

Q163790	RPC Service Stops Responding on UDP Port 135

Q163872	Sysdiff Cannot Delete Files

Q163873	Czech Keyboard Layout Has Wrong Mapping

Q163874	Pressing CTRL+ALT+DEL When Logging On Can Cause Blue Screen

Q163875	Group Policies Not Applied If DC Name Is More Than 13 Characters

Q163876	CSNW Clients Cannot Delete Print Jobs on NetWare Print Queue

Q163880	COPY Command Causes File Cache to Grow

Q163881	Windows NT Does not Display Some Fonts

Q163883	NetBT (tag=Nbt8) Corrupts Pool with WinNT 4.0 SP2 Installed

Q163891	Microsoft Excel 97 Causes a Windows NT Access Violation

Q163892	A Service May Not Set Hooks on 32-bit GUI Applications

Q163936	CLOCK Hangs and Consumes 90% CPU When Set to Digital Display

Q163969	Event 552: DNS Was Unable to Serve a Client Request

Q164014	Slow Exchange Client Logons Due to Deadlock in LSASS

Q164121	Corel Fonts Unavailable Outside of English Locale

Q164133	Logon Allowed When Access Denied to Mandatory User Profile

Q164138	Files in Macintosh Volume Disappear from Macintosh Clients

Q164159	Verify Reports Errors When Restoring a Tape Backup

Q164161	NTBACKUP Fails to Back up Microsoft Exchange Server Data

Q164201	Access Violation Installing IIS

Q164211	FPNW Doesn't Convert the Long File Names Correctly

Q164260	Compressing and Uncompressing Files Cause File Cache to Grow

Q164309	Windows NT Client: Primary/Secondary WINS Servers Switch

Q164322	Memory Leak in NetQueryDisplayInformation API

Q164350	NEC IDE CD-ROM Drive CDR-1400C Cannot Play Audio CDs

Q164352	Stop 0x00000050 in Tcpip.sys Caused by Winsock Applications

Q164391	WinNT 4.0 SP2 Atapi Claims IRQ for Unused IDE Channel

Q164410	CHGPASS and SETPASS Do Not Prompt For Typing Correction

Q164432	Accented Greek Characters Are Not Being Created

Q164462	Conner 4 mm DAT Tape Devices Fail After About 30 Seconds

Q164491	Stop: 0x0000000A in Rdr.sys When Mailslot Message > 512 Bytes

Q164507	Any User Can Log on to FTP Server with Disabled Anonymous	Logon

Q164542	MGET to an IBM Host FTP Server Returns Garbage Characters

Q164546	SCSI Driver Description Truncated in Control Panel

Q164595	Duplicate Route Not Removed After Second Redirection

Q164600	4 mm DAT Driver Reports DEC TZ9L Supports Setmarks

Q164606	Deferred Reconnections to Password Shares May Not Work

Q164630	RPC over NetBEUI Fails from WinNT 4.0 RAS to WinNT 4.0 RAS

Q164631	Scavenging WINS Database Removes Static Entries

Q164639	SNA Windows 95 Fails Logon If Password Change Required

Q164702	WINDISK crashes during initialization when Compaq ATAPI PD/CD

Q164758	Remote Procedure Call (RPC) Service Access Violation

Q164806	CHKNTFS Does Not Exclude FAT Partitions from AUTOCHK on Boot

Q164812	Computer Name Truncated When Name Resolution Attempted

Q164821	DHCP Server Service May Stop Responding

Q164826	Direct Draw Programs May Hang NT 4.0 with S3 968 Video Chipset

Q164904	Stop 0x0000000A in NETBT.SYS After Applying Service Pack 2

Q164928	Not All Objects Are Displayed When Browsing NDS Trees

Q164938	Event Logging Frozen While Doing Heavy Logging; Services CPU Peg

Q164982	Lack of Secondary Address May Cause DNS Service to Hang

Q164987	Hard-coded Socket of 451 Causes LANtegrity Software to Fail

Q165004	NTVDM Support for Compaq Financial Keyboard Scan Codes

Q165245	DDE Client Experiences Intermittent DDE Disconnects

Q165314	Grace Logon Remaining Is Not Decremented When Logging to BDC

Q165388	Invalid Directory Returned When Attempting to Access FPNW

Q165427	Convlog.exe May Cause Access Violation

Q165443	NDS Login Script Fails When Checking "If Member Of"

Q165456	STOP 0x0000000A in NTOSKRNL.EXE

Q165483	RasEnumEntries() API Leaks Memory

Q165813	16-bit Applications Cause Access Violation in NTDLL.DLL

Q165814	Stop: 0x0000001E When Opening My Computer

Q165816	STOP 0x0000000A in HAL.DLL on Multiprocessor Computers

Q165818	Truncation of Backup Log In Eastern Europe or Russian NT 4.0

Q165946	RasEnumEntries Return Incorrect Number of Phonebook Entries

Q165950	Unable to Change Font Cartridge Selection

Q165989	GetPeerName() Returns WSAENOTCONN After Select() Returns Success

Q166043	DHCPAdmin Incorrectly Writes the BootFileTable in the Registry

Q166148	RasSetEntryProperties() Fails to Set Options in Service Pack 2

Q166158	Access Violation Occurs in SPOOLSS.EXE

Q166159	Connecting to Windows Network resources from multi-homed machine

Q166183	FPNW Server Returns Error When User Opens More Than 256 Files

Q166186	OS/2 with TCP\IP May Refuse Socket Connections from Windows NT

Q166197	NBTSTAT Error when Using >25 Dialout Devices with RAS

Q166222	Dlc.sys Sends Frame Reject (FRMR) and Drops Connection

Q166224	SNA Server 802.2 Connection Fails to Reactivate

Q166226	Backup of Local Registry Does Not Work With NTBACKUP.EXE /b

Q166257	Applications Using OpenGl Cause Access Violation in OPENGL.DLL

Q166265	Printing To A Postscript Printer May Cause A STOP 0x0000003b

Q166266	STOP 0x0000000A Using OpenNT Commands and Utilities

Q166267	Office Shortcut Bar Fonts Appear as Non-Cyrillic on Russian NT

Q166311	Memory Leak Retrieving OLE Property Values with Service Pack 2

Q166334	OpenGL Access Violation on Windows NT Version 4.0

Q166421	FPNW Returns Time Stamp with 60 Seconds to Clients

Q166423	Access Violation in SERVICES.EXE in EVENTLOG.DLL

Q166475	NWLNKSPX Retransmission Problem Over a Slow Link

Q166478	Logon Rights Are Not Audited

Q166482	DUMPCHK.EXE Incorrectly Reports Some Dump Files as Invalid

Q166686	RASDIAL Error w/English Text on Non-English Version of Windows NT 4.0

Q166696	NT 4 Err Msg: "The INF OEMNADDI is missing the referenced file"

Q166823	Cannot Connect To AT&T Advanced Server VMS or OSF Print Share

Q166834	Lost Record Locks from MS-DOS-based Program to NetWare Server

Q166842	CSNW & GSNW Won't Display NetWare Servers via a SAP Seed Server

Q166846	Cannot Reconnect to TN3270 Server with Close Listen Sockets

Q166874	No Crashdump and Compaq Systems with Smart-2/P (PCI) Controller

Q166963	Cannot Communicate with Computer Running NWLink IPX/SPX

Q166964	Incorrect File Listing on NetWare Server with DIR /TC Command

Q167009	Description of DHCP Server Service Has a Misspelled Word

Q167010	Access Violation in CMD.EXE Processing Batch File Script Argument

Q167026	Windows NT 4.0 DNS Server Stops Responding To Queries

Q167038	RAS Clients Run Winsock and RPC Applications Slowly

Q167044	Request From Perfmon Counter Can Cause Excessive Page Faults

Q167110	NT 4.0 RAS client slows over time due to lack of resources

Q167129	Stop 0x7A or System Lockup in NTBACKUP With MINIQIC

Q167130	Fatal System Error in NDIS.SYS Allocating Map Registers

Q167362	STOP 0x00000050 in SRV.SYS When Shutting Down Computer

Die neuesten Informationen über Softwarefehler finden Sie in:

Q150734 List of Bugs Fixed in Windows NT Version 4.0


Fehlermeldung bei Druckerinstallation

Erscheint bei der Druckerinstallation folgende Fehlermeldung: "Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden. Die Druckverarbeitung ist unbekannt"

Lösung: Zunächst schauen, ob in dem Verzeichnis C:\WINNT\system32\spool\prtprocs\w32x86 die Datei WINPRINT.DLL vorhanden ist. Wenn nicht, dann diese Datei, welche sich als WINPRINT.DL_ auf der

Windows NT40-CDROM befindet, mit dem Expand in das Verzeichnis "entpacken". Anschließend REGEDT32 aufrufen. Dort in folgende Registrierung hineingehen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Print\ Environments\ Windows NT x86\ PrintProcessors\ winprint

Und folgenden Wert hinzufügen: Driver als Datentyp REG_SZ: winprint.dll.

Im Registrierungseditor sieht das dann wie folgt aus: Driver:REG_SZ:winprint.dll

Damit sollte der Fehler wieder behoben sein.


Fehlermeldungen: IRQL_not_less_or_equal

Diese Fehlermeldung "IRQL_not_less_or_equal" tritt auf, wenn von einem Kernelmode-Prozess bzw. ein Treiber versucht wird in eine falsche Adresse zu schreiben auf die er kein Zugriffsrecht hat.

Meist passiert das, wenn ein Programm von einen fehlerhaften Zeiger, auf die falsche Adresse verwiesen wird. Das Programm versucht nun auf diese fehlerhafte Adresse zuzugreifen, was zu einen Fehler führt. Passiert das im Benutzermodus, kommt es zu einer Zugriffsverletzung und das Programm wird beendet. Passiert das aber bei Treibern, die ja meist im Kernelmodus ausgeführt werden, so wird eine STOP 0x0000000A Meldung ausgegeben.

Um jetzt herauszufinden welcher Treiber diese Meldung verursachte, muss man diese Fehlermeldung auswerten. Ich versuche hier mal anhand einer Beispiel Fehlermeldung aufzuzeigen welche Informationen was aussagen.

STOP 0x0000000A(0xZZZZZZZZ,0xYYYYYYYY,0xXXXXXXXX,0xVVVVVVVV)

IRQL_not_less_or_equal

** Address 0xVVVVVVVV has base at [address] - [driver]

Parameter:	Bedeutung:
0xZZZZZZZZ	Falsche Adresse auf die verwiesen wurde
0xYYYYYYYY	IRQL, der erforderlich war, um auf den Speicher zuzugreifen
0xXXXXXXXX	Zugriffsart (0 lesen oder 1 schreiben)
0xVVVVVVVV	Adresse der Instruktion, die versuchte auf den Speicherbereich zuzugreifen

Liegt der letzte Parameter (0xVVVVVVVV) im Adressbereich eines Gerätetreibers des Systems, wissen Sie, welcher Gerätetreiber gerade lief, als der Speicherzugriff geschah. Dieser Treiber ist oft in der dritten Zeile des STOP Bildschirms zu finden.


Fernzugriff auf die Registry ausschalten

Bei NT 3.51 Server und Workstation und bei NT 4.0 Workstation sind Teile der Registry für die Gruppe "Everyone" für den Fernzugriff freigeschaltet. Dadurch ist es jedem Benutzer in Netz möglich, der Zugriff auf den Registrierungseditor hat, die Registry von anderen Rechnern im Netz zu bearbeiten.

Zur Sicherheit im Netz, sollte man das auch bei den WS nur auf das Administratorkonto beschränken.

Um einen Fernzugriff auf die Registry zu unterbinden (Server oder Workstation), muss folgender Registry-Key in die Registry eingetragen werden.

Hier wird der ganze Weg angeben, die Schlüssel sind aber in der NT 4.0-Version schon angelegt und es müssen dort nur die Berechtigungen geändert werden. Bei NT 3.51 WS müssen die Schlüssel aber erst noch angelegt werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

1.	In den folgenden Schlüssel wechseln:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control

2.	Mit Menü "Bearbeiten" -> "Schlüssel hinzufügen" folgenden Schlüssel eintragen:
Schlüsselname:	SecurePipeServers
Datentyp	REG_SZ

3.	In den folgenden Schlüssel wechseln
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ SecurePipeServers

4.	Mit Menü "Bearbeiten" -> "Schlüssel hinzufügen" folgenden Schlüssel eintragen:
Schlüsselname:	winreg
Datentyp	REG_SZ

5.	In den folgenden Schlüssel wechseln
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ SecurePipeServers\ winreg

6.	Mit Menü "Bearbeiten" -> "Wert hinzufügen" folgenden Wert eintragen:
Wertname:	Description
Datentyp:	REG_SZ
Zeichenkette:	Registry Server

7.	In den folgenden Schlüssel wechseln
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ SecurePipeServers\ winreg

8.	Mit Menü "Sicherheit" -> "Berechtigungen". Nun alle Gruppen entfernen die keine Berechtigung für einen Fernzugriff mehr haben.

Erst nach einem Neustart des Rechners sind die Änderungen in der Registry wirksam.


Festplattenfehlertoleranz (Raid-Level)

Die Klassifizierung nach RAID wird von vielen Herstellern unterschiedlich ausgelegt. Gerade die Raid - Level größer als 5 sind nicht mehr vergleichbar. Aus diesen Grunde wurde die Klassifizierung von RAB überarbeitet und in neue Gruppen unterteilt, die meisten Hersteller benutzen diese neue Einteilung. Eine Auflistung finden Sie am Ende dieser Liste (RAB-Level)

Window NT unterstützt Softwaremäßig nur Raid-Level 0, 1 und 5 , hier werden aber wegen der Vollständigkeit alle Raid-Level erklärt:

Raid Level 0:

Wird auch als Striping bezeichnet. Bei diesem Level werden mehrere Festplatten zu einem einzigen Datenbereich zusammengefügt. Der Controller verteilt die Daten auf mehrere Kanäle und Festplatten. Dadurch läßt sich eine höhere I/O- Bandbreite erzielen, weil Daten parallel gelesen und geschrieben werden können. Da keine Datenredundanz vorgesehen ist, sorgt das nur für eine höhere Geschwindigkeit, kann aber keine Datenverluste bei Fehlern verhindern. Aus diesem Grunde wird dieses bei Servern nicht verwendet.

Sicherheit:	keine, sobald eine Festplatte ausfällt sind alle Daten verloren.
Nutzfaktor:	Sehr gut, da der gesamte Platz nur für Daten verwendet wird.
Bemerkung:	Sehr hohe Performance bei großen Datenmengen.

Raid Level 1:

Wird auch als Mirroring (Plattenspiegelung) bezeichnet. Hier werden sämtliche Daten parallel auf zwei Festplatten geschrieben.

Sicherheit:	sehr hoch, denn wenn eine Festplatte ausfällt stehen die Daten auf der anderen noch zur Verfügung.
Nutzfaktor:	0,5 und ist damit sehr schlecht, da immer nur die Hälfte der Kapazität zur Verfügung steht.
Bemerkung:	Wird bei Servern bis ca 7 GByte verwendet.

Raid Level 2:

Fügt den Daten einen Fehlerkorrektur-Code hinzu.

Bemerkung:	Wird heute so gut wie nicht mehr eingesetzt.

Raid Level 3:

Diese Lösung besteht aus mindestens 3 Festplatten, wobei die eine nur für die Korrekturdaten verwendet wird.Es wird also für jede Datenzeile noch ein Parity-Block angelegt und auf einer zusätzlichen Festplatte gespeichert. Fällt nun eine Festplatte in diesem System aus, können die darauf gespeicherten Daten aus den restlichen Daten und den Parity-Daten wieder hergestellt werden. Dieses System weißt bei sequentiellen Lese-und Schreibzugriffen eine gute Performance auf, bei verteilten Schreibzugriffen geht die Geschwindigkeit aber stark nach unten.

Sicherheit:	ist gegeben, bei Ausfall einer Festplatte können die Daten aus den noch vorhandenen errechnet werden.
Vorteil:	Lese Performance wird durch kleine Blöcke verbessert
Nachteil:	Schreiben der Daten recht langsam
Bemerkung:	wird bei Servern ab 8GByte eingesetzt.

Raid Level 4:

Wird auch als Data Guarding bezeichnet. Raid 4 gleicht in der Arbeitsweise Raid 3 hier wird jedoch eine größere Block Größe gewählt.

Sicherheit:	wie bei Level 3
Vorteil:	Lese-Performance wird zu Level 3 gesteigert, überlappender Zugriff möglich
Nachteil:	Schreibzugriff zwar schneller als bei Level 3 aber immer noch nicht sehr gut.

Raid Level 5:

Wird auch als Distributed Data Guarding bezeichnet. Wie Level 4 nur dass hier Parity-Daten auf alle Festplatten verteilt werden und nicht auf einer extra Festplatte abgelegt werden. Dadurch werden verteilte Schreibzugriffe beschleunigt. Typischerweise wird Raid 5 bei Server mit großen Festplattenkapazitäten verwendet. Durch die Berechnung der Parity-Daten kann dieses System nicht die Performance von Raid 0 oder Raid 1- Systemen erreichen.

Sicherheit:	wie bei Level 3
Vorteil	Schreibzugriff schneller, weil nun auch hier ein überlappender Zugriff möglich.
Nachteil:	hängt von der Anzahl der Festplatten ab. (bei 3 Festplatten ca 0,67 , bei 8 Platten  steigt er schon auf 0,86)
Bemerkung:	wird bei Servern ab 8GByte eingesetzt.

Raid Level 10:

Das ist eine sehr neue Art der Datenspeicherung und ist eine Kombination aus Raid 0 und Raid 1. Da hierbei keine Parity-Daten berechnet werden müssen, eignet sich das System besonders für die Speicherung von großen redundanten Datenmengen.

Sicherheit:	wie bei Level 1
Vorteil:	Schreibzugriff schnell, da keine Parity-Daten berechnet und geschrieben werden müssen.
Nutzfaktor:	0,5 und ist damit sehr schlecht, da immer nur die Hälfte der Kapazität zur Verfügung steht.
Bemerkung:	wird bei Servern größer 10GByte eingesetzt.
Die neue Aufteilung in RAB-Level:

Es gibt hier nun 3 Gruppen:

Failure-Resistant (FR)	Es werden weiterhin fehlerfreie Daten geliefert, wenn ein Plattenlaufwerk ausfällt
Failure-Tolerant (FT)	Es werden weiterhin fehlerfreie Daten geliefert, auch wenn eine beliebige wechselbare Einheit ausfällt
Disaster-Tolerant (DT)	Es werden weiterhin fehlerfreie Daten geliefert, auch wenn eine ganze Gerätegruppe in einem System aus mehreren Gruppen ausfällt

Zusätze:

DS	Datenspeichersysteme aus Festplatten (z.B. FRDS)
AC	Array Controller
+	Bezeichnet, das die Festplatten zusätzlich über Hot-Swap-Funktion verfügen (z.B. FRDS+)

Bei FTDS++ weißt das zweite + auf einen zusätzlichen Schutz beim Ausfall von mehreren Festplatten hin.

Genauere Informationen finden Sie dazu unter "http://www.raid-advisory.com"


Große Festplatten komprimieren

NT unterstützt bei der Komprimierung nur eine Clustergröße von maximal 4096 Bytes. Wird beim Formatieren einer Festplatte aber keine Clustergröße angegeben, setzt NT ab Partitionen größer als 4 GByte die Clustergröße auch höher. Wenn Sie auch auf solchen Partitionen noch mit komprimierten Daten arbeiten wollen, müssen Sie beim Formatieren der Partition die Clustergröße vorgeben . Entweder über die Eingabeaufforderung mit "Format /a:[Clustergröße]"  bzw. im Festplatten-Manager können Sie die Größe im Menü angeben)


HPFS trotz NT 4.0
HPFS trotz Windows NT 4.0

Für das Formatieren in HPFS-Format benötigt man die Format-Routine aus der Version 3.5 und damit NT 4.0  HPFS auch lesen kann, den Treiber PINBALL.SYS, ebenfalls aus NT 3.51. Kopieren Sie diesen Treiber nach \%Systemroot%\System32\Drivers.

Außerdem sind ein paar Einträge in der Registry notwendig:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Pinball

Schlüssel	Datentyp	Wert
ErrorControl	REG_DWORD	0x1
Group	REG_SZ	Boot file system
Start	REG_DWORD	0x1
Type	REG_DWORD	0x2

Markieren Sie zunächst den Schlüssel "Services", klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen -> "Neu" -> "Schlüssel". Nennen Sie den Schlüssel "Pinball".

Um die restlichen, oben aufgelisteten, Einträge einzufügen, öffnen Sie "Pinball", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das rechte Fenster, wählen Sie ->"Neu" -> Datentyp , geben Sie die Einträge ein und weisen ihnen entsprechende Werte zu (Doppelklick auf einen Eintrag und Wert eintippen).

Unter NT 3.51 lautet der Eintrag für den "Start" -Parameter "0x4", das entspricht im Control Panel unter Device dem Status "Disabled". Mit dieser Einstellung startet NT 4.0 das Filesystem nicht mehr. Der von HPFS übernommene Parameter 0x1 (System) funktioniert dagegen problemlos.

Sie sollten vorher ein Backup durchführen !


Herunterfahren im Anmelde-Screen Ein/Ausblenden

Standardmäßig ist bei der NT Server Version im Anmeldebildschirm "Herunterfahren" nicht zu sehen. Man muss sich erst anmelden um den Server herunterfahren zu können. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das auch so lassen, damit nicht jeder den Server herunterfahren kann. Wollen Sie aber trotzdem diesen Eintrag wieder haben, können Sie ihn in der Registry wieder einschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon\

setzen Sie den Wert "ShutdownWithoutLogon" als Datentyp "REG_SZ " auf "1".

Wenn Sie den Eintrag auf "0"setzen, können Sie herunterfahren auch auf der Workstation ausblenden.


ISDN-Karten für NT (Übersicht)

Zusammenstellung von ISDN-Karten mit Treiberunterstützung für Windows NT vom 11. Oktober 1996:

Autor: Frank Ickstadt

Alle Preise sind Listenpreise, die Straßenpreise können zum Teil erheblich darunter liegen.

Digi International

http://www.digibd.com/

Digital International GmbH

Domkloster 1

50667 Köln

Tel.: 0221-920 520

Fax: 0221-920 521 0

Digi Datafire S/T mit Client RAS-Treiber  750,00 DM

Digi Datafire S/T S1 mit Server RAS-Treiber  1200,00 DM

Dr. Neuhaus

http://www.neuhaus.de/

Dr. Neuhaus Telekommunikations GmbH

Haldenstieg 3

D-22453 Hamburg

Tel.: 040-553 04 0

Fax: 040-553 04 180

NICCY-PC 3009 mit Windows-NT-CAPI 1.1  998,00 DM

G. Diehl

http://www.diehl.de

http://www.eicon.com/product/hardware/index.html

G. Diehl ISDN GmbH

Bahnhofstrasse 63

D-71229 Lönberg

Tel.: 07152-930 0

Fax: 07152-930 999

Alle Karten + Diehl Digital NT (350,00 DM) CAPI 2.0 und RAS

Bei Bestellung einer Karte inklusive Diehl Digital NT entfällt der Aufpreis von 350 DM, allerdings wird dann auch keine DOS und Windows 3.X/95 Unterstützung mitgeliefert.

So kostet die Diehl DIVA inkl. Diehl Digital NT  550,00 DM

DIVA pro Windows-NT-CAPI 2.0 und RAS-Treiber  550,00 DM

Janussoft/HST

http://www.intersoft.de/.\janussoft\index.html (nur Firmenprofil)

janussoft High Soft Tech Marketing GmbH

Wichmannstraße 4, Haus 10 Nord

D-22607 Hamburg

Tel.: 040-899 618 80

Fax: 040-890 169 2

Saphir mit Windows-NT-CAPI  680,00 DM

Windows-NT CAPI 2.0; an DOS/Win16-Tasks wird's als "Misch"-CAPI (2.0 und 1.1) weitergereicht.

KaMell Software

http://www.bintec.de/

KaMell Software

Kreuzgrundweg 1a

36100 Petersberg

0661/9673-110

Bintec Bianca/SLC mit Windows-NT-CAPI 2.0  980,00 DM

Microcom

http://www.microcom.com/isdn/isdn.htm

Micro Communications GmbH

Lindemannstr. 79

44137 Dortmund

Tel.: 0231-902 66 10

Fax: 0231-902 66 00

Solis-L mit Windows-NT-CAPI 2.0 und RAS   780,00 DM

Solis-F mit Windows-NT-CAPI 2.0 und RAS  1180,00 DM

Stollmann

http://www.stollmann.de/

Stollman E+V GmbH

Mendelssohnstrasse 15

D-22761 Hamburg

Tel.: 040-890 88 0

Fax: 040-890 88 444

tina Windows-NT-CAPI 1.2, 2.0 und RAS

tina+/dd (baugleich miro CONNECT P1) Windows-NT-CAPI 1.2, 2.0 und RAS

AVM

http://www.avm-usa.com/

http://www.avm.de/

ftp://ftp.avm.de/

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH

Alt-Moabit 95

D-10559 Berlin

Tel.: 030-399 76 0

Fax: 030-399 76 299

B1 Windows-NT-CAPI 2.0 und RAS ca. 1200,- DM

AVM startet im Dezember 1996 die Sonderaktion NTi - das ISDN Tuning Kit für Windows NT. Auf einer CD zum Endkundenpreis von 95,-- DM (incl.Mwst.) wird in einer Gemeinschaftsaktion von AVM und Microsoft eine Komplettlösung für den ISDN-Workplace mit Windows NT zur Verfügung stehen.

Im Lieferumfang enthalten sind:

1.	CAPI 2.0 Treiber für die AVM ISDN-Controller B1, PCMCIA B, A1 v3.0, FRITZ!Card

2.	NDIS-WAN Miniport Treiber für Windows NT

3.	FRITZ!32 mit ISDN-Dateimanager, 14.4 Fax, Anrufbeantworter, Mailboxterminal und   BTX-Decoder für Windows NT

4.	Microsoft Service Pack 1 für Windows NT 4.0 deutsch

5.	Microsoft Internet Suite mit Internet-Explorer, Mail-, News-Client und Netmeeting

ELSA

http://www.elsa.de/

ftp://ftp.elsa.de/

http://www.elsa.com/

ELSA GmbH

Sonnenweg 11

D-52070 Aachen

Tel.: 0241-9177 0

Fax:  0241-9177 600

ELSA MicroLink ISDN/PCC-16 mit NT-CAPI 2.0  199 DM

ELSA MicroLink ISDN/PCC mit NT-CAPI 2.0

ELSA MicroLink ISDN/PCF mit NT-CAPI 2.0

ELSA MicroLink ISDN/PCFpro mit NT-CAPI 2.0

Die zur ELSA PCC-16 (und vermutlich auch zu den anderen Karten von Elsa) ausgelieferte CAPI.DLL ist eine 32 Bit Anwendung. Das bedeutet, dass nahezu

kein gängiges Softwareprodukt (T-Online Decoder etc.) dies nutzen kann und somit der Einsatz ohne Bedeutung ist. Da auch keine Möglichkeit besteht den RAS-Dienst zu nutzen, eine Einbindung der PCC-16 als Netzwerkkarte ist nicht möglich, ist der Nutzen dieser Karte bisher als sehr gering zu bezeichnen.
Die von Elsa gelieferten Programm Telix etc. funktionieren auch nicht, da kein Fossiltreiber vorhanden ist.
Das einzige Programm, dass hier bisher mit dieser Karte läuft ist ZOC.

TELES

http://www.teles.de/

TELES AG

Dovestraße 2-4

D-10587 Berlin

Tel: 030-399 28 00

Fax: 030-399 28 01

Es läuft zur Zeit ein öffentlicher Betatest bei Teles. Eine neue Capi (Ver. 3.28) ist auf deren Webserver erhältlich, genauso wie das Online Power Pack 6 für Windows NT.

Die Capi und das Programmpaket laufen schon sehr stabil, so dass man schon sagen kann : Eine Capi 2.0 für Windows NT ist schon erhältlich.

Wenn es um NT geht, Herrn Tyx bei Teles verlangen !

Für die, die es noch nicht wissen: Das oben angesprochene Programmpaket ist für 99 DM brutto erhältlich (natürlich ohne Teles S016.X). Die Server Version kostet 799 DM.

Mittlerweile ist der TELES.NT-RAS Treiber Version 1.2, für den Betrieb der TELES.S0/16.3-Karte unter Windows NT 3.51 und 4.0 auch auf dem Support Server zum "kostenlosen" download erhältlich. Für S016 und kompatible verweist die Teles AG auf das 99 DM Paket.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit zumindest eingeschränkt die Treiber benutzen zu können ohne das Programmpaket zu kaufen. Wichtig ist der Besitz einer Teles-Karte mit dem zugehörigen Programmen (besonders der INSTALL.EXE in der Version 3.12). Das entsprechende Treiberpaket (NT-RAS-Online) muss von Teles Support Server geholt werden, mit der Install.EXE wird es unter NT installiert. Nun die Karte als Netzwerkkarte einrichten und NT neu booten. Die activate.key Datei muss in das neu angelegte Verzeichnis (NTOnline) kopiert werden und BTX und FAX (Empfang) sollte nun funktionieren. Sollte keinerlei Netzwerk installiert sein, so muss der Treiber ndis.sys in das Verzeichnis system32\drivers\isdn kopiert werden.


Desktop/Fenstereinstellungen

Diese Einstellungen bestimmen die Größe der Fensterelemente auf dem Desktop. Die Werte werden in Pixel, X/Y-Koordinaten bzw. Twips (1/20 eines Druckerpunktes = 1/1440 Zoll) angegeben. Zur Unterscheidung werden Angaben in Twips mit einem negativen Vorzeichen (-)in die Registry eingetragen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\ WindowMetrics

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Rahmenbreite

BorderWidth	REG_SZ	Twips: 1 - 49	15

Schriftart des Fenstertittel

CaptionFont	REG_BINARY	Schriftart	MS Sans Serif

Größe der Steuerelemente in der Tittelleiste eines Fensters (höhe)

CaptionHeight	REG_SZ	Twips	-270

Größe der Steuerelemente in der Tittelleiste eines Fensters (breite)

CaptionWidth	REG_SZ	Twips	-270

Schriftart, die für die Symbole verwendet wird

IconFont	REG_BINARY	Schriftart	MS Sans Serif

Größe einer Rasterzelle, beim automatischen Anordnen der Icons auf den Desktop bestimmt das die Abstände der Icons zueinander.

IconSpacing	REG_SZ	Twips	-1125

Angabe ob Symboltitel umgebrochen werden. Bei 1 wird das Umbrechen eingeschaltet und der vertikale Abstand zwischen den Symbolen um 3 Zeilen vergrößert.

IconTitleWarp	REG_SZ	Boolean	1

Höhe der Symbolzelle

IconVerticalSpacing	REG_SZ	Twips	-900

Die für das Menü verwendete Schriftart

MenuFont	REG_BINARY	Schriftart	MS Sans Serif

Höhe der Menüleiste

MenuHeight	REG_SZ	Twips	-270

Breite der Schaltflächen der Menüleiste

MenuWidth	REG_SZ	Twips	-270

Die für die Meldungsfelder zu verwendene Schriftart

MessageFont	REG_BINARY	Schriftart	MS Sans Serif

Höhe der horizontalen Bildlaufleiste

ScrollHeight	REG_SZ	Twips	-240

Breite der vertikalen Bildlaufleiste

ScrollWidth	REG_SZ	Twips	-240

Farbtiefe der Symbole, die im Explorer zum Einsatz kommen.

Shell Icon BPP	REG_SZ	Bits pro Pixel	4

Höhe und Breite der Symbole, die im Explorer zum Einsatz kommen.

Shell Icon Size	REG_SZ	Pixel: 16 - 48	32

Höhe und Breite großer Symbole im Explorer

Size	REG_SZ	Pixel	?

Schriftart für kleine Titelleisten

SmCaptionFont	REG_BINARY	Schriftart	MS Sans Serif

Höhe kleiner Titelleisten und ihrer Symbole

SmCaptionHeight	REG_SZ	Twips	-225

Breite kleiner Titelleisten und ihrer Symbole

SmCaptionWidth	REG_SZ	Twips	-225

Schriftart für die Statusleisten

StatusFont	REG_BINARY	Schriftart	MS Sans Serif
Siehe auch "Icon Einstellungen (was man alles ändern kann)"


Informationen über die BOOT.INI

Die BOOT.INI bestimmt, welches Betriebsystem gestartet wird. Diese Datei befindet sich auf der Start-Partition im Haupverzeichnis und ist versteckt.

Aufbau der BOOT.INI

[boot loader]	Infos für Autostart
timeout=30	Wartezeit bis zum automatischen Start
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partion(2)\WINNT40	Betriebssystem, das automatisch gestartet werden soll.
[operating system]	Das Bootmenü zur Auswahl
multi(0)disk(0)rdisk(0)partion(2)\WINNT40="Windwos NT Server, Version 4.0"

multi(0)disk(0)rdisk(0)partion(2)\WINNT40="Windows NT Server, Version 4.0 [VGA-Modus]" /basevideo

Ab Windows 2000:

signature(8b467c12)disk(1)rdisk(0)partition(2)\winnt="Windows 2000"

C:\="MS-DOS"	Anderes Betriebsystem

Das ist ein Bootmenü, mit dem man Windows NT und auch das alte MS-DOS starten kann.

Die Begriffe bei [operating system]:

multi(0)	Festplatten bzw. SCSI-Controller mit BIOS
scsi	SCSI-Controller ohne BIOS
rdisk(0)	SCSI-LUN-Nummer der entsprechenden Festplatte
disk(0)	Nummer des SCSI-Busses
partion(2)	Nummer der Partion, auf der sich das BS befindet, Es wird bei 1 angefangen zu zählen
Ab Windows 2000: signature(8b467c12)	Diesen Wert gibt es ab Windows 2000 und wird hinzugefügt wenn einer der folgenden Bedingungen zutrifft: - Die Partition auf der Sie Windows 2000 installiert haben ist größer als ~ 7,8 GByte oder der Startcylinder liegt über 1024 so das für das Booten nicht die BIOS Funktion INT13 benutzt werden kann. - Oder Sie haben Windows 2000 auf einer SCSI-Festplatte installiert, die an einen SCSI-Controller hängt, wo das BIOS ausgeschaltet wurde. Auch hier kann dann nicht die BIOS-Funktion INT13 zum Booten benutzt werden.
Parameter:
/BASEVIDEO	System verwendet den Standard VGA-Treiber
/CRASHDEBUG	Automatische Wiederherstellung des Systems
/NOSERIALMICE	Deaktiviert die Erkennung einer seriellen Maus an der oder den angegebenen Schnittstellen. Diese Einstellung wird verwendet, wenn Windows NT eine Komponente an dieser Schnittstelle wie z.B. ein Modem für eine Maus hält. Angabe: [COMx oder COMx,y,z] (MS Q131976)
/DEBUG	Ein externer (Kernel-)Debugger ist generell "aktiv". NT läßt sich von dort aus unterbrechen. Optional  /DEBUGPORT=COMx und /BAUDRATE=y  für den dafür benutzen seriellen Port.
/NODEBUG	Dadurch werden keine DEBUG-Informationen überwacht. Da das Überwachen sehr aufwendig ist und nur Entwicklern von Bedeutung ist, kann man damit das System schneller machen
/MAXMEM:n	Gibt an, wieviel Hauptspeicher NT maximal verwenden soll
/SOS	Zeigt die Treiber an, die während des Startens von NT geladen werden
/SCSIORDINAL:n	Wird verwendet um zwei identische SCSI-Controller voneinander zu unterscheiden. Der Wert sollte beim zweiten SCSI-Controller auf 1 gesetzt werden  (MS Q103625)
/WIN95[DOS]	Nur sinnvoll bei einer DOS-,Windows-95- und NT-Parallelinstallation: ermöglicht die Auswahl des zu ladenden Betriebssystems aus dem NT-Loader heraus. Der Loader übernimmt dann das Umbenennen der DOS-Dateien (io.sys, msdos.sys, command.com, config.sys und autoexec.bat), was ansonsten Windows95 übernimmt, wenn beim Starten F4 oder F8 gedrückt wird. Beispiel: C:\BOOTSECT.W95="Microsoft Windows 95" /WIN95 C:\BOOTSECT.W95="MS DOS 6.22" /WIN95DOS multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Workstation 4.0"  (MS Q157992)
/ONECPU	Startet Mehrprozessorsysteme mit EINER CPU, alle anderen werden ingnoriert
/NUMPROC=	Startet NT mit der angegebenen Zahl von Prozessoren (Bei einem 4 Prozessor System, würde NT bei /NUMPROC=2 nur mit 2 Prozessoren arbeiten)
/3GB	Hiermit ändern Sie das Verhältnis zwischen der Trennung von USER und SYSTEM Speicher für die virtuelle Adressenverwaltung. Standardmäßig wird 2GByte für den USER und 2 GByte für das SYSTEM reserviert. Durch setzten diesen Schalters werden nun für den USER 3 GByte und für das SYSTEM nur noch 1 GByte Speicher reserviert, diese Einstellung kann bei einigen Programmen zu Geschwindigkeitsvorteilen führen z.B. bei Datenbanken. Damit Anwendungen dieses Mehr an Speicher auch nutzen können, muss es sich jedoch um eine Enterprise-Version von Windows NT handeln, und das Programm muss als 2-GByte-Anwendung gekennzeichnet sein. (ab Service Pack 3) (MS Q171793)
/CLKLVL	Der Multiprozessor x86 (HALMPS.DLL) wird für eine gepufferte Systemuhr konfiguriert
/BREAK	Damit wird eingestellt, das die HAL an einem bestimmten "Breakpoint" beim Laden stehenbleibt. NT wartet nun an diesem Punkt, bis eine Debuggingverbindung hergestellt wurde und setzt dann den Start weiter fort. Wird diese Option verwendet, ohne das auch der Schalter /DEBUG gesetzt wurde, bleibt NT mit einem "BLUE Screen" stehen.
/BURNMEMORY=	Mit den Wert wird in MByte angegeben wieviel Speicher NT nicht beachten soll, entgegengesetzt zum Schalter /MAXMEM der den zu verwendenden Speicher angibt. Bei der Angabe von /BURNMEMORY = 84 würde NT 84 MB vom gesamten Arbeitsspeicher als unbrauchbar weglassen.
/KERNEL=  /HAL=	Mit diesem Schalter stellen Sie ein, das im NTLDR die Dateien für NTOSKRNL.EXE und HAL.DLL aus dem System Root (WINNT\SYSTEM32) durch die jeweiligen Image Dateien ersetzt werden. Dieser Parameter ist nützlich um zwischen einer überprüften Kernelumgebung und einer Probe Kernelumgebung umschalten zu können. Es gibt von MS einige Debuging Dateien, die an bestimmte Leute weitergegeben werden. Mit diesen Dateien müssen Sie folgendes machen: 1. Kopieren Sie die Debuging Kernel - Version in Ihr WINNT\SYSTEM32 Verzeichnis und geben Sie Ihr den  Namen NTOSKCHK.EXE. Bei einem Rechner mit einem Prozessor brauchen Sie die Datei mit den Namen NTOSKRNL.EXE ansonsten NTKRNLMP.EXE für Multiprozessor Maschinen. 2. Kopieren Sie die Debuging HAL- Version in Ihr WINNT\SYSTEM32 Verzeichnis und geben Sie Ihr den  Namen HALCHK.DLL. Um zu wissen welche HAL- Datei Sie dafür verwenden müssen, öffnen Sie die Logdatei "Setup.log" aus dem Windows Verzeichnis und suchen nach den Eintrag "\WINNTF\system32\hal.dll="...." die dort nach dem Gleichheitszeichen angebene DLL ist die für Ihr System benötigte HAL- Datei. 3. In der BOOT.INI sollten Sie nun einfach einen bestehenden Booteintrag kopieren und diese zusätzlichen Parametern hinten mit anfügen: /KERNEL=NTOSKCHK.EXE /HAL=HALCHK.DLL (Den Namen aus dem Bootmenü sollten Sie zur besseren Übersicht natürlich auch abändern)
/PCILOCK	NT versucht keine eigenen Einstellungen zu ermitteln, sondern benutzt die Werte, die im BIOS eingestellt sind. (MS Q148501)
/USE8254	Für Rechner mit alten BIOS. NT benutzt nun den 8254 Timer Chip. (MS Q169901)
/YEAR=	NT benutzt nun nicht mehr das Datum welches im BIOS des Rechners angegeben ist, sondern fährt den Kernel mit den angegebenen Datum hoch. Ist für den Jahr 2000 Test gedacht. (ab Service Pack 4)

Die nachfolgenden Parameter sind aus der NT 2000 Beta 3 Build 2031.

/NOGUIBOOT	Wenn Sie diesen Schalter setzen wird nicht mehr der Grafiktreiber geladen, der dafür notwendig ist, den Bootvorgang grafisch darzustellen. Dieser Treiber wird zur Anzeige des Bootvorgangs verwendet und um bei einem "Blue Screen" die Informationen auszudrucken.
/FASTDETECT	Bei einer Installation von Windows NT 4.0 und Windows 2000 wird eine unterschiedliche Arbeitsweise von NTDETECT verlangt. Bei Windows NT 4.0 wurde die Erkennung von Parallel- und Seriellen Ports noch durch  NTDETECT durchgeführt, ab Windows 2000 gibt es dafür einen speziellen Plug und Play Treiber, der dafür verantwortlich ist. Wird dieser Schalter gesetzt, wird die Erkennung über NTDETECT ausgeschaltet.
/SAFEBOOT:	Diesen Schalter sollten Sie nicht selber setzen. Wenn Sie die Taste F8 beim Booten drücken, werden diese Schalter automatisch von Windows NT gesetzt.  Nach dem Doppelpunkt erfolgt die Angabe, wie NT Booten soll: Bei der Angabe von MINIMAL wird NT wird nur mit den minimalen Treiber gestartet, die im Registry Key unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ SafeBoot" angegeben sind. (Je nach Option dort unter dem Zweig "Minimal" oder "Network") Bei der Angabe von NETWORK wird NT wie MINIMAL gestart, halt nur aus dem Zweig Network für die Netzwerkunterstützung. Durch DSREPAIR wird veranlaßt, das NT das aktuelle Verzeichnis von einem Backup wieder herstellt. Mit dem zusätzlichen Schalter ALTERNATESHELL können Sie angeben, das die unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ SafeBoot\ AlternateShell" angegebene grafische Benutzeroberfläche anstatt des Explorer geladen wird.
/INTAFFINITY	Durch diese Angabe, wird bestimmt, das bei Multiprozessoren (HALMPS.DLL) nur noch der höchste numerierte Prozessor in einem SMP die Interrupts erhält. Normalerweise erhalten immer alle Prozessoren die Interrupts.
/MAXPROCSPERCLUSTER=	Hiermit stellen Sie die maximal zu benutzenden Prozessoren in einem Cluster ein. Das bedeutet, wenn Sie eine 8 Prozessormaschine benutzen und die in 2 Clustern mit jeweils 4 Prozessoren aufgeteilt haben, würden bei der Angabe von /MAXPROCSPERCLUSTER=2 nur jeweils 2 Prozessoren im Cluster verwendet werden.
/TIMERES=	Bei einem Multiprozessorsystem (HALMPS.DLL), setzt diese Option das Verhältnis des Systemtimers. Der von Ihnen angegebene Wert wird auf einen unterstützen Wert aufgerundet. Die Angabe erfolgt in 100 Nanosekunden. Standardmäßig benutzt NT 7.8 Mögliche Werte sind: 9766   -> .98  19532 -> 2.0  39063 -> 3.9  78125 -> 7.8  Wenn Sie also angeben /TIMERES=19000, wird NT einen Wert von 2.0 benutzen.
/BOOTLOG	Wenn Sie diesen Schalter setzen, wird NT 2000 veranlaßt unter %SYSTEMROOT% eine Datei "NTBTLOG.TXT" anzulegen. In dieser Datei führt NT ein Log mit allen Informationen (Treiber die geladen wurden und ihren Fehler) die beim Starten von NT durchgeführt wurden.


Installation von Windows NT

Installation von Windows NT 4.0 und Windows NT 3.51 verläuft unterschiedlich, da aber die wichtigsten Schritte und Einstellungen (z.B. die Parameter) gleich sind, wird die Installation von Windows NT 3.51 hier nicht gesondert beschrieben.

Je nachdem, ob es sich um Server oder Workstation handelt, und je nach gewälten Optionen, werden einige der unten aufgelisteten Einstellungen bei der Installation nicht angezeigt. Fahren Sie dann mit der nächsten, für Sie in Frage kommenden Option, fort.

1.	Starten der Installation:
Die Möglichkeiten:
1. Installation über Disketten (dafür verwenden Sie die beigelegten Disketten)
2. Installation über von NT unterstütztes CD-ROM (hierfür werden nur die ersten 3 Bootdisketten benötigt)
Sollten Sie die Bootdisketten verloren haben, können Sie sie mit "WINNT /OX" jederzeit erstellen. Durch Aufruf von "WINNT /B /OX" werden die Bootdisketten auf die Festplatte kopiert, so dass Sie keine Disketten mehr benötigen.
3. Installation ohne Disketten.
4. Update einer älteren NT-Version.Wenn Sie die Installation unter einer älteren NT-Version aufrufen, müssen Sie sie mit "WINNT32" starten.
5. Installation von der Festplatte (so läßt sich NT auch mehrfach installieren, da die Dateien nicht gelöscht werden)

Die Installation von NT können Sie mit Parametern beeinflussen. Alle Parameter finden Sie unter "Installation von Windows NT (Setup-Parameter)".

Installation ohne Disketten:

Die Installation läßt sich normalerweise nicht unter Win 3.x bzw. Win95 durchführen. Mit dem undokumentierten Schalter  /W  ist sie aber auch unter Windows im DOS-Fenster möglich.

Bei der Installation ohne Disketten, können Sie zwischen "mit Bootdisketten" oder "ohne Bootdisketten" wählen. Wenn Sie mit der drei Bootdisketten arbeiten wollen, rufen Sie "WINNT" auf,  dadurch werden die drei benötigten Bootdisketten erstellt (sollten Sie die Disketten schon haben rufen Sie die Installation mit "WINNT /X" auf). Nach Erstellen der Bootdisketten werden temporäre Dateien auf die Festplatte in das Verzeichnis "$WIN_NT$.~LS" kopiert.

Wenn Sie ohne Boot-Disketten arbeiten wollen, rufen Sie die Installation mit "WINNT /B" auf. Nun werden auch die Boot-Disketten auf die Festplatte kopiert und zwar in das Verzeichnis "$WIN_NT$.~BT". Wenn Sie die Installation aber unter dem MS-DOS-Modus von Win95 durchführen wollen, müssen Sie das Laufwerk mit "LOCK C:" vorher freigeben, da Win95 sonst nicht zuläßt, dass Windows NT den Boot-Sector ändert.

Wenn Sie neuere Treiber für Ihre Hardware haben, als die, die Windows NT beigelegt wurden  (z.B. bei neuem Adaptec 2940-Treiber  und Windows NT 3.51), sollten Sie die Installation mit "WINNT /B" starten. Nachdem die Windows NT-Dateien auf die Festplatte kopiert wurden, legen Sie eine DOS-Bootdiskette ins Laufwerk und booten von ihr. Nun müssen die neuen Treiber in beide NT-Verzeichnisse ("$WIN_NT$.~LS" und "$WIN_NT$.~BT") kopiert werden. Starten Sie anschließend den Rechner neu.

Installation von der Festplatte:

Bei dieser Vorgehensweise werden die Installationsdateien nach der Installation nicht von der Festplatte gelöscht und es ist jederzeit möglich, das Setup wieder aufzurufen. Außerdem ist es im Gegensatz zu einer diskettenbasierenden Installation möglich, die automatische Hostadapter-Erkennung zu übergehen und einen vom Hardwarehersteller gelieferten Treiber zu installieren.

Starten Sie das Setup mit "WINNT /B /OX" (Verzeichnis "I386" der NT-CD-ROM) Nun werden alle zum Booten benötigten Dateien auf die Festplatte kopiert.

Kopieren Sie nun alle Dateien aus dem Verzeichnis "I386" (NT-CD-ROM) in ein beliebiges Verzeichnis Ihrer Festplatte. Wichtig ist dabei nur, dass Ihr letztes Verzeichnis ebenfalls "I386" heißt.

Danach änderen Sie mit einem Texteditor die Datei "TXTSETUP.SIF" aus dem Verzeichnis C:\. In der Sektion [SourceMedia] entfernen Sie das " ; " vor "upsourcedevice" und tragen dort die Festplatten- und Partionsnummern ein, wo die Installationsdaten liegen. Sollten Sie das Verzeichnis "I386" nicht ins Hauptverzeichnis der Platte kopiert haben müssen Sie das auch noch unter "setupsourcedir" den Pfad angeben. Alternativ zur Festplatten-Angabe wird dort auch "\device\cdrom" akzeptiert.

Jetzt muss nur noch die Datei "c:\$win_nt$.~bt\winnt.sif" geändert werden. Dort ändern Sie msdosinitiated= "1" in "0" um.

Nach der Installation können Sie durch einfaches Ändern der "BOOT.INI" die Installation jederzeit wieder neu starten. Dazu brauchen Sie nur folgende Zeile einzufügen: C:\$win_nt$.~bt\bootsect.dat="NT-Installation"

2.	Nach dem Kopieren der Dateien wird der Rechner neu gestartet

3.	Nun haben Sie die Auswahl zwischen Installation oder Reparatur einer bestehenden Installation

4.	NT zeigt nun alle gefundenen Massenspeichergeräte an:
Hier werden gefundene Controler angezeigt. Wenn ihr Adapter nicht gefunden wurde, haben Sie nun die Möglichkeit, den Treiber manuell hinzufügen.

5.	Nun wird eine Lizenzabfrage durchgeführt

6.	Hardwareeinstellung
Hier werden gefundene Einstellungen für Computer, Anzeige, Tastatur, Sprache und Maus angezeigt. Sollten die Einstellungen Ihrer Konfiguration nicht entsprechen, können Sie sie nun ändern.

7.	Auswahl der Festplatte bzw. Partition
Nun können Sie auswählen auf welcher Festlatte bzw. Partition NT installiert werden soll. Mit "C" können Sie Partitionen erstellen, mit "D" vorhandene Partitionen löschen.

8.	Dateisystem
Hier können Sie das zu installierende Dateisystem wählen. Sie können sich für FAT oder  NTFS entscheiden. Wenn die Partition schon formatiert war, können Sie sie umwandeln ohne die Daten zu löschen!!!
Es sollte eigentlich immer NTFS gewählt werden, da dieses Dateisystem alle Sicherheitsfunktionen von NT unterstützt.

9.	Verzeichnis
Hier können Sie das Installationsverzeichnis angeben.

10.	Überprüfen des Datenträgers

11.	Kopieren der Systemdateien

12.	Neustart

13.	Installationsart
Hier können Sie zwischen Standard- und benutzerdefinierten Installation wählen. Zu empfehlen ist die "benutzerdefinierte Installation". Bei dieser Einstellung trifft der Computer auch die Entscheidungen , Sie haben aber die Möglichkeit, einzugreifen und sie zu verändern.

14.	Benutzername
Nachdem Sie auf "Weiter" geklickt  haben, werden Sie nach  Benutzer- und Firmennamen gefragt.

15.	Computernamen

16.	Administrator-Paßwort
Jetzt sollen Sie ein Paßwort für den Administrator (der Administrator hat alle Rechte) eingeben.

17.	Notfall-Diskette
Nun werden Sie gefragt, ob NT eine Notfall-Diskette erstellen soll. Auf dieser Diskette werden die wichtigsten Einstellungen gespeichert und im Notfall kann damit die Konfiguration wiederhergestellt werden.

18.	Tools auswählen
Nun können Sie auswählen, welche Programmteile Sie installieren wollen.

19.	Netzwerk-Einrichtung
Sie werden nun gefragt, ob ein Netzwerk installiert werden soll.

20.	Netzwerkkarte
Sie können hier mit "START search" automatische Suche nach einer Netzwerkkarte starten, oder aber mit "Select from list" selbst eine Netzwerkkarte aus der Liste auswählen.

21.	Netzwerk-Protokoll wählen
Hier können Sie die Protokolle auswählen. Zur Auswahl stehen:  TCP/IP, IPX/SPX und NetBEUI

22.	Network Services
Sie können nun die zu installierende Dienste auswählen.

23.	Netzwerk Adressen
Hier müssen Sie Angaben zur IRQ und E/A-Adresse machen. NT versucht sie automatisch zu erkennen und zeigt vermutlich schon die richtigen Adressen an.

24.	TCP/IP Setup
Wenn Sie das TCP/IP-Protokoll mit ausgewählt haben, müssen Sie noch weitere Einstellungen vornehmen wie: TCP/IP-Adresse , Subnet Mask usw.

25.	Binding Informationen
Hier zeigt NT die einzelnen Bindungen an. Sie können Bindungen Ein- bzw. Ausschalten

26.	Starten des Netzwerks

27.	Nun werden Sie nach Ihrer Zeitzone gefragt

28.	Grafikkarte
Hier können Sie die Grafikkarte einstellen. Es ist nur möglich die Auflösung, Bildwiederholfrequenz und Farbenzahl zu ändern. Ein Ändern der Grafikkarte ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Sie können die Installation erst fortsetzen, wenn Sie die Auflösung mit "TEST" ausprobiert, und die Frage positiv beantwortet haben.

29.	Nun werden die letzten Dateien kopiert

30.	Wurde erstellen einer "Notfall Diskette" angekreuzt, wird Sie jetzt erstellt

31.	Rechner Neustart

Nun ist die Installation beendet


Installation eines HP SCSI Scanners

Für die Scanner wird jetzt ja endlich eine Installationsroutine mitgeliefert, die eine Installation des Scanners automatisch durchführen kann. Diese Beschreibung ist also mehr für die Information gedacht bzw. für NT 3.51 wo man mit diesen Vorgehen auch die Scanner einbinden kann.

Diese Instruktionen beschreiben die Installation eines HP SCSI Scanners unter Windows NT. Folgende Scanner werden unterstützt : HP ScanJet 4c, 3c, IIcx, IIc, IIp und 3p.

ScanJet und HP ScanJet plus sowie Interface-Karten C1752-66500 und C1753-66500 werden von WinNT nicht unterstützt.

Als Rootverzeichnis wird \WINNT\ angenommen.

16 Bit Programme :

Folgende Dateien müssen sich in unten angegebenen Verzeichnissen befinden :

HPSCAN32.DLL	\WinNT\system32

HPSCAN16.SYS	\WinNT\system32\drivers

In der CONFIG.NT wird folgendes eingetragen :

device=%SystemRoot%\system32\drivers\HPSCAN16.SYS

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Scsiscan

ändert man den Eintrag wie nachfolgend :

Start: value ist 0.

32 Bit Programme:

Folgende Dateien müssen sich in unten angegebenen Verzeichnissen befinden :

hpscnmgr.dll	\WinNT\system32
hpsj32.dll	\WinNT\system32
hpscnmgr.hlp	\WinNT\system32
hpscntst.dll	\WinNT\system32
WNASPI32.DLL	\WinNT\system32
aspi32.sys	\WinNT\system32\drivers

In der Sektion HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services

wird ein Schlüsseleintrag mit dem Namen ASPI32 vorgenommen.

Danach werden folgende Einträge gemacht :

Value Name	Datentyp	Data
ErrorControl	REG_DWORD	1
Start	REG_DWORD	2
Type	REG_DWORD	1

In der Sektion HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ MMCPL, muss ein Eintrag erstellt werden :

Value Name	Data Type	Data
HPScanJet	REG_SZ	\WinNT\system32\hpscnmgr.dll

Starten Sie den Rechner neu.

Wenn möglich sollte jetzt Service Pack 5 installiert werden, es kann nämlich passieren dass, wenn ein Scanner-Programm gestartet wird, das Ereignisprotokoll jede Sekunde mit ca. 6 (!!!) Meldungen aktiv wird. Ab Service Pack 4 ist der Fehler behoben.


Installation von NT mit Adaptec 2940 funktioniert nicht

Ab BIOS Version 2.21 beendet Windows NT die Installation mit einem Fehler. Das liegt am SCSI-Treiber. Man braucht den neuen Treiber aus dem Service Pack 3 oder von EZ-Drive 4.0.

Installieren Sie Windows NT mit WINNT.EXE /B. Nachdem die Dateien kopiert wurden, starten Sie den Rechner mit einer Bootdiskette, kopieren den aktuellen Treiber (Datei AIC78xx.SYS) ins NT-Installationsverzeichnis (Sie müssen den Treiber 2 mal kopieren, einmal für die Installationsroutine in das Verzeichnis "$WIN_NT$.~BT"und in das Verezichnis aus dem die Installation erfolgt "$WIN_NT$.~LS") und überschreiben die alte Version.

Nach Rechner-Neustart kann die Installation nun normal fortgesetzt werden.

Informationen zur Installation finden Sie auch unter "Installation von Windows NT" bzw. unter "Installation mit neuen SCSI-Kontrollern"


Icon Einstellungen (was man alles ändern kann)

Für die Einstellung der Icons gibt es recht viele Paramater in der Registry um Veränderungen vorzunehmen. Aus diesem Grunde hier nun eine Aufstellung aller mir bekannten Parameter.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Rasterzellengröße für Symbole auf dem Desktop

IconHorizontalSpacing	REG_SZ	Pizel	60

Horizontaler Abstand zwischen den Symbolen in Pixeln

IconSpacing	REG_SZ	Pixels	75

Schriftart für Symboltitel

IconTitleFaceName	REG_SZ	Schriftart	Helv

Größe der Schriftart

IconTitleSize	REG_SZ	Zahl	9

Schriftartaussehen

IconTitleStyle	REG_SZ	Boolean	0

Angabe ob Symboltitel umgebrochen werden. Bei 1 wird das umbrechen eingeschaltet und der vertikale Abstand zwischen den Symbolen um 3 Zeilen vergrößert.

IconTitleWrap	REG_SZ	Boolean	1

Höhe der Symbolzelle in Pixel

IconVerticalSpacing	REG_SZ	Pixel	60
Siehe auch: "Desktop/Fenstereinstellungen"


Keine Bildschirmmeldungen mehr beim Booten

Unterbrechungen des Bootvorganges, die durch Bildschirmmeldungen verursacht werden, können mit einem Eintrag in der Registry abgestellt werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Windows

erstellen Sie einen DWORD-Wert mit dem Namen "NoPopUpsOnBoot".

Sie können diesem Eintrag zwei mögliche Werte zuweisen:

0	Bildschirmmeldungen zulassen
1	keine Bildschirmmeldungen zulassen


Keine Fehlermeldungen anzeigen

Fehlermeldungen werden normalerweise als PopUp-Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt und können bei Servern manchmal störend wirken.

Sie können Sie aber mit dem Registrierungseditor abschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Windows

die Zeichenfolge "ErrorMode" als Datentyp REG_DWORD und nehmen dort die gewünschte Einstellung vor.

Es sind folgende Werte möglich:

0	Fehlermeldungen als PopUp Meldung anzeigen
1	keine Systemfehlermeldungen mehr anzeigen. Anwendungen können aber Fehlermeldungen ausgeben
2	keine Fehlermeldungen ausgeben.


Kernel Stack Error

Wenn NT einen "Kernel Stack Error" meldet, kann das an fehlender Auslagerungsdatei (Pagefile) liegen. Würde diese gelöscht, legen Sie einfach eine neue an.

Ist die Auslagerungsdatei aber vorhanden, ist mit aller Wahrscheinlichkeit Ihre Festplatte defekt. Hier hilft je nach Größe des Fehlers nur noch Austauschen der Festplatte.


Verhalten des NTFS und FAT Dateisystems (Performance)

Unter diesen Schlüssel können Sie einstellen, wie NT mit den Dateisystem umgehen soll.Mit einigen Einstellungen kann man die Geschwindigkeit von NT etwas verbessern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Hiermit kann man einstellen, dass NT darauf verzichtet, für lange NTFS-Dateinamen eine Kurzform zu generieren. Alte Programme (DOS und Windows) sehen solche Dateien nicht. Vorteile wirken sich dann aus, wenn ein Verzeichnis eine Unzahl von Dateien mit ähnlichen Namen enthält. Wenn Sie den Wert auf 1 setzen, werden kurze Dateinamen erzeugt, was aber zu Lasten der Auslastung geht. Die Umstellung hat auf bestehende Daten keinen Einfluß.

NtfsDisable8dot3NameCreation	REG_DWORD	Boolean	0

Legt fest, ob Sonderzeichen wie Umlaute usw. in kurzen Dateinamen erlaubt sind oder nicht. Durch 0 wird es auf den standard ASCII Zeichenstatz beschränkt.

NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name	REG_DWORD	Boolean	0

Wenn man sich unter Windows NT ein Verzeichnis auf einem NTFS-Laufwerk anzeigen läßt (DIR, Explorer, Command usw.), wird von NT das LastAccess (Time-Stamp) für das Verzeichnis upgedatet. Das kostet bei großen Verzeichnissen einiges an Zeit und Performance. Mit diesen Key, kann man dieses Verhalten ausschalten, in dem Sie den Wert auf 1 setzen.

NtfsDisableLastAccessUpdate	REG_DWORD	Boolean	0

Legt fest, ob FAT das Anlegen, Numerieren, Öffnen oder Suchen nach langen Dateinamen erlaubt und ob zusätzliche Zeitmarken (CreationTime und LastAccessTime) gespeichert werden. Ist dieser Wert auf 1  gesetzt, werden keine langen Dateinamen erzeugt. Die Umstellung hat auf bestehende Daten keinen Einfluß.

Win31FileSystem	REG_DWORD	Boolean	0


Anderes Betriebsystem aus NT-Bootmanager starten (Linux/Dos usw.)

Um ein anderes Betriebsysten (hier als Beispiel "Linux") in den NT-Bootmanager eintragen zu können, müssen Sie den Boot-Sector als Datei auf die Festplatte schreiben. Dies können Sie auf folgende Weise tun:

1.	NT Installieren

LILO in die Linux Root-Partion installieren. Die BOOT-Partition muss auf den Primären IDE-Port liegen und sich unter den ersten 1024 Zylindern befinden, sonst Bootet Linux nicht.

Nicht in den MBR installieren, da hier NT liegt !!!

2.	Bootblock auf eine Platte kopieren, die von WinNT gelesen werden kann.
(z.B.: dd if=/dev/xx bs=512 count=1 of=/dosc/bootsect.lin)
xx => entspricht der Linuxplatte
dosc => Gemountete DOS-Platte C:

Nun erstellen Sie einen zusätzlichen Eintrag in der BOOT.INI

Beispiel:

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partion(2)\WINNT40

[operating system]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partion(2)\WINNT40="Windwos NT Server, Version 4.0"

multi(0)disk(0)rdisk(0)partion(2)\WINNT40="Windows NT Server, Version 4.0 [VGA-Modus]" /basevideo

C:\BOOTSECT.DOS="MS-DOS"

C:\BOOTSECT.LIN="Linux starten"

Sollten Sie bei der Installation von WinNT schon DOS auf der Festplatte gehabt haben, hat NT-Setup einen Eintrag zum Laden von DOS eingefügt. NT hat dort aber nicht die zu ladende Datei "BOOTSECT.DOS" mitangegeben, da diese beim Starten automatisch gesucht wird. Das muss nun wie oben angegeben geändert werden.

Auf diese Weise können Sie auch weitere DOS-Versionen hinzufügen, Sie müssen nur die jeweiligen Boot-Sectoren auslesen (mit Disk-Editor) und in eine Datei schreiben. Siehe auch "Windows 95/98 und NT gemeinsam Installieren"


Logfile Einstellungen

Unter NT können Sie eine Log-Datei erstellen lassen, in der alle Ereignisse protokolliert werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ CrashControl

können Sie einstellen, ob eine Log-Datei angelegt werden soll:

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Festlegen ob nach einem Fehler NT neu gestartet werden soll

AutoReboot	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1

Legt fest, ob Fehlerinformationen in eine Datei geschrieben werden sollen

CrashDumpEnabled	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1

Gibt den Ort und die Datei an, in den das Fehlerdump geschrieben werden soll

DumpFile	REG_EXPAND_SZ	Pfad	"%Systemroot%\MEMORY.LOG"

Gibt an, ob Systemereignisse in eine Protokolldatei geschrieben werden sollen

LogEvent	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1 (Siehe auch: Logfile Einstellungen)

Legt fest, ob eine Protokolldatei überschrieben werden soll

Overwrite	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1 (Siehe auch: Logfile Einstellungen)

Legt fest, ob eine Administratormeldung ausgegeben werden soll

SendAlert	REG_DWORD	Boolean	WS = 0 Server = 1
Wenn "LogEvent" aktiviert ist und es kann keine neue Datei erstellt werden, wird beim Versuch das Logfile zu schreiben eine Fehlermeldung ausgegeben und die Ereignisse werden nicht mehr protokolliert. Ein weiteres Arbeiten mit dem Rechner ist aber noch möglich.

Wollen Sie sicherstellen, dass der Rechner niemals ohne zu protokollieren arbeitet, finden (ggf. eintragen) Sie unter HKEY_LOCAL_MACHINES\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Lsa

die Zeichenfolge "CrashOnAuditFail" und weisen ihr als Wert "1" zu.

Wenn nun beim Erstellen der Log-Datei ein Fehler auftritt, beendet der Rechner die Arbeit und bleibt stehen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ EventLog

in den drei Schlüsseln:

\Application

\Security

\System

können Sie jeweils in der Zeichenfolge "File" Pfad und Namen der Log-Datei angeben, die zum Speichern der Dateien benutzt werden soll.

Standardmäßig legt NT die Datei im Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\System32\Config" ab.


Login ScreenSaver

Wenn Sie einen eigenen Screensaver unter NT einstellen, hat das keinen einfluß auf den Login-Screensaver. Wenn keiner auf den Rechner angemeldet ist, wird standardmäßig der NT ScreenSaver geladen. Wenn Sie hier auch einen anderen haben wollen, müssen Sie das über die Registry ändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_USERS\ DefaultT\ Control Panel\ Desktop

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Gibt an, ob ein ScreenSaver angezeigt werden soll. Mit 1 wird der ScreenSaver aktiviert.

ScreenSaveActive	REG_SZ	Boolean	1

Gibt den Prozentsatz an freiem Speicherplatz auf dem Datenträger an, der unterschritten werden muss, damit eine Warnmeldung gesendet wird

SCRNSAVE.EXE	REG_SZ	Dateiname	SS3DFO.SCR

Legt die Zeit fest wann der Screensaver geladen werden soll.

ScreenSaveTimeOut	REG_SZ	Sekunden	30
Wird nach Neustart aktiv.


MODEM.INF

Die Konfigurationsdatei für Modems befindet sich im Verzeichnis %winroot%/system32/rasman und heißt MODEM.INF. Hier findet man alle von NT unterstützten Modems wieder. Jedes hat seinen eigenen Abschnitt. Suchen Sie in dieser Datei den für sie in Frage kommenden Typ heraus und editieren hier z.B. den Eintrag "COMMAND_INIT" um Ihr Modem entsprechend zu konfigurieren. Interessant sind vor allem solche Sequenzen, die zwischen "<" und ">" stehen - das sind Konstanten, die an vorangehender Stelle definiert wurden.

Möglicherweise müssen Sie auch dort etwas ändern. Grundsätzlich kann man hier aber jedes Modem zum Betrieb bewegen.


Mirroring bzw. Duplexing

Gehört zum Raid Level 1 und wird softwaremäßig von WinNT unterstützt.

Disk Mirroring:

Hierbei wird die Festplatte auf eine andere gespiegelt. Das heißt, auf beiden Festplatten befinden sich die gleichen Daten. Bei WindowsNT muss keine ganze Festplatte gespiegelt werden und somit ist es möglich zwei unterschiedlich große Festplatten zu benutzen. Der Platz der Spiegelung richtet sich  nach der kleinsten Festplatte. Der restliche Speicherplatz wird verschwendet!!!

Disk Duplexing:

Wie Disk Mirroring, nur dass hier die Festplatten jeweils an einen eigenen Controller angeschlossen werden. Dadurch wird die Sicherheit gesteigert, da die Festplatte auch beim Ausfall eines Controlers noch zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird dadurch die Performance gesteigert.

Einrichten:

Das Einrichten der beiden Möglichkeiten funktioniert unter NT identisch. Unter NT können sämtliche unterstützten Dateisysteme gespiegelt werden (FAT, HPFS und NTFS).

Um eine Spiegelung einzurichten starten Sie den Festplatten-Manager, markieren die zu spiegelnde Partion und danach bei gedrückter STRG-Taste die Partion, auf die gespiegelt werden soll (diese Partion muss gleich groß oder größer sein als die zu spiegelnde).

Rufen Sie im Menü "Fehlertoleranz" die Option "Spiegelung einrichten" auf und bestätigen die .

nächste Abfrage.

Um Mirroring bzw. Duplexing nun durchzuführen, klicken Sie entweder im Menü "Partition" auf "Änderung jetzt durchführen", oder beenden Sie den Festplatten-Manager.


Mitsumi CD-ROM nachträglich installieren

Nachträgliche Installation:

-> "Hauptgruppe" -> "Windows NT-Setup" -> "Optionen" -> "SCSI-Adapter hinzufügen" -> "Mitsumi CD-ROM"

Warum Mitsumi CD-ROM´s als SCSI-Adapter verwaltet werden, ist nicht nachvollziehbar, aber es funktioniert.


Modem Anpassung unter Windows-NT 4.0

Hier wird mal das vorgehen aufgezeigt, um ein Moden anzupassen, was von NT nicht richtig Installiert wird. Je nach Modem ist das vorgehen etwas unterschiedlich. Diese Beschreibung behandelt das Modem: ETECH E288MX

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

1.	Um zunächst den ERROR-Response des Modems zu analysieren muss das Logging des Modems via "Systemsteuerung" -> "Modem" -> "Eigenschaften-Erweitert" im Feld "Protokolldatei aufzeichnen" eingeschaltet werden. Nach dem mißglückten Wahlvorgang steht diese Log-Datei mit dem Geräte-Namen im Verzeichnis %root%\winnt

2.	Sämtliche Hardware-Initialisierungsdateien in Zeichenform (*.inf) und vorkompilierter Form  (*.pnf) stehen im Verzeichnis %root%\winnt\inf. Dort ist die Init.-Datei herauszusuchen, die vom Namen am nächsten des zu ändernden Gerätes liegt (hier: mdmetech.inf) und in einen Editor  zu laden. Neben den Sektionen "Manufacturer", "Model" oder "Strings" findet man gleich in der ersten Sektion "Version" den Parameter "ClassGUID". Diesen  Wert schreibe man auf oder kopiere ihn.

3.	Registrierungseditor starten und ins Fenster "HKEY_LOCAL_MACHINE" gehen. Dort im Subtree "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class" mit der Funktion  "Ansicht" -> "Schlüssel-suchen" nach der entsprechenden ClassGUID suchen (im Eingabefeld der Suchfunktion muss der Schlüssel mit "{" und "}" eingegrenzt werden).

4.	Nun entsprechende Änderungen im Subtree "Hangup", "Init" oder "Settings" vornehmen. In diesem Beispiel war im Subtree "Settings" der Parameter "SpeedNegotiation_ON" von "$M1" auf "\J0" und der Parameter "SpeedNegotiation_OFF" von "$M0" auf "\J1" zu setzen, der Wert des Parameters "DialSuffix:REG_SZ" zu löschen und im String des Subtrees "Settings\Init" entsprechende Änderungen vorzunehmen (hier: den AT-Befehl für das Speed-handling entsprechend anzupassen).

5.	Außerdem muss der Wiederholwert des Parameters "Init" in der Datei "mdmetech.inf" im Abschnitt "[MfgAddReg]" auf 1 gesetzt werden, damit überflüssige Initialierungsbefehle vermieden werden und verhindert wird, dass nach dem Senden von "ATDT" ein weiteres Senden von "ATDT123456" (123456 steht für die Tel.-Nr) erfolgt, was das Modem mit "Delay_Call" quitiert und im übrigen als Response von der RAS-DFÜ-Schnittstelle nicht verstanden wird.


Modem CRC-Fehler (COM-Port Einstellung)

Der Standard FIFO "16550" ist 32 Byte groß. Es können max. je 16 Byte für das Empfangen und Senden gepuffert werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Serial

a) Datenempfang

Der Empfangspuffer des 16550 ist einstellbar auf Schwellwerte von 1, 4, 8 und 14. Die Zahlen geben an, bei welchem "Füllgrad" der Interrupt ausgelöst wird. Bei "1" gibt´s sofort einen Interrupt, dafür besteht aber noch eine Reserve von 15 Byte für weitere Empfangsbytes, die inzwischen eintreffen. Beim Schwellwert "14" ist die Reserve dagegen minimal. Also: Der Wert "14" ist besonders gefährlich und erzeugt leicht Überlauf- bzw. CRC-Fehler!

Haben Sie viele CRC-Fehler probieren Sie es mal mit den Wert 1, der Wert "8" ist als normaler Standard gar nicht so schlecht: wenige Interrupts, einiges an Reserve.

Name "RxFIFO" wählen und Dezimal den Wert 8 eintragen. -> Empfangspuffer

b) Senden

Der Sendepuffer ist fest auf 16 eingestellt und kann gar nicht verändert werden. Der Vorteil besteht darin, dass die CPU "in einem Rutsch" kleine Datenpakete los wird, was die Sache beschleunigt. Was bei NT mit TxFIFO überhaupt gemeint ist, ist erst mal völlig unklar.

Man sollte diese Wert auf 16 stehen lassen !

Name "TxFIFO" wählen und Dezimal den Wert 16 eintragen. -> Sendepuffer


NT Boot-Diskette

Es ist nicht möglich eine 100% NT-Boot-Diskette zu erstellen. Um NT von Diskette zu starten, braucht man also trotzdem ein installiertes NT auf Festplatte.

Warum eine Boot-Diskette?

Es kann vorkommen, das einige wichtige Boot-Dateien auf der Festplatte defekt sind, oder sich etwas an den Partitionen geändert hat. Wenn Sie nun NT auf einer NTFS-Festplatte haben, hätten Sie nicht die Möglichkeit nur bestimmte Dateien zu ersetzten bzw. Die BOOT.INI anzupassen.

Notfalldiskette:

Sollten Sie eine Notfalldiskette besitzen, spricht nichts dagegen, diese zu benutzen. Aber eine Notfalldiskette hat den Nachteil, dass Sie rechnerabhängig ist und dadurch nicht für andere Computer benutzt werden kann. Die Boot-Diskette hingegen ist nur versionsabhängig, kann aber auf jedem Rechner verwendet werden. Es kann vorkommen, das man nur die BOOT.INI anpassen muss, wenn NT auf unterschiedlichen Partitionen installiert wurde.

Man sollte aber trotzdem eine Notfalldiskette anlegen, da bei beschädigter Registry nur mit ihr die Sicherheits-IDs wiederhergestellt werden können (RDISK /F).

Erstellen einer Boot-Diskette:

1.	Formatieren Sie einen Diskette unter NT.

Benutzen Sie keine unter DOS formatierte Diskette, da diese nach MSDOS.SYS und IO.SYS sucht und nicht nach der von NT benötigten NTLDR

2.	Kopieren Sie folgende Dateien von der Startpartion auf die Diskette:
(Es handelt sich um versteckte Dateien, deshalb muss vorher das Anzeigen dieser Dateien im Dateimanager aktiviert werden). Wichtig ist auch, dabei die Reihenfolge beim Kopieren zu beachten
1. NTDETECT.COM
2. NTLDR
3. NTBOOTDD.SYS (diese Datei ist nicht immer vorhanden und wird nur von sehr wenigen SCSI-Systemen benötigt)
4. BOOT.INI


NT Evaluation Copy

Es gibt auch wieder eine Evalution CD von Windows 2000.

Wenn Sie feststellen wollen wie lange die Version noch bei Ihnen läuft geben Sie einfach unter "Start" -> "Ausführen" den Befehl WINVER ein. Jetzt erscheint ein Infobildschirm wo das Ablaufdatum Ihrer Installation angezeigt wird.

Der Unterschiede zu der normalen Version ist:

1.	Die Produkte sind vom Paketinhalt mit den Vollversionen identisch und nicht technisch limitiert.

2.	Lizenzrechtlich besteht die Einschränkung, dass diese Produkte nicht in einer Produktionsumgebung eingesetzt und nicht weiter veräußert werden dürfen.

3.	Die Evaluationsversionen dürfen selbstverständlich ohne Berechnung zu Testzwecken an Ihre Kunden weitergegeben werden. Ebenso können die Evaluationsversionen intern zu Trainingszwecken z.B. für Ihre Techniker oder Verkaufsberater eingesetzt werden.

4.	Die Abgabe der Evaluationsversionen ist auf ein Exemplar je Produkt und Firma beschränkt.

5.	Die Evaluationsversionen sind nicht updatefähig (auf die nächste Evaluationsversion) und es kann auch nicht von einer Evaluationsversion auf ein Vollprodukt upgedatet werden.

6.	Der Lieferumfang der Produkte umfaßt entsprechend den Lieferumfang des Vollproduktes sowohl die Software auf der CD-ROM als auch die Dokumentation.

7.	Die Version ist auf 3 Lizenzen für die Professional und 5 Lizenzen für die Server Version beschrängt

zu bestellen unter 0180/5251199

Nach neuer Aussage von MS gibt es die Evaluation Copy nur noch für Händler.


NT Kommandozeile

Mit einem Eintrag in der Registry kann man erreichen, das NT auf Tastendruck die Eingabe automatisch vervollständigt.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Command Processor

Verfolständigen von Filenamen:

der Eintrag "CompletionChar" als Datentyp REG_DWORD

Ein Wert größer als 0 steht hier für die Taste. Der Wert gibt den ASCII-Code der jeweiligen Taste an (z.B: 9 für die Tabulatortaste)

Mögliche Werte liegen zwischen 0x1 - 0x1F

Ab Windows 2000

Hier können Sie das auch aktivieren in dem Sie die Kommandozeile folgendermaßen starten:

CMD /F:ON. Jetzt können Sie Eingaben durch drücken von STRG+D (für Ordner) und STRG+F (für Programme und Ordner) auch automatisch vervollständigen lassen.

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Command Processor

Vervollständigen von Pfadnamen:

der Eintrag "PathCompletionChar" als Datentyp REG_DWORD

Ein Wert größer als 0 steht hier für die Taste. Der Wert gibt den ASCII-Code der jeweiligen Taste an (z.B: 9 für die Tabulatortaste)

Mögliche Werte liegen zwischen 0x1 - 0x1F

Sie können hierfür auch das Programm 4DOS/NT verwenden. Es bietet neben dieser, viele weitere nützliche Funktionen.

Mit dem festgelegten Buchstaben und STRG lassen Sie die Eingabe verfolständigen. Wenn es mehr als eine Möglichkeit gibt, blättern Sie mit STRG und der Taste weiter bzw. mit SHIFT + STRG und der Taste wieder zurück.


NT startet AUTOEXEC.BAT

Standardmäßig wertet NT in der AUTOEXEC.BAT nur die Werte für Prompt, Path und die SET-Kommandos aus, alles andere wird ignoriert. Um dies zu ändern, bedarf es folgenden Eintrages in der Registry :

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

fügen Sie dort einen neuen Eintrag als Datentyp REG_SZ namens "ParseAutoexec" ein und setzen ihn auf "0".


NTDETECT mehr Informationen
NTDETECT -  mehr Informationen

Beim Start von NT (auch bei der Installation) führt NT das Programm NTDETCT.COM aus. Das Programm versucht, die installierte Hardware zu erkennen. Bei einigen Rechnern kann es vorkommen, das NT bei der automatischen Erkennung abstürzt. Da NTDETECT keine Bildschirmausgabe der gefundenen Hardware macht, ist es schwer festzustellen, an welcher Komponente es lag.

Dafür hat MS aber auf der CD eine spezielle Debug-Version abgelegt, die alle Informationen auf dem Monitor ausgibt.

Löschen Sie die Original-Datei aus Ihrem Installationsverzeichnis oder bei einer Disketteninstallation von der Boot-Diskette und kopieren Sie die Datei NTDETECT.CHK aus dem Verzeichnis "SUPPORT" von der NT-CD-ROM an deren Stelle. Nun muss nur noch die Datei NTDETECT.CHK in NTDETECT.COM umbenannt werden.

Jetzt wird beim Neustart von NTDETCT die erkannte Hardware auf dem Bildschirm ausgegeben und Sie können möglicherweise erkennen, was den Absturz verursachte.


Nach Systemabschluß den Rechner ausschalten

Wenn Sie wollen, das der Computer nach dem Herunterfahren ausgeschaltet wird, aktivieren  Sie diese Funktion. Damit der Computer auch wirklich ausgeschaltet wird, muß die Hardware diese Funktion auch unterstützen, was bei allen ATX Computern der Fall ist.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

stellen Sie unter "PowerdownAfterShutdown" als Datentyp REG_SZ den Wert auf 1.

Unter Windows NT müssen Sie noch die Datei HAL.DLL aus dem Verzeichnis %SYSTEMROOT% gegen die Datei aus dem aktuellen Service Pack ersetzen. Dazu müssen Sie das Service Pack mit dem Parameter "/X" entpacken (siehe auch: Service Pack Installation). Jetzt finden Sie hier die Datei  "HAL.DLL.SOFTEX", die Sie unter den Namen "HAL.DLL" jetzt in das Verzeichnis %SYSTEMROOT% kopieren und damit die alte Datei "HAL.DLL" ersetzen.


Netzwerkverbindung erst bei Zugriff wieder herstellen
Netzwerkverbindung erst beim Zugriff wiederherstellen

Die Anmeldung von NT kann man beschleunigen, indem man Netzwerkverbindungen nicht sofort aufbauen läßt, sondern erst dann, wenn man auf das entsprechende Laufwerk zugreift.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ NetworkProvider

setzen Sie "RestoreConnection" als Datentyp "REG_DWORD" auf "0". (Standard: 1)

Nun werden Verbindungen erst dann erstellt, wenn Sie benötigt werden.

Eine 0 bewirkt also eine sogenannte "Ghost Connections" , d.h. der Eintrag wird gespeichert und der Laufwerksbuchstabe reserviert, aber nicht automatisch eine Verbindung aufgebaut. Eine 1 erzwingt das gewünschte sofortige Verbinden beim Einloggen.

Für das Setzen dieses Wertes ist die Einstellung "Wiederherstellen der Netzwerkverbindung beim Anmelden deaktivieren" des Remote-Access-Clients verantwortlich.

Diese Einstellung unterscheidet sich völlig von der schnellen Anmeldung bei Win95/98. Während bei Win95/98 die Laufwerke als verbunden erscheinen und ich sofort von überall darauf zugreifen kann, erscheint dies bei NT im Explorer mit einem roten X und erscheint in Programmen, die nicht auf diese Explorerliste zugreifen überhaupt nicht, wenn das Laufwerk nicht vorher z.B. durch einen Zugriff im Explorer verbunden wird.


Neu in dieser Version

Version 4.5

Neu:

Dateitypen im Kontextmenü NEU registrieren

Zugriff auf NT-Rechner ohne Anmeldung

Warnmeldungen versenden

Konfigurieren der TCP-IP Paketfilter (Ports)

Umgebungsspeicher für die DOS-BOX vergrößern

Paketgröße von RAS-Verbindungen verändern

Protokollierung der RAS-Dienste konfigurieren

Konfigurieren wer austauschbare Medien formatieren bzw. auswechseln darf

QBASIC  ist unter Windows 2000 nicht mehr vorhanden

Lokales Profil laden, wenn das Anmelden über eine langsame RAS-Verbindung erfolgt

Pfad der Uninstall Dateien für die Installation vom Service Pack ändern

Wo legt Windows die BIOS Informationen ab ?

Passwort wird nicht automatisch in allen Session geändert !

Fehlermeldungen mit mehr Aussagekraft

Namensauflösung über Windows Sockets

Starke Fragmentierung der MFT führt zu Startfehler

Tools aus dem ResorceKit

Feststellen des Betriebsystems im Loginscript (GETTYPE.EXE)

Löschen von zwischengespeicherten Profilen über das Netzwerk (DELPROF.EXE)

Protokollierung für PPP aktivieren

Import von MS-Access-Adressen im Windows-Adreßbuch

Office 2000 SR1 Update sichern

Startmenüeinträge zum Scrollen anzeigen

IE Histroryliste löschen

IE 5.5 Download

Ständig Nachfrage bei Outlook Express, ob Standardclient

Fehlermeldung Standard Mode: Invalid DPMI return from 037F:9FEB

Kopie von Festplatte auch mit kurzen Dateinamen

Einstellungen für alle DOS-Programme

Geändert:

Standardauswahl für Shutdown und Logoff einstellen

NT Kommandozeile

Infos und Whitepapers von Microsoft

Funktionen aus dem Startmenü ein/ausblenden
(neuer Eintrag um Hilfe aus dem Startmenü zu entfernen)

Reservierter Speicher für Dateisystemoperationen

Automatische Netzverbindung aufbauen

Mehr als 5sec. Audiodaten aufnehmen

Funktionen der Datei RUNDLL32.EXE

Andere FAQ-Seiten im Internet

Selbstdefinierte Logon Texte

Bedeutung von EditFlags

Version 4.4

Neu:

Treibersignatur unter Windows 2000

Nur für bestimmte Adressen PPTP Freischalten

Druckertreiber von einem bestimmten Server installieren

IRPStackSize-Fehler in der Ereignisanzeige

SMTP after POP

Arbeitsplatzicon um weitere Icons erweitern

Gültigkeitszeit der Dateien im Cache

Über den Explorer direkt ein DOS-Fenster öffnen

Geändert:

Drittanbieter (Buchvorstellungen)

Version 4.3

Neu:

Fehlermeldung bei Eingabe der Produktnummer

Scanner Geschwindigkeit

AGP Konflikt bei Installation einer PCI-Grafikkarte

Channel-Leiste wieder einblenden

Internet Explorer ohne Cache benutzen

Symbolleiste des IE verändern

Programm zu Festplattenbereinigung konfigurieren

Icon "Desktop anzeigen" wieder herstellen

Abschalten von Laufwerkssuche beschleunigt Windows start

Scherz im Win98-Plus Paket

Access 7.0 Scherz

Excel 5.0 Scherz

Sound ohne Soundkarte

Parameter von Word

Swap-Verhalten beeinflussen

NumLock-CapsLock oder ScrollLock beim Systemstart

Startdiskette mit Netzwerkzugriff

Hardware Fehlersuche mit ASD.EXE

Outlook Express: Nur als Newsreader benutzen

Informationen über Netzwerkverbindungen

Einträge im Startmenü sortieren

Standardprogramme unter Software aufführen bzw. erst gar nicht installieren

Warum werden im Gerätemanager einige Geräte nicht angezeigt ?

Was macht die Datei WINREP.EXE ?

Fehlermeldung bei der Installation von Programmen unter Windows 2000

Windows 2000 Update kann aktuelle Windows Version nicht feststellen

Was ist eine SID und wie ist sie aufgebaut ?

Installation des Active Directory

DNS-Server für Active Directory, was ist dabei zu beachten ?

Verschlüsseln von Daten

Was ist Floating Single Master Operations (FSMO) ?

Verknüpfungen werden auf anderen Netzwerkrechner ausgeführt

Geändert:

Alle Tipps wurden jetzt mit den neuen Betriebsystemicons versehen.

Der große Bereich "Systemrichtlinien-Einstellungen" wurde zur Übersichtlichkeit in folgende Bereiche aufgeteilt:

Funktionen aus dem Startmenü ein/ausblenden

Funktionen das Desktops ein/ausblenden

Funktionen des Explorers ein/ausblenden

Funktionen zur Bildschirmsteuerung ein/ausblenden

Funktionen zur Druckersteuerung ein/ausblenden

Funktionen zur Netzwerksteuerung ein/ausblenden

Das Inhaltsverzeichnis hat zur Übersichtlichkeit einige neue Menüeinträge bekommen:

Arbeitsoberfläche und Explorer wurden in folgende Bereiche unterteilt:

Arbeitsoberfläche/Desktop

Icon Einstellungen

Startmenü

Explorer

Tastaur/Maus in:

Tastatur

Maus

DFÜ/RAS und Internet (früher: Internet-Konfiguration) in:

Allgemeines

Outlook

Browser Einstellungen (IE/Netscape)

RAS-Server

DFÜ-Netzwerk

ISDN

Modem

Internetanbindung

Der ganze Bereich "Registrierdatenbank" wurde komplett überarbeitet und auf einen aktuellen Stand gebracht

Version 4.2

Neu:

Kein Ruhezustand, angeblich wegen SCSI-Adapter oder Diskettenlaufwerk

Zweiten Prozessor nachträglich aktivieren

UDMA66 Support aktivieren

Der License Server von Windows NT wird vom Service Pack nicht upgedatet

USER Logfile für Fehlersuche aktivieren

Was ist Active Directory ?

Excel 2000 Scherz

Nach Installation von SP4 läuft NT nicht mehr

Kontextmenü vom Arbeitsplatz erweitern

Fehlermeldung: Fehlende VXD-Datei beim Starten

Powerpoint 97/2000 Scherz

Was macht die Datei REGSVR32.EXE ?

Paßwörter müssen Zahlen enthalten

Buttons in der Sicherheitsbox deaktivieren

Das Multimedia Verzeichnis verlegen

Fehlermeldung: Serverspeicher wird knapp

Einstellungen für das SPX-Protokoll verändern

Timeout für die Anmeldung einstellen

RAS Sicherheitseinstellungen

NT Diskedit

Systemrichtlinien auf einen bestimmt Pfad legen

Active Desktop installieren mit IE 5.0

Sonstige Internetlinks

Outlook 2000 Scherz

Probleme mit ACPI bei der IRQ-Verteilung

Gleichzeitige Verbindungen zu einem Server mit dem IE erhöhen

Registry-Schlüssel per Batch zurücksetzen

Registry-Zweige löschen

DVDs mit dem MediaPlayer abspielen

Falsche Fenstergröße beim Öffnen vom IE

Beschreibung des Application Compatibility Tool

Geändert:

Sonstige Programme

Probleme beim Herunterfahren bzw. mit dem automatischen Ausschalten

Andere FAQ-Seiten im Internet

Infos über die Sicherheit von Windows

Infos und Whitepapers von Microsoft

Wichtige Updates und Servicepacks

Systemrichtlinien-Einstellung

Splash Screen von Outlook Express deaktivieren

NT 4.0 Druckertreiber unter Windows 2000

Version 4.1

Neu:

Informationen über die Icons

Lesezeichen zwischen IE und Netscape synchronisieren

DFÜ Server soll erst nach mehrmaligen klingeln abheben

Was wird beim Backup nicht beachtet ?

Taskmanager beim Windowsstart automatisch in den Systray legen

DNS Auflösungscache auf dem Windows 2000 Client

Fehler unter Windows 2000 wenn der virtuelle Speicher ausgeht

Die Systemdateienüberprüfung: SFC.EXE

System File Protection deaktivieren

Was macht die SVCHOST.EXE ?

Service Packs für Windows 2000

CD-Wiedergabe ohne Verbindungskabel zur Soundkarte

Software zum Defragmentieren aus Windows 2000 entfernen

Wiederherstellen der Grafikvorschau im Explorer

Installation der Update-Version von Office 2000

Remote Administration unter Windows 2000

TCP/IP - Timer bei Datenübertragung

Fehler in MSIEXEC.EXE beim Office 2000 Setup

Ordner Dokumente und Einstellungen auf ein anderes Laufwerk legen

Wechseln der Info Title Leiste beim IE 5.x

Mögliche Einstellungen mit TweakUi 98

Neue IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen

Fehlermeldung: Error 1606 Could not access network location

Administratoranmeldung über das Netzwerk deaktivieren

TDSL Zugang über DFÜ-Netzwerk

IOMEGA Parallel Port ZIP Laufwerk wird nicht erkannt

Geändert:

Sonstige Programme

Downloadadressen für Updates und Programme

Infos und Programme von Microsoft

Weitere Informationsquellen

Undokumentierte Parameter von FDISK

NT Evaluation Copy

NT Kommandozeile

Zeitplandienst einrichten (AT-Befehl)

Wie kann man die lokale Anmeldung ohne Serververbindung unterbinden?

Informationen über die BOOT.INI

Drittanbieter (Buchvorstellungen)

Version 4.0

Neu:

Programme verlangen Servicepack oder melden falsches Betriebssystem

Installation von Windows wird mit fehlerhafter CAB-Datei abgebrochen

Windows Upgrade-Tauglichkeit testen

Ein Benutzerprofil für unterschiedliche Anwender

Anwählen zu lokalen Rechnern abschalten

ACPI Funktion von Windows aktivieren

Icons der Systemsteuerung ausblenden

Auswahl der Suchmaschinenliste im IE erweitern

Splash Screen von Outlook Express deaktivieren

Die Microsoft Management Console

Hot Fix Packs für SP6a

Server in einen Domain Controller umwandeln

NT 4.0 Druckertreiber laufen nicht unter Windows 2000

Protokollierung von angemeldeten FTP Anwender abschalten

IIS Logfile auf Fehler beschränken

Office 2000 Grammatikprüfung funktioniert nicht

Nicht gebrauchte DLL sofort aus dem Speicher entfernen

Fehlermeldung: NT Setup kann Boot-Ladeprogramm nicht installieren

Telnet Server unter Windows 2000

Aufklappen im Startmenü für andere Funktionen auch aktivieren

Ausblenden von selten gebrauchten Menüpunkten ausschalten

Einstellungsmöglichkeiten des Menüs Ordneroptionen im Explorer erweitern

Geändert:

Hot Fix Packs für SP5

Hot Fix Packs für SP6

Weitere Informationsquellen


Fehlermeldung: Nicht genügend Server-Speicherplatz verfügbar
Fehlermeldung: "Nicht genügend Server-Speicherplatz verfügbar...."

Sollte bei Ihnen eine Fehlermeldung beim Starten von NT kommen, das es nicht möglich ist einen Dienst bzw. ähnliches zu starten, weil nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, Sie aber eigentlich genug Speicher haben kann es daran liegen, das einige Programmteile nach installiert wurden aber nicht wieder mit dem aktuellen Service Pack auf den neusten Stand gebracht wurden.

Bei der NT Server-Version können es auch noch zwei andere Fehler sein:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

1. Sie müssen in der Registry unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management

den Wert PagedPoolSize auf 0 stellen

oder

2. Sie müssen in der Registry unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters

den Wert von IrpStackSize erhöhen.

Es ist wichtig nach durchführen von Änderungen an den Systemdateien auch wieder das Service Pack neu einzuspielen !


Numlock-Taste beim Starten von NT aktivieren/deaktivieren

Durch einen Eintrag in der Registry können Sie den Status der Numlock-Taste beim Starten von NT einstellen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Keyboard

InitialKeyboardIndicators : als Datentyp REG_SZ

Range: Number

Default: 0

Dort kann man den Status der Taste bestimmen. Bei 0 ist die Taste nach dem Starten ausgeschaltet, bei 2 eingeschaltet.

NT überprüft beim Herunterfahren automatisch den aktuellen Stand der NumLock- Taste und trägt das dann selbständig in die Registry ein. D.h.: wenn die NumLock -Taste beim Herunterfahren an war, ist Sie beim nächsten Start auch wieder an.


Parallelports einrichten

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MCHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Parallel

kann man weitere Ports manuell definieren. Unter den Schlüssel "Parameters" werden weitere Ports mit den Schlüsselnamen "Parallelx" (wobei das x durch den LPT-Port zu ersetzen ist z.B. "Parallel2") eingerichtet.

Hier können Sie nun folgende Optionen eintragen:

Unbedingt notwendig:

DosDevices	Namen zum ansprechen des Portes z.B. "LPT3"
PortAddresse	Portadresse in hexadezimaler Schreibweise z.B. "0x278"

Optional:

DisablePort	Der Port wird nach einem Rest gesperrt und steht nicht mehr zu Verfügung wenn hier eine "1" eingetragen wird
Interrupt	IRQ in hexadezimaler Schreibweise für den Druckerport z.B. "0x5". Wird das nicht angegeben erfolgt das Drucken softwaremäßig über den Prozessor


Plug & Play Treiber installieren

Bei NT ist ein PnP-Karten Treiber dabei (PnP ISA Enabler Driver), der aber nicht automatisch installiert wird.

Legen Sie die WinNT-CD-ROM ein, wechseln in das Verzeichnis "DRV-LIB\PNPISA\X86" , klicken die Datei PNPISA.INF mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Installieren".

Nach dem Neustart werden PnP-Karten erkannt.


Print Info auf dem Server ausschalten

Die Einstellungen für das PopUp-Infofenster bei Remote-Print-Jobs können Sie über die Registry einstellen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Print\ Providers

den Eintrag "NetPopup" als Datentyp REG_DWORD setzen Sie auf "0" (Standard: 1)

Gibt an, ob eine Nachricht (PopUp-Fenster) bei Remote-Print-Jobs erscheinen soll. Mit "0" wird die Nachricht ausgeschaltet.


RAS (Remote Access Service) Installation

Wollen Sie eine Verbindung über einen ISDN-Adapter aufbauen, muss dieser vor der RAS-Installation als Netzwerkkarte installiert werden. Dafür benötigen Sie eine Treiber-Diskette vom Hersteller der ISDN-Karte. ("Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Netzwerkkarte" -> "Hinzufügen" -> "Diskette")

Beim analogen Modem haben Sie die Möglichkeit, es während der RAS-Installation einzubinden. Sollte Ihr Modem aber an eine "intelligente" serielle Schnittstellenkarte mit mehreren Ports angeschlossen sein, müssen Sie die Karte (laut Herstellerangaben) wie bei ISDN zuerst installieren.

1.	-> "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" und dort das Register "Dienste" auswählen.

2.	-> "Hinzufügen" -> "RAS-Dienst (Remote Access Service)" auswählen.

NT installiert zuerst einige Treiber von der CD und danach erscheint die Dialogbox "RAS-Gerät", in der alle installierten RAS-fähigen Geräte angezeigt werden. Sollten Sie Ihr Modem noch nicht installiert haben, können Sie nun über "Modem installieren" weitere Modems hinzufügen.

Die meisten gängigen Modems können mit Hilfe der "Automatischen Erkennung" installiert werden. Sollte Ihr Modem nicht erkannt werden, bleibt Ihnen noch die manuelle Konfiguration.

Nachdem Sie ein Modem gewählt haben, erscheint die Dialogbox "RAS-Setup" mit folgenden Möglichkeiten:

Hinzufügen:	Installation von weiteren Modems
Entfernen:	Entfernt das Modem aus der Liste
Konfigurieren:	Hier können Sie Anschlußverwendung einstellen: - Nur ausgehende Anrufe - Nur eingehende Anrufe - Ein- und ausgehende Anrufe (Für eine Internetanbindung ist "Nur ausgehende Anrufe" ausreichend)
Duplizieren:	Kopieren der Konfiguration auf einen freien Anschluß
Netzwerk:	diese Box sieht je nach Einstellung bei "Konfiguration" unterschiedlich aus: bei Auswahl von "Nur ausgehende Anrufe" erscheint nur: Protokolle: NetBEUI TCP/IP IPX/SPX-kompatibles Protokoll (Für eine Internetanbindung benötigen Sie nur TCP/IP) bei der Auswahl von "Ein- und ausgehende Anrufe" erscheint zusätzlich noch:  Server Einstellung: Hier haben Sie die Möglichkeit nur bestimmte Protokolle zuzulassen.Außerdem sollten Sie bei nur MS-Netzwerken die Option "Nur-Microsoft-verschlüsselte Echtheitsbestätigung" einstellen.

Klicken Sie auf -> "Weiter". Jetzt wird NT die Installation abschließen und nach einem Neustart steht Ihnen der RAS-Dienst zur Verfügung.

Das werden Sie am Anmeldebildschirm sehen, weil es nun die Möglichkeit gibt, sich über RAS bei einem Server anzumelden (natürlich nur, wenn Sie auch "Ausgehende Anrufe" installiert haben).

Zur Konfiguration einer Internetanbindung über T-Online lesen Sie weiter unter T-Online Verbindung ohne Decoder


RAS-Verbindung nicht automatisch beenden

Normalerweise beendet WinNT eine RAS-Verbindung nach 20 min. Inaktivität automatisch. Mit einem Eintrag in der Registry können Sie es aber ändern:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RemoteAccess\ Parameters

Dort wird bei "AutoDisconnect" als Datentyp REG_DWORD angegeben nach welcher Zeitspanne die Verbindung abgebrochen werden soll. Mögliche Werte sind 0-1000 Minuten, wobei 0 für keinen automatischen Abbruch der Verbindung steht (Standard ist 20 Minuten).


ROLLBACK.EXE

Bei WinNT 4.0 befindet sich auf der CD im Ordner \Support\Deptools\<System> eine Datei mit dem Namen: "ROLLBACK.EXE"

Führen Sie diese Datei nicht aus !!!

Sie löscht ohne weitere Abfrage neben einigen Dateien auch die komplette Registrierdatenbank.

Es besteht (laut Microsoft) keine Möglichkeit die zerstörten Informationen wiederherzustellen.

Diese Datei ist dafür gedacht, das System wieder in den "Urzustand" zu bringen.


Registierungseditor
Der Registrierungseditor befindet sich im Verzeichnis

%SystemRoot%\WinNT35\System32\Regedt32.exe.

Sie können das Programm aber auch über

 -> "Verwaltung" -> "Windows-NT-Diagnose"

-> "Programme" -> Registrierungseditor starten"

 aufrufen.


Weitere Infos zur Registry

Unter Registry sichern sind die Dateien, in denen die Daten der Registry gesichert werden, schon beschrieben worden. Hier wird nun genauer darauf eingegangen.

Windows Speichert alle Informationen in sogenannten Strukturdateien die im Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\System32\Config" angelegt sind. Für jede Datei ist immer eine Sicherheitsdatei mit der Endung "*.LOG" vorhanden. Das sind aber keine Kopien, sondern Informationen über die letzten Änderungen.

Hier eine Aufstellung der Dateien und welcher Schlüssel in ihnen abgelegt wird.

Dateiname:	Schlüssel:
SAM	HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM
SECURITY	HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY
SOFTWARE	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
SYSTEM	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
DEFAULT	HKEY_USERS\Default
[Benutzername]nnn	HKEY_USERS\Security ID
USER oder ADMIN	HKEY_CURRENT_USER

Bei Windows NT 4.x und Windows 2000 wird der USER Regeistryanteil nicht mehr im Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\System32\Config" abgelegt. Diese finden Sie bei NT 4.x jetzt im Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\Profiles\[BENUTZERNAME]" bzw. bei Windows 2000 im Verzeichnis "%USERPROFILE%" (z.B. "C:\Dokumente und Einstellungen\Frank Ullrich") in der Datei "NTUSER.DAT".


Sichern der Registry [NT/2000]

Welche Datein enthalten die Registrierdatenbank ?

Registry-Informationen befinden sich in allen Dateien die  "SAM", "SECURITY", "SOFTWARE" und "SYSTEM" in ihren Namen enthalten und sich im Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\System32\Config" befinden.

Jetzt gibt es noch eine weitere Datei in der die Registryinformation des jeweiligen Anwenders abgelegt werden. Die Lage dieser Datei kann vom Administrator verändert werden, so das hier nur der Standardpfad angegeben wird. In Netzwerken wird das Profilverzeichnis meisst auf einen bestimmten Server gelegt damit diese Informationen auf jedem PC im Netzwerk zu Verfügung steht.

Diese Datei enthält die Daten aus den Registry-Teilen "HKEY_CURRENT_USER" und "HKEY_USERS\Sxxx"

Genaueres unter "Weitere Infos zur Registry"

Windows NT 3.x

Hier lag diese Datei auch noch im Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\System32\Config" und hatte den Namen "[USERID]000". Die Bezeichnung [USERID] müssen Sie durch den jeweiligen Anmeldenamen ersetzen.

Windows NT 4.x

Hier liegt die Datei im Profilverzeichnis des jeweiligen Users "%SYSTEMROOT%\Profiles\[USERID]" und hat den Namen NTUSER.DAT.

Windows 2000

Hier wird das Profilverzeichnis standardmäßig von Windows schon nicht mehr mit in das Windowsverzeichnis abgelegt. Sie finden die NTUSER.DAT nun unter %USERPROFILE% (z.B. "C:\Dokumente und Einstellungen\Frank Ullrich")

Wie können diese Dateien gesichert werden ?

Da diese Dateien beim Systemstart immer geöffnet sind, ist es nicht möglich Sie durch einfaches Kopieren zu sichern.

Windows NT

Eine Möglichkeit, die Registry zu sichern, bietet das Programm RDISK.EXE. RDISK.EXE befindet sich im Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\system32". Dieses Programm legt gleichzeitig eine Rettungsdiskette an und sichert die Registry-Informationen. Da die Registry sehr groß werden kann (bei Domänen mehrere Megabyte) kann nicht alles auf der Diskette gespeichert werden. Deshalb legt das Programm den Großteil in das Verzeichnis "%SYSTEMROOT%\Repair" ab.

RDISK.EXE aktualisiert aber nicht automatisch die Dateien "SAM" und "SECURITY". Damit auch das geschieht, müssen Sie das Programm mit dem undokumentierten Parameter "/S " aufrufen. Geben Sie dafür z.B. im DOS-Fenster "RDISK /S" ein. Jetzt werden alle Informationen aktualisiert und RDISK fragt Sie außerdem, ob eine Rettungsdiskette angelegt werden soll.

Windows 2000

Unter Windows 2000 werden Sie das Programm RDISK.EXE nicht mehr finden. Hier wurde diese Optiom mit in das Backupprogramm eingebaut. Um nur die Registry zu sichern müssen Sie jetzt folgendermaßen vorgehen:

1.	Rufen Sie das Sicherungsprogramm über "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" -> "Sicherung" auf bzw. durch den direkten Aufruf von NTBACKUP.EXE

2.	Über das Menü "Extras" -> "Notfalldiskette erstellen" können Sie nun die Registry sichern, dafür müssen Sie im folgenden Menü die Option "Die Registrierung im Wiederherstellungsverzeichnis sichern...." ankreuzen.

Anders als RDISK wird die Registry auch nicht auf die Diskette kopiert sonder sichert Windows die Dateien der Registry im Verzeichnis "%Windir%\Repair". Auf die Diskette werden nur die Dateien "CONFIG.NT", "AUTOEXEC.NT" und "SETUP.LOG" gesichert. Die Datei "SETUP.LOG" wird bei der Reparaturfunktion von Windows benötigt.

Sie können die Registry natürlich auch durch ein Backup Ihres Systems sichern, dafür starten Sie NTBACK unter NT x.x druch den Aufruf von "NTBACKUP /B". Bei Windows 2000 können Sie das Sichern der Datenbank in der Oberfläche angeben.

Mit den im Resorce Kit enthaltenen Utililities "REGBACK" und "REGREST" haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die Registry zu sichern bzw. wiederherzustellen.


Reservierter Speicher für Dateisystemoperationen

NT reserviert standardmäßig 512 kByte für Dateisystemoperationen. Je nach verfügbaren Arbeitsspeicher kann ein größerer Wert die Performance verbessern.

Die Einstellung ändern Sie unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Mangement

Mit den Eintrag "IoPageLockLimit" wird der zu reservierende Speicher angegeben.

Folgende Werte sind meist sinnvoll:

Arbeitsspeicher (MByte)	IoPageLockLimit
32	4096
64	8192
128	16384
256	65536
Damit diese Einstellungen auch verwendet werden, muß noch der Wert "LargeSystemCache" auf 3 gesetzt werden (siehe: Speicherverwaltung der Workstation ändern). Dann nutzen alle I/O Operationen diesen Speicher. Durch erhöhen dieses Wertes kann man einige Blue-Screens vermeiden, da einige Blue-Screens nur Timeouts sind, die nur auftreten, weil die Daten nicht schnell genug durch die 512 KByte kommen.


SCSI-BUS ohne Neustart nach neuen Geräten absuchen lassen

Sie können den SCSI-BUS auch ohne Neustart des Rechners nach neuen Geräten absuchen lassen, das ist z.B. nützlich, wenn Sie den Scanner erst nachträglich eingeschaltet haben.

Sie müssen nur in der "Systemsteuerung" -> "Bandgeräte" gehen und auf Erkennen klicken. Es werden hier nicht nur Bandgeräte sondern auch alle anderen zusätzlich eingeschalteten SCSI-Geräte erkannt.


Screensaver Text
Screensaver Text (MS-Scherz)

Diese Texte stammen noch von NT 3.51. Darum zeigen einige Texte unter NT 4.0 nicht mehr die alte Wirkung.

Einträge für den 3DTEXT-Screensaver.

I Love NT	zeigt die Namen der Entwickler
rock	Namen von Rockgruppen
beer	Bier-Marken
Volcano	Die Namen von Vulkanen der Erde werden zufällig angezeigt
Not Evil

Wenn Sie als Screen-Saver "3D-Rohre (Open GL)" und bei den Einstellungen "traditonell" und für die Verbindungen "vermischt" auswählen werden Sie einen lustigen Effekt erleben. Beobachten Sie nun mal einige Zeit den Bildschirmschoner, in unregelmäßigen Abständen erscheint nun ab und zu statt eines richtigen Rohrverbindungstückes eine Teekanne.

Einige Texte funktioniert bei NT 4.0 nicht mehr


Screensaver über ein Icon starten

Durch eine kleine Änderung in der Registry ist es möglich Screensaver "*.scr" über ein Icon aufzurufen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Windows

Tragen Sie unter dem Wert "Programs" als Datentyp Reg_SZ hinter den dort schon vorhandenen Endungen "com exe bat pif cmd" zusätzlich noch "scr" ein.

Melden Sie sich nun ab und wieder an. Erstellen Sie eine beliebige Verknüpfung mit einem Screensaver (z.B.: \Winnt\system32\ssmyst.sct).


Selbstdefinierte Logon Texte

Mit folgender Einstellung, kann man nach dem Drücken von "STRG+ALT+Entf" und vor dem Anmelden eines Benutzers eine Information anzeigen lassen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

LegalNoticeCaption	REG_SZ	Text der Fensterleiste
LegalNoticeText	REG_SZ	Text im Fenster

Bei Windows 95/98 finden Sie die Werte unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Winlogon

Nur NT/2000:

Satt des normalen Anmeldetextes im "Anmeldeinformations" Fensters (Geben Sie einen Benutzer...), der von Windows NT beim Anmelden standardmäßig angezeigt wird, können Sie auch einen eigenen Text definieren. Man kann dort z.B. den Rechner-Namen oder sonstige Informationen anzeigen lassen.

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Legen Sie hier einen neuen Eintrag mit den Namen "LogonPrompt" als Datentyp REG_SZ an und geben Sie als Wert den Text an der angezeigt werden soll.


Serielleports einrichten

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Serial

kann man weitere Ports manuell definieren. Unter den Schlüssel "Parameters" werden weiter Ports mit den Schlüsselnamen "Serialx" (wobei das x durch den COM-Port zu ersetzen ist z.B. "Serial3") eingerichtet.

Hier können Sie nun folgende Optionen eintragen.

Unbedingt notwendig:

DosDevices	Namen zum ansprechen des Ports z.B. "COM3"
Interrupt	Interrupt in hexadeximaler Schreibweise z.B. "0x4"
PortAddresse	Portadresse in hexadezimaler Schreibweise z.B. "0x3e8"

Optional:

DisablePort	Der Port wird nach einem Rest gesperrt und steht nicht mehr zu Verfügung wenn hier eine "1" eingetragen wird
ForceFifoEnable	Mit den Wert "1" können Sie einen vorhandenen FIFO-Buffer aktivieren. Fast alle neuen Rechner verfügen heutzutage über solche Bausteine (z.B. AFM 16550)


Rechner im Netzwerk nicht mehr anzeigen

Im Netz werden normalerweise alle aktiven Server und Workstations angezeigt. Wenn Sie es verhindern wollen, können Sie gezielt einzelne Server/Workstations in der Browser-Liste ausschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters

den Binärwert "Hidden" als Datentyp REG_DWORD an. Diesem Binärwert können Sie die Werte "0" oder "1" zuweisen.

Wenn Sie "Hidden" auf "1" setzen, wird der Rechner nach Aktualisieren der Serverliste nicht mehr im Netz angezeigt. Der Rechner steht aber weiterhin allen Benutzern zur Verfügung und kann über die Freigaben angesprochen werden.


Service Pack Installation

ServicePacks (SP) für NT sind kumulativ, d.h. in einem neu erschienenen Servicepack sind alle vorhergehende Änderungen enthalten. Das bedeutet, dass Sie nur den aktuellen SP installieren müssen. Dies allerdings immer, nachdem Sie eine neue Komponente vom NT- Originaldatenträger installiert haben. Wenn Sie z.B. den RAS-Service installieren, müssen Sie das mit Hilfe der org. NT-CD durchführen. Nach der Installation ist deshalb eine Komplettinstallation des aktuellen SP nötig.

Folgende Parameter sind bei Aufruf möglich als Optionen mit zu übergeben:

/U	Keine Rückfragen an den Benutzer (Unattended-Modus)
/N	Kein Deinstallationsverzeichnis anlegen
/Z	Kein Neustart des Rechners nach der Installation durchführen
/O	Überschreiben von OEM-Dateinen ohne Nachfrage
/Q	Hintergrundmodus, keine Usereingaben
/F	Schließen von anderen Anwendung vor dem Neustart
/X	Service Pack Dateien entpacken

Vor der Installation eines Service Pack sollten Sie ein Backup Ihres NT-System durchführen. Legen Sie sich auch eine aktuelle Rettungsdiskette an (RDISK /S) um unter umständen wieder das alte System herstellen zu können.

1.	Installieren Sie immer den SP, der sprachlich zu Ihrer NT-Version paßt.

2.	Installieren Sie den SP erst, nachdem Sie die dazugehörige READ.ME gelesen haben.

3.	Last but not Least...installieren Sie einen SP nur, wenn Fehler ihres System dadurch behoben wird. Wenn ihr PC läuft, dann lassen Sie es so wie es ist. Nicht umsonst sagt die goldenen Regel des Administrator: "Never change a running System".

Was, wenn das SP ein SP braucht?

Wenn es mal schnell gehen muss, dann setzt MS sog. "Hotfixes" ein. Diese beheben punktual Fehler, die oft die Systemsicherheit sichern sollen. Zu bekommen sind diese Hotfixes ebenfalls bei MS. Dabei gelten die selben Regeln, wie bei den SP auch.

Download Adressen der Service Packs


Setup-Dateien lassen sich nicht starten

Fehler:

Es können unter Windows NT keine Setup-Dateien mehr ausgeführt werden. Dieser Fehler tritt meist nach dem Installieren von HP-Scanner Treibern auf.

Lösung:

In Verzeichnis %Systemroot%\System32 gibt es die Datei CONFIG.NT. Am Ende dieser Datei finden Sie den Eintrag Files=20 und dahinter seltsame Leerzeichen. Wenn Sie diese Leerzeichen löschen, ist das Problem behoben.


Soundkarte unter NT

Soundblaster-kompatiblen Soundkarten müssen meistens mit einem DOS-Treiber umgeschaltet werden. Da dies unter NT nicht möglich ist, kann man, bis man einen NT-Treiber hat,  folgenden Trick anwenden:

Man benötigt ein Dualboot mit DOS und NT. Als erstes startet man DOS, wo in der Startdatei nur der Treiber zum Umschalten der Karte aufgerufen wird. Mit einem kleinen Programm (REBOOT.COM), das einen Rechner-Neustart ausführt, kommt man wieder ins NT-Bootmenü und kann das Starten von NT fortsetzen.

Ihnen fehlt das Prgramm REBOOT.COM? Kein Problem: Erzeugen Sie die Datei REBOOT.DBG mit dem unten angegebenen Inhalt. Rufen Sie dann auf der Kommendozeile den Windows-eigenen Assembler DEBUG auf: "DEBUG < REBOOT.DBG".

Inhalt von REBOOT.DBG

n reboot.com

a 100

CLI

JMP F000:FFF0

rcx

6

w

q


Speicherverwaltung der Workstation ändern

Unter NT-Server Version haben Sie unter -> "Start"  -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung"  -> "Netzwerk"  -> "Dienste" -> "Server Dienst" folgende Einstellmöglichkeiten:

1.	Speicherbenutzung minimieren

2.	Ausgeglichen

3.	Durchsatz für Dateifreigaben maximieren

4.	Durchsatz für Netzwerkanwendungen maximieren

Diese Einstellungen können Sie bei der Workstation nicht auf diesem Wege verändern. Es ist nur über die Registry möglich.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Den Wert "LargeSystemCache" finden Sie unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management

den Wert "Size" unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Service\ LanmanServer\ Parameters

Stellen Sie dort für die gewünschte Auswahl folgendes ein:

Speicherbenutzung minimieren	LargeSystemCache 0 Size 1
Ausgeglichene Speichernutzung	LargeSystemCache 1 Size 2
Durchsatz für Dateifreigaben maximieren	LargeSystemCache 2 Size 3
Durchsatz für Netzwerkanwendungen maximieren	LargeSystemCache 3 Size 3


Drucker Spooler Verzeichnis

Normalerweise richtet NT ein Spoolerverzeichnis unter %SystemRoot%\Sytem32\spool\printer ein. Man kann es aber ändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Print\ Printers

finden Sie den Eintrag "DefaultSpoolDirectory" für den globalen Spoolpath.

Diesen Path können Sie aber auch im Druckerfenster über "Datei" -> "Server-Eigenschaften" -> "Optionen" unter "Warteschlangen-Ordner" verändert.

Unter dieser Registry Key gibt es jetzt für jeden angelegten Drucker einen weiteren Schlüssel, hier können Einstellungen für den jeweiligen Drucker vorgenommen werden.


Startvorgang von Windows NT

Was geschieht, wenn Sie Ihren Computer mit Windows NT starten?

(mehr dazu im "Server Resouce Guide" von Microsoft)

Sorry - dieser Text enthält zum Teil noch die Texte der engl. NT Version!

Der NT Startvorgang in Stichworten:

Nach dem Starten vom Bootsektor lädt NT gleich den NT-Loader (befindet sich immer auf C:\ und heißt "NTLDR"). Diesen Programm wird schon im 32-Bit-Protected-Mode ausgeführt. Der Bootloader holt sich aus der Datei "C:\boot.ini" die Informationen auf welcher Partition sich NT befindet und was für etwaige Betriebsysteme noch Installiert sind.

Wenn man nun auswählt das NT gestartet werden soll, ruft das Programm aus den Verzeichnis C:\ die Datei "NTDETECT.COM" auf. Diese Datei führt eine Art Hardwareerkennung durch und gibt danach die Kontrolle wieder an den Bootloader zurück. Mittels einiger Parameter (BOOT.INI) kann das verhalten etwas beeinflussen.

Je nach Hardwareausstattung wird nun entweder ein passender Hostadapter-Treiber geladen oder NTLDR greift auf das System-BIOS zurück um die Grundkomponenten von der jeweiligen Systempartition zu laden.

Nach den "NTOSKRNL.EXE" und "HAL.DLL" geladen wurden werden alle eingetragenen Treiber, die in der  Registry stehen geladen.

Dieses wird durch das Programm "NTOSKRNL.EXE" gesteuert und ist in 3 schritte unterteilt:

1.	Kernel Initialisierung:
Die Kontrolle wird an der Kernel übergeben. Mit den Hardwareinformationen von "ntdetect" werden nun einige Registry Einträge  aktualisiert. Außerdem sichert NT die Konfigurationsdaten und lädt dann noch die Treiber, die das "SYSTEM" Attribut tragen.

2.	Service Load:
Der Session Manager (SMSS.EXE) entnimmt der Registry die Programme welche beim Systemstart auszuführen sind.

3.	Windows Subsystem Start:
Startet den Local Security Authority (LSASS.EXE) welches für die anzeigen der Security verantwortlich ist. Diesen Programm führt den Logon-Prozeß aus und startet es noch alle eingerichteten Treiber und Dienste.

Um Windows NT erfolgreich zu starten, macht der Computer folgende Schritte:

1.	Selbsttest der Hardware (engl. Power On Self Test, POST)

2.	Startprozeß initialisieren

3.	Bootprogramm laden

4.	Auswahl des Betriebssystem

5.	Überprüfen der Hardware

6.	Auswahl der Konfiguration

7.	Kernel laden

8.	Kernel initialisieren

9.	Einloggen

Die Reihenfolge und die Verarbeitung unterscheiden sich bei verschiedener Hardware (z.B. bei INTEL x86 bzw. RISC-CPU).  Ich werde mich hier jedoch auf den x86-Teil beschränken.

Der Computer startet, wenn Sie:

1.	Den Computer einschalten.

2.	Bei der Auswahlbox Computer herunterfahren bzw. Computer neu starten anklicken.

3.	Wenn Sie Computer neu starten in der Auswahlbox Windows herunterfahren anklicken.

Wenn Ihnen NT das Fenster Anmeldung beginnen mit dem Text "Drücken Sie Strg + Alt + Entf um sich anzumelden zeigt", hat der Computer das Betriebssystem Windows NT bereits geladen und den Großteil der Initialisierung beendet. Diese ist Abgeschlossen, wenn sich der Anwender erfolgreich anmelden kann.

Windows NT kann nicht richtig starten wenn Hardware nicht richtig erkannt wird oder es zu Problemen beim deren Initialisierung kommt. Auch wenn Dateien defekt sind,  Windows NT Dateien nicht findet bzw. Dateien in falschen Verzeichnissen liegen schlägt das Starten fehl.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Dateien NT wo auf einem Rechner mit x86 CPU zum starten benötigt:

Datei	Verzeichnis
NTLDR	Hauptverzeichnis der Startdisk
Boot.ini	Hauptverzeichnis der Startdisk
Bootsect.dos	Hauptverzeichnis der Startdisk
NTDETECT.COM	Hauptverzeichnis der Startdisk
Ntbootdd.sys (SCSI only)	Hauptverzeichnis der Startdisk
NTOSKRNL.EXE	%systemroot%\ System32
Hal.dll	%systemroot%\ System32
SYSTEM key	%systemroot%\ System32\Config
device drivers	%systemroot%\ System32\Drivers

Im folgenden werden die oben genannten neun Schritte genau beschreiben:

1. Selbsttest der Hardware

Wenn Sie den Computer einschalten oder durch einen Reset neu starten führt dieser einen Selbsttest (engl. Power On Self Test, POST ) der Hardware durch:

1.	Testen des vorhandenen RAM-Speichers.

2.	Kontrolle, ob die Hardware - Komponenten (z.B. Tastatur) bereit sind.

Sobald der Computer, genauer das BIOS, seinen Selbsttest durchgeführt hat, führt jede Adapterkarte (wie z.B. die Grafikkarte) ihrerseits einen Selbsttest durch. Die Hersteller des BIOS und der Adapterkarten bestimmen, ob und welche Informationen dabei auf dem Bildschirm angezeigt werden.

2. Startprozeß initialisieren

Der erste Sektor der Festplatte ist der Entscheidende für das Starten. Dieser Sektor enthält den "Master Boot Record" (MBR) und die Partitionstabelle.

Wird der Computer von einer Start- Diskette gestartet, enthält ihr erster Sektor den Boot-Sektor.

Starten auf einem x86-basierten Rechner:

Nachdem das BIOS den Selbsttest des Rechners durchgeführt hat sucht es das Boot-Laufwerk. Falls das Diskettenlaufwerk im BIOS als Boot-Laufwerk eingestellt ist und sich dort eine Diskette befindet bootet es von dort, falls nicht, nimmt es die erste Festplatte des Systems.

Wenn das Startlaufwerk eine Festplatte ist, liest das BIOS den MBR und lädt ihn in den Speicher. Danach übergibt es die Programmausführung dem Programmcode des MBR. Das Programm im MBR durchsucht als erstes das System nach der primären Festplattenpartiton. Hat es diese gefunden lädt es den Sektor 0 in den Speicher und führt den dort enthaltenden Programmcode aus. Dieser kann ein Programm, ein Diagnose- Programm oder ein Programm zum laden des Betriebssystem enthalten. Enthält die erste Festplatte keine primäre Partition zeigt der Master-Boot-Record eine Fehlermeldung an:

1.	Invalid partition table  (ungültige Partitionstabelle)

2.	Error loading operating system (Fehler beim Laden des Betriebssystems)

3.	Missing operating system (Betriebssystem fehlt)

Befindet sich im Diskettenlaufwerk A eine Diskette, lädt das BIOS den ersten Sektor in den Arbeitsspeicher. Ist die Diskette boot-fähig, dann ist ihr erster Sektor der Partition Boot Sektor. Ist die Diskette nicht boot-fähig, erscheint eine Fehlermeldung wie folgende:

Non-System disk or disk error

Replace and press any key when ready

(keine Systemdiskette oder Diskettenfehler, Diskette austauschen und dann Taste drücken)

3. Bootprogramm laden

Das Bootprogramm ermöglicht es Ihnen, dass Betriebssystem zu wählen und lädt dann die notwendigen Dateien von der Festplatte in den Speicher. Dabei gehen die x86 und die RISC Version von NT unterschiedlich vor. Bei Rechnern mit x86 CPU geht das Bootprogramm wie folgt vor:

NTLDR kontrolliert die Auswahl des Betriebssystems und führt eine Hardwareerkennung vor dem Starten des Kernels von NT durch. Das Programm NTLDR muss sich im Hauptverzeichnis der Boot-Festplatte befinden.

Wenn NTLDR zu arbeiten beginnt, löscht es den Bildschirm und zeigt folgende Meldung an:

OS Loader Vx.x

4. Betriebssystem auswählen

Anschließend zeigt NTLDR ein Menü zur Auswahl des Betriebssystems entsprechend den Einstellungen in der BOOT.INI - Datei an. Der Bildschirm sieht dann etwa so aus:

OS Loader Vx.x

Please select the operating system to start:

     Windows NT Server Version 4.0

     Windows NT Server Version 4.0 (VGA mode)

Use ­ and ­ to move the highlight to your choice.

Press Enter to choose.

Seconds until highlighted choice will be started automatically: 29

Nach Ablauf des Zählers lädt NTLDR automatisch den obersten Eintrag. Das Windows Setup-Programm stellt diesen auf die zuletzt installierte NT Version ein. Dieser Wert kann entweder in der Datei BOOT.INI oder mit einer installierten NT Version in der Systemsteuerung geändert werden.

5. Überprüfen der Hardware

NTDETECT.COM ist für die Erkennung der  Hardware bei x86 basierten Computern zuständig. Es sammelt eine Liste von gegenwärtig installierten Hardware Komponenten und gibt diese Information dann an NTLDR zurück. Nachdem Sie ein Betriebssystem bzw. eine Betriebssystemkonfiguration auf dem Boot Bildschirm ausgewählt haben (oder einfach die Zeit abgelaufen ist), beginnt das Programm NTDETECT.COM mit der Arbeit. Sie sehen dann die folgende Zeile auf dem Bildschirm:

NTDETECT Vx.x Checking Hardware . . .

NTDETECT.COM kontrolliert die folgenden Hardware Komponenten:

1.	Computer ID

2.	Bus/Adapter Typ

3.	Grafikkarte

4.	Tastatur

5.	Serielle Schnittstelle

6.	Parallele Schnittstelle

7.	Diskettenlaufwerke

8.	Mausanschluss

6. Auswahl der Konfiguration

Wenn Sie die Version von Windows NT gewählt haben, beginnt es zu starten und das Bootprogramm  Hardwareinformation gesammelt hat, Sie sehen dann den folgenden Bildschirm sehen:

OS Loader Vx.x

Press spacebar now to invoke Hardware Profile/Last Known Good menu.

Das Bootprogramm wartet einige Sekunden darauf, dass Sie die Leertaste drücken. Wenn Sie die Leertaste nicht drücken, und Sie nur ein Hardwareprofil haben, lädt das Bootprogramm Windows NT durch Verwenden der letzten  Konfiguration. Sonst sehen Sie diesen Bildschirm:

Hardware Profile/Configuration Recovery Menu

This menu allows you to select a hardware profile

to be used when Windows NT is started.

If your system is not starting correctly, then you may switch to a previous system configuration, which may overcome startup problems.

IMPORTANT: System configuration changes made since the last successful startup will be discarded.

Original Configuration

some other hardware profile

Use the up and down arrow keys to move the highlight

to the selection you want. Then press ENTER.

To switch to the Last Known Good Configuration, press ‘L’.

To Exit this menu and restart your computer. press F3.

Seconds until highlighted choice will be started automatically: 5

Nach ein paar Sekunden wird die markierte Auswahlmöglichkeit automatisch gestartet.

Das erste Hardwareprofile ist hervorgehoben. Wenn Sie andere Hardwareprofile geschaffen haben, verwenden Sie den Abwärtspfeil, um ein anderes zu wählen, welches Sie verwenden wollen. Zwecks mehr Information über Hardwareprofile schauen Sie nach dem Starten von Windows NT unter "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Hardwareprofile" nach. Sie können auch zwischen einer als gut bekannten Konfiguration und die zu letzt gewählte Konfiguration wählen. Windows NT verwendet automatisch die letzte Konfiguration, wenn Sie die letzte bekannte gute Konfiguration nicht wählen. Wenn Sie die alte Konfiguration verwenden, verwendet das Bootprogramm die Konfiguration von Windows, die NT beim letzten Herunterfahren sicherte.

Wenn Sie auf das letzte bekannte gute Konfiguration durch Drücken von "L" und der Eingabetaste umschalten, verwendet das Bootprogramm die Konfiguration, die es an der Fertigstellung des letzten erfolgreichen Anfangs sicherte, um diesen Anfang zu konfigurieren.

7. Kernel laden

Wenn Sie die Eingabetaste auf den Hardwareprofil/Konfigurationsholung Menü drücken, oder das Bootprogramm die Auswahl für Sie automatisch macht, beginnt der Computer den Kernel zu laden. Sie sehen mehrere Punkte, da das Bootprogramm welches Windows lädt, den NT Kernel (NTOSKRNL.EXE) und die "Hardwareabstraktionsschicht" (besser engl. hardware abstraction layer ) HAL.DLL lädt. NT besitzt die HAL, um auf verscheidenden Hardwareplattformen laufen zu können.

An dieser Stelle schafft das Bootprogramm den Kontrollsatz, den es verwenden wird, um den Computer zu initialisieren. Der Kontrollsatz ist entweder ein älterer Kontrollsatz oder der letzte, als gut bekannte, Kontrollsatz. Das Bootprogramm lädt dann die auf den identifizierten Daten basierenden niedrigen Gerätetreiber (engl. low-level device drivers) in die Kontrolle.

8.  Kernel initialisieren

Sie wissen, dass der Kernel initialisiert wird, wenn der Bildschirm Blau ist, und Sie Text sehen, der dem Folgenden ähnlich ist:

Microsoft (R) Windows NT (TM) Version 4.0 (Build 1345)

1 System Processor (64 MB Memory)

Dies bedeutet, dass NTOSKRNL.EXE erfolgreich initialisiert hat, und diese Kontrolle dazu gegangen ist.

Während der Initialisierungsphase des Kernels wird:

1.	Initialisiert die niedrigen Gerätetreiber, die in die vorherige Phase geladen wurden.

2.	Laden und initialisieren der anderen Gerätetreiber.

3.	Startet Programme, wie Chkdsk, das Notwendigkeit, gelaufen zu werden, bevor es Dienstleistungen lädt.

4.	Laden und initialisiert Dienstleistungen (engl. Services).

5.	Erstellen der Auslagerungsdatei (engl. Pagefile).

6.	Starten der Subsysteme, die Windows NT benötigt.

9. Einloggen

Wenn Kerninitialisierung beendet ist,  erscheint der Dialogkasten Anmeldung beginnen , welcher den Infotext Drücken Sie Strg + Alt + Entf um sich anzumelden enthält. Zu dieser Zeit initialisiert Windows NT immer noch die Netzwerktreiber, aber Sie können sich jetzt schon anmelden.

Beachten Sie, dass Windows NT diesen Start  nicht als "gut" betrachtet, bis sich ein Benutzer erfolgreich beim System anmeldet hat. Erst dann wird die Konfiguration als "gut" gespeichert.


Stripe Sets mit Parität
Stripe Set mit Parität

Entspricht Raid Level 5 und wird softwaremäßig von NT unterstützt.

Stripe Set wird nur von der Server-Version unterstützt !!!

Beim Stripe Set mit Parität wird aus mehreren Partionen ein logisches Laufwerk gebildet. Dafür werden mindestens 3-Festplatten benötigt (von NT werden höchstens 32 Festplatten  unterstützt). Auf den Festpaltten werden zusätzlich zu den eigentlichen Daten auch Paritäts-Daten abgelegt. So ist es möglich, alle Daten wiederherzustellen, falls eine der Festplatten ausfällt.

Einrichten:

Starten Sie den Festplatten-Manger und markieren Sie die Speicherbereiche, die für das Strip Set verwendet werden sollen (STRG-Taste gedrückt halten). Rufen Sie im Menü -> "Fehlertoleranz" -> "Stripe Set mit Parität" auf. Nun wird eine Dialogbox geöffnet, in der die maximale und minimale Größe angezeigt wird. Geben Sie dort die gewünschte Größe ein und klicken Sie auf -> "OK".

Klicken Sie anschließend im  Menü "Partion" auf -> "Änderung jetzt durchführen", oder beenden den Festplatten-Manager.

Nach der Durchführung wird das System neu gestartet.

Es dürfen hierfür keine Systempartionen benutzt werden.


Suchpfade setzen

Unter -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Umgebung" kann man unter NT die Suchpfade editieren.

Falls Win95 oder WfW311 installiert ist und man deren Programme nutzen möchte: Pfad nach <Windowsverzeichnis>\System eintragen. Auf diese Weise funktionieren unter NT auch die Anwendungen, die ihre *.DLL und sonstige Dateien dort ins Systemverzeichnis kopiert haben. Ohne eine Pfad-Angabe würde NT diese Dateien natürlich nicht finden und man müßte die Programme auch unter NT installieren.


Tekram SCSI-Controller unter WIN NT 4.0 einrichten

1.	Erste Installationsdiskette einlegen

2.	Computer starten

3.	In der Zeit des erstmaligen Zugriffes auf die Diskette bis zum Erscheinen des blauen Bildschirmes F5 gedrückt halten (auch wenn der Tastaturbuffer überläuft)

4.	STANDARD PC auswählen

5.	Zweite Diskette gemäß Anforderung einlegen

6.	Nächste Abfrage mit ENTER bestätigen

7.	Nächste Abfrage mit A bestätigen

8.	Nächste Abfrage mit Z bestätigen

9.	Tekram SCSI Treiber Disk einlegen (Neuste Version gibt es unter http://www.tekram.de/)

10.	Den gewünschten Treiber auswählen

11.	Mit ENTER bestätigen

12.	Dritte Diskette einlegen

13.	Der Rest der Installation läuft wie immer ab.


Unterschiede zwischen NT Workstation und Server

1.	Anzahl der passiven Verbindungen ist bei der Workstation ist auf 10 begrenzt.

2.	Workstation unterstützt bis zu 2 Prozessoren, der Server bis zu 4.

3.	Bei der Workstation kann gleichzeitig nur eine RAS-Verbindung aufgebaut werden , beim Server bis zu 256.

4.	Eine Workstation kann keine Domänenanmeldung bestätigen, d.h. wenn ein Benutzer an mehreren Stationen arbeitetl, ist die Benutzerdatenbank auf jeder Workstation entsprechend zu pflegen.

5.	Verzeichnisreproduktion ist bei der Workstation auf Importieren beschränkt.

Funktion:	Workstation:	Server:
Anbindung anderer Clients	10	unbegrenzt
Verbindung zu anderen Netzwerken	unbegrenzt	unbegrenzt
Multiprocessing	2 Prozessoren	4 Prozessoren
Remote Access Service	1 Verbindung	256 Verbindungen
Directory Replication	Import	Import & Export
Macintosh Services	nein	ja
Logon Validation	nein	ja
Disk Fault Tolerance	nein	ja
Netzwerkfunktionalität	Peer-to-Peer	Server


Verborgene Freigaben

Verzeichnisse, die normalerweise freigegeben werden, sind in der Browserliste für jeden sichtbar, auch wenn er nicht die Berechtigung hat, die Verzeichnisse einzusehen.

Soll ein Verzeichnis nicht in der Browserliste erscheinen, muss dem Freigabenamen ein $ hinzufügefügt werden.Will man sich nun mit diesen Verzeichnis verbinden, muss man den Freigabenamen kennen, da er ja nicht mehr angezeigt wird.

Beim Verknüpfen muss nun das $ mit angegeben werden.

Windows NT erstellt standardmäßig einige versteckte Verzeichnisse:

Freigabename:	Lokales Verzeichnis
ADMIN$	%SYSTEMROOT% (Das Windows NT Verzeichnis)
C$	Root von C:\
x$	Root von jeden weiteren Datenträger


Versionsnummer von Windows NT

Version:	Build:
3.5	Build: 807
3.51	Build: 1057
4.00	Build: 1381
5.00 (Beta 2)	Build: 1515
5.00 Windows 2000 (Beta 3)	Build: 2031
5.00 Windows 2000 (Beta 3 RC2)	Build: 2128
5.00 Windows 2000 (Beta 3)	Build: 2183
5.00 Windows 2000 (Verkaufsversion)	Build: 2195
Wo kann ich die Installationsstände auslesen ?

Beim Booten von Windows NT wird die Version und fals installiert die aktuelle Service Pack Nummer angezeigt. Diese Informationen finden Sie auch in der Registry unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ WindowsNT\ CurrentVersion

Name	Datentyp	Bedeutung
CurrentVersion	REG_SZ	Aktuelle Version von NT
CurrentBuildNumber	REG_SZ	Aktuelle Build Nummer
CSDVersion	REG_SZ	Service Pack Nummer. Bei einer beta Version steht hier: RC x.x
InstallDate	REG_DWORD	Datum und Zeit der Installation
SystemRoot	REG_SZ	Windows NT Installationsverzeichnis
CurrentBuild	REG_SZ	Aktuelle Version von NT
CurrentType	REG_SZ	Aktuelle Version von NT
PathName	REG_SZ	Systemdateien von NT
SourcePath	REG_SZ	Lage der Installationsdateien


Virtueller Desktop bei Matrox-Karten

Haben  Sie eine Matrox Millennium, Treiber Version 3.0 mit Powerdesk und möchten ein eigenes Display Schema erstellen, ist es bei einem Virtuellen Desktop von 1000x600 leider nicht möglich.

Mit einer kleinen Änderung in der Registry können Sie es jedoch tun:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Finden Sie (ggf anlegen) unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ mga64\ Device0 die Binärwerte "Mga.DesktopX" und "Mga.DesktopY".

Es sind Pixel-Angaben und müssen dezimal eingeben werden

Beispiel: Auflösung             :800x600

             Virtueller Desktop :1000x600

geben Sie folgendes ein:

Mga.DisplayX=800	Mga.DesktopX=1000
Mga.DisplayY=600	Mga.DesktopY=600


Warnmeldung wenn Festplatte voll

Standardmäßig gibt NT eine Warnmeldung raus, wenn nur noch 10% der Festplattenkapazität frei sind. Ändern können Sie das in der Registry.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services \ LanmanServer\ Parameters

Erstellen Sie hier einen neuen Wert "DiskSpaceThreshold" als Datentyp REG_DWORD und geben Sie den Wert des freien Speichers in Prozent an, bei welchem NT eine Warnmeldung ausgeben soll (0 bis 99 Prozent).


Wer wird der Master Browser

In gemischten Domänen, in denen sich auch Win 3.x und Win95 Rechner befinden, versuchen diese Rechner immer wieder, ein Domain-Master-Browser zu werden. Dies wird zwar abgelehnt, erhöht aber unnötig die Trafik der Netzwerkes.

Sie können es an den jeweiligen Rechner ausstellen:

Bei Windows 3.x:

SYSTEM.INI

[Network]

MaintainServerList=No	-> eintragen

Bei Win95:

-> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Netzwerk", dort unter -> "Die folgenden Netzwerk Komponenten sind installiert" -> "Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" anklicken und unter -> "Eigenschaften"  die -> "Suchfunktionen" auf  "Deaktiviert" setzen.

Bei NT:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Browser\ Parameters

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Rechner wird Browser. Beim Start versucht er, einen Masterbrowser zu finden, wird keiner gefunden, wird eine Wahl veranlaßt.

MaintainServerList	REG_SZ	Boolean oder Auto	WS = No Server = Auto

Dieser Wert gibt bei TCP/IP an ob die Arbeitsstation in die globale LMHOST-Datei eingetragen werden kann. Wird der Wert auf 1 gesetzt, erhöht sich die Priorität des Rechners für den Suchdienst. Sie sollten den Wert auf einigen Rechnern in der Arbeitsgruppe auf 1 einstellen mit einer Zuordnung in der globalen LMHOST-Datei. Dadurch wird die Suche beschleunigt, wenn einige Rechner für den Hauptsuchdienst zuständig sind.

IsDomainMasterBrowser	REG_SZ	Boolean	0


WinWord meldet: Zu wenig Speicher
WinWord meldet "Zu wenig Speicher"

Sollte sich Ihr WinWord mit dieser Fehlermeldung melden obwohl eigentlich genügend Speicher zur Verfügung steht, kann das folgende Ursachen haben:

1.	Ein installierter, aber nicht mehr vorhandener Drucker im Druckermanager bzw. Printserver, die zur Zeit nicht erreichbar sind.

2.	Die "Virtual DOS-Machine" kann auch diesen Fehler hervorrufen. Schalten Sie sie testweise aus, indem Sie mit STRG+ALT+ENTF den Tastmanager aufrufen und beenden Sie dort den Prozeß "nt-vdm.exe"

3.	Sie haben den Makro-Virus CAB !


Windows NT Dateitypenbezeichnungen
Windows NT Dateitypenbezeichnungen !

In den aktuellen Registryeinstellungen von NT werden Dateiendungen mit 4-Zeichen wie Dateiendungen mit 3-Zeichen behandelt.

Wollen Sie das verhindern müssen Sie folgendes in der Registry umstellen

  Registrierungseditor starten.

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Filesystem

Den Wert "Win95TruncatedExtensions" als Datentyp REG_DWORD abändern in "0"

0 = ein

1 = aus (nur die ersten 3-Zeichen werden beachtet)


Windows Scherz

Bitte führen Sie alle Anweisungen genauso aus wie beschrieben. Das Kopieren über die Zwischenablage funktioniert nicht immer. Daher sollte der Text am besten manuell eingegeben werden. Wichtig ist, dass Sie alles hintereinander durchführen, drücken Sie zwischendurch keine andere Taste, sondern tun nur das, was hier beschrieben wird. Sie müssen auch die Groß/Kleinschreibung beachten und sollten beim Schreiben nicht korrigieren!!! Sollten Sie die englische Version von Win95 besitzen, müssen Sie Punkt 2 auslassen und bei Punkt 3 weitermachen.

Es ist eine Beschreibung für die englische Version. Sollten Sie die deutsche Version benutzen, nennen Sie den neuen Ordner erst in "New Folder" um und verfahren dann weiter wie wie unter Punkt 2 beschrieben.

Nur eingeben, was in ROT geschrieben wurde, alles andere sind Anweisungen

1.	Erstellen Sie einen neuen Ordner auf dem Desktop. (mit der rechten Maustaste Desktop anklicken, und ->"Neu" -> "Ordner" wählen)

2.	Bei der Deutschen Version müssen Sie den Ordner umbenennen in:
New Folder

3.	Benennen Sie den Ordner sofort um in:
and now, the moment you've all been waiting for
Drücken Sie Return.
(Wichtig: der " ' " ist das Zeichen  über " # " )

4.	Benennen Sie den Ordner wieder um, diesmal in:
we proudly present for your viewing pleasure
Drücken Sie Return.

5.	Benennen Sie den Ordner noch einmal um und zwar in:
Bei Windows 95:
The Microsoft Windows 95 Product Team!
Bei Windows NT:
The Microsoft Windows NT Product Team!
Drücken Sie Return.

6.	Klicken Sie nun doppelt auf den Ordner und sehen Sie zu.

Es funktioniert leider nicht immer, scheinbar nur gut in der Englischen Version ohne Service Pack.

Bei Windows 95:

Sollte das bei Ihnen nicht funktionieren (funktionierte aber bisher auf allen Rechner mit Windows 95

Deutsch/Englisch Version A oder B ) versuchen Sie folgendes:

1.	Mit der rechen Maustaste auf den Desktop klicken, einen neuen Ordner erstellen und beim Erstellen folgendes eingeben:
The Microsoft Windows 95 Product Team!.{869DADA0-42A0-1069-A2E7-08002B30309D}
ENTER

2.	Mit Doppelklick die Präsentation starten.


Workstation zur Server Version umwandeln
Workstation in Server Version umwandeln

Um aus einer Workstation eine Server-Version zu machen bedarf es nur zwei Einträge in der Registrierdatenbank. Allerdings überprüfen zwei Threads von NT, ob man diese Einträge geändert hat, wenn dem so ist, meldet es NT in einer Dialogbox und setzt die Einträge wieder zurück.

Um die Änderung trotzdem durchführen zu können, brauchen Sie eine DOS-Bootdiskette und einen HEX-Editor.

Das ganze wurde mit der NT Workstation Version 4.0 Build: 1381 ohne Service Pack getestet.

Geben Sie bitte alles genauso ein wie unten beschrieben. Die "falschen" Angaben sind beabsichtigt und unbedingt notwendig.

Versuchen Sie nicht, die schon existierenden Einträge zu löschen und es gleich korrekt einzutragen. Windows NT  überwacht diese Einträge und würde die Änderungen sofort wieder rückgängig machen !!!

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

1.	Finden Sie in der Registry HKEY_LOCAL_MACHINE/ System/ CurrentControlSet/ Control/ ProductOptions

2.	Erstellen Sie über "Bearbeiten"  -> "Wert hinzufügen " einen Eintrag mit dem Namen "PorductType" als Datentyp Reg_SZ. Tragen Sie die Zeichenkette "ServerNT" ein und bestätigen Sie die Eingabe.

3.	Erstellen Sie unter HKEY_LOCAL_MACHINE/ System/ Setup den Eintrag "SxstemPrefiy" als Datentyp Reg_Binary und geben als Wert die unter "SystemPrefiy" eingetragenen Werte ein, wobei Sie aber die letzen 8 Zeichen duch "000032DC" ersetzen.

4.	Schließen Sie den Registrierungseditor

bei einer FAT-Partition:

5.	Booten Sie mit einer DOS Diskette und erstellen Sie von der Datei "WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM" einer Sicherheitskopie.

6.	Öffnen Sie die Datei "SYSTEM" mit einem HEX-Editor

7.	Suchen Sie nach "ProductType" und ändern Sie das "P" in ein "Q". Diese Zeichenkette sollten Sie 3*mal in der Datei finden.

8.	Suchen Sie nun nach "SystemPrefix" und ändern Sie es z.B. in QystemPrefix.

9.	Jetzt nur noch die neu erstellten Einträge "SxstemPrefiy" durch "SystemPrefix" und "PorductType" durch "ProductType" finden und erstetzen.

10.	Die Änderungen speichern und NT booten. Sollten dabei Fehler auftreten können Sie unter DOS die Sicherheitskopie der Datei "System" wieder zurückkopieren.

bei einer NTFS-Partition:

11.	Hier muss im Betrieb der Systemkernel verändert werden. Sie sollten sich vorher eine Rettungsdiskette mit "RDISK.EXE" anlegen.

12.	Erstellen Sie von der Daten "\WINNT\SYSTEM32\NTOSKRNL.EXE" zwei Kopien (z.B. NTOSKRNL.ALT und NTOSKRNL.NEU)

13.	Laden Sie eine der Dateien "NTOSKRNL.NEU" in einen HEX-Editor.

14.	Suchen Sie "SystemPrefix" (etwas bei Offset 53088 und BEB2E) und ändern Sie es jeweils in "SxstemPrefiy". Das gleiche machen Sie mit "ProductType" (etwa bei Offset 52F32 und BEBCC) und ändern Sie das in "PorductType"

Bei anderen Build Versionen sind die Offset Adressen möglicherweise anders. Wichtig ist, dass nur Buchstaben vertauscht werden, da sonst die Checksumme nicht mehr stimmt.

1.	Nach Speichern der Änderungen löschen Sie die Orginal "NTOSKRNL.EXE" und benennen Sie nun "NTOSKRNL.NEU" in "NTOSKRNL.EXE" um ("REN NTOSKRNL.NEU NTOSKRNL.EXE"

2.	Starten Sie NT neu.

3.	Ändern Sie unter HKEY_LOCAL_MACHINE/ System/ Setup von "SystemPrefix" die letzten 8 Zeichen auf "0032DC" sowie unter HKEY_LOCAL_MACHINE/ SystemCurrentControlSet/ Control/ ProductOptions von "ProductType" den Wert in "ServerNT".
Dies ist nun möglich, da NT aufgrund Änderung an der Datei "SYSTEM" die falschen Einträge überwacht

4.	Beenden Sie den Regsitrierungseditor

5.	Löschen Sie wieder "NTOSKRNL.EXE" und benennen Sie die alte Orginal Datei (hier "NTOSKRNL.ALT") in "NTOSKRNL.EXE" um. ("REN NTOSKRNL.ALT NTOSKRNL.EXE")

6.	Booten Sie den Rechner neu. Nun sollten Sie einen Server haben.

7.	Sollte der Rechner nicht mehr Booten, müssen Sie ihn wieder mit der Rettungsdiskette reparieren.

Der Unterschied:

1.	Es erscheint beim Login-Screen  kein Hintergrund-Bild mehr, da NT die Dateien "LANMANNT.BMP" und "LANMA256.BMP" zu laden versucht.

2.	Unter "Netzwerkumgebung" sehen Sie nun die "Eingenschaften" des eigenen Rechners.

Dieser Eingriff verstößt gegen die Lizenzbestimmungen von MS und soll lediglich Information dienen !!!


XMouse Funktion aktivieren

In der Registry können Sie einstellen, dass Windows NT automatisch immer das Fenster aktiviert, welches sich unter Ihren Mauszeiger befindet.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Mouse

Setzen Sie den Eintrag "ActiveWindowsTracking" als Datentyp REG_DWORD auf "1". Wenn Sie es später ausschalten möchten, müssen Sie diesen Wert wieder auf "0" setzen

Nach Neuanmeldung steht die Funktion zur Verfügung.


Zeit synchronisieren

Um mit einem WinNT Server die Zeit der angeschlossen Clients zu synchronisieren, gehen Sie auf folgende Weise vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters

Erstellen Sie hier den Eintrag  "TimeSource" als Datentyp REG_DWORD und weisen ihm als  Wert "1" zu.

Die Clients können nun mit:

"NET TIME /DOMAIN:<name> /SET /y" synchronisiert werden.

Den Zeitserver kann man mit:

"NET TIME \\<computername> /SET /y" mit einem Rechner synchronisieren, der die Zeit z.B. von einer Atomuhr holt.

Sie müssen bei diesen vorgehen sicherstellen, das derjenige, der sich am PC anmeldet, auch das Recht besitzt die Systemzeit zu verändern. Dazu müssen Sie im Benutzer-Manager unter "Richtlinien" -> "Benutzerrechte" den USER in der Gruppe "Ändern der Systemzeit" bzw. "Change System Time" mit aufnehmen.

Man muss also einem Benutzer mehr Rechte geben, nur wer möchte das gern in seinem Netz machen. Aus diesen Grunde sollte man lieber den TimeServer aus dem ResorceKit von MS Installieren. Der TimeServer wird als Dienst Installiert und diesem Dienst kann man nun ohne Probleme die benötigten Rechte geben.

XNTP-Server

Wer einen genauen Zeitserver braucht, sollte sich auf seinen Server einen "XNTP-Server" Installieren. Für UNIX findet man im Internet ohne ende Tools dafür. Ich musste aber lange suchen um auch einen für NT zu finden.

Unter der Adresse:

ftp://ftpguest:guest@ftp.drcoffsite.com/guest

findet man die Dateien:

xntp3-5_90_3-gui.zip

xntp3-5_90_3-nongui.zip

Damit können Sie sich eine guten Zeitserver aufbauen, der sehr genau alle Rechner im netz synchronisieren kann.

unter:

http://www.eecis.udel.edu/~ntp/database/html_ntp-4.0.72c/clockopt.htm

finden Sie eine etwas genauere Beschreibung der Konfiguration eines XNTP-Servers.

Ich hoffe hiermit einigen Leuten geholfen zu haben, die mir zu diesen Thema viele Fragen geschickt haben.


Zeitplandienst einrichten (AT-Befehl)

Unter NT ist es möglich automatisch zu bestimmten Zeiten Befehle ausführen zu lassen. Dazu muss als erstes unter NT 3.51 der Zeitplandienst gestartet werden bzw. Unter NT 4.0 heißt er Schedule. Das finden Sie unter "Systemsteuerung" -> "Dienste". Klicken Sie hier nun auf "Zeitplandienst" bzw. "Schedule" und dann auf "Startart". Stellen Sie die Startart auf "Automatisch". Bei "Anmelden als" ist standardmäßig "Systemkonto" ausgewählt. Sollen aber von dem Zeitplandienst Befehle ausgeführt werden, die besondere Rechte benötigen, müssen Sie ein Konto mit den entsprechenden Rechten anlegen und das unter "Dieses Konto" verwenden angaben.

Nach einem Neustart werden die Zeitplandienste nun Automatisch gestartet. Sie können das auch jetzt unter Dienste selbst starten, indem Sie auf "Starten" klicken.

Jetzt müssen Sie noch in der Eingabeaufforderung angeben welche Befehle zu welchem Zeitpunkt ausgeführt werden sollen. Dazu gibt es unter NT den AT-Befehl, mit folgender Syntax:

Mit dem Befehl AT können Befehle und Programme zu einem vorbestimmten Termin gestartet werden. Der Zeitplandienst muss gestartet sein, um den Befehl AT zu verwenden.

AT [\\Computer-Name] [ [ID] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]

AT [\\Computer-Name] Zeit [/INTERACTIVE] [ /EVERY:Datum[,...] | /NEXT:Datum[,...]] "Befehl"

\\Computer-Name	Gibt einen Remote-Computer an. Ohne diesen Parameter werden die Befehle auf dem lokalen Computer ausgeführt.
ID	Eine Identifikationsnummer, die dem geplanten Befehl zugeteilt wird.
/DELETE	Löscht geplante Befehle. Ohne ID werden alle geplanten Befehle auf dem Computer gelöscht
/YES	In Verbindung mit /DELETE werden die geplanten Befehle ohne weitere Bestätigung gelöscht.
Zeit	Gibt die Zeit an, zu der ein Befehl ausgeführt werden soll.
/INTERACTIVE	Ermöglicht dem Auftrag Eingaben vom Benutzer anzunehmen, der angemeldet ist, wenn der Auftrag ausgeführt wird.
/EVERY:Datum[,...]	Führt den Befehl zu jedem der angegebenen Tage der Woche oder des Monats aus. Ohne Angabe eines Datums wird der aktuelle Tag des Monats angenommen.
/NEXT:Datum[,...]	Führt den Befehl am nächsten angegebenen Tag aus (z.B. nächsten Montag). Ohne Angabe eines Datums wird der aktuelle Tag des Monats angenommen.
"Befehl"	Ist der auszuführende Windows NT-Befehl oder Stapelprogramm.

Ein Beispiel:

AT 12:00 "CMD /C C:\Test\test.cmd"

Würde um 12.00 Uhr die Batch "Test.cmd" starten.

Wenn Sie das Resorce Kit von Windows NT Installiert haben, steht Ihnen als alternative zum AT Befehl der Befehl WINAT zu Verfügung, der über eine Grafische Benutzeroberfläche verfügt.

Mit Installation des IE 5.0 und bei Windos 2000 wird das Programm, das hinter dem Dienst "Schedule" steckt, ausgetauscht. Es wird durch das Programm MsTask.exe, zu finden im Verzeichnis %Systemroot%\System32\ ersetzt. Dieses Programm, dass das Programm ATSVC.EXE ersetzt, lässt es nicht mehr zu, dass man Benutzer einträgt, unter deren Kennung der Zeitplandienst ausgeführt werden soll. Er läuft immer unter dem Systemkonto.

Man kann dies unter Windows NT in der Registry wieder rückgängig machen:

Den Dienst "Task Schedule" (neuer Name) stoppen und deaktivieren, Regedit öffnen und unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Service\ Schedule" den Namen des Programms, Wert "ImagePath" von "%SystemRoot%\System32\MsTask.exe" auf "%SystemRoot%\system32\atsvc.exe" ändern. Weiterhin muss der Type von 0x120 auf 0x010 geändert werden.Jetzt kann man den Dienst wieder aktivieren und starten.


Zugriffsrechte von Dateien und Verzeichnissen über Batch setzen

Mit dem Programm "CACLS.EXE" können Sie sich die Zugriffskontrollisten (ACL - Access Control List) von Dateien anzeigen lassen und ändern.

cacls Dateiname [/t] [/e] [/c] [/g Benutzer:Berechtigung] [/r Benutzer [...]] [/p Benutzer:Berechtigung [...]] [/d Benutzer [...]]

Parameter:

Dateiname	Zeigt die ACLs der angegebenen Datei/en an.
/t	Ändert die ACLs der angegebenen Dateien im aktuellen Verzeichnis und allen Unterverzeichnissen.
/e	Bearbeitet die ACL, anstatt Sie zu ersetzen.
/c	Führt das Ändern der ACLs fort, ohne Fehler zu beachten.
/g Benutzer:Berechtigung	Weist den angegebenen Benutzern Zugriffsberechtigungen zu. Mögliche Berechtigungen sind: r Lesen c Ändern (Schreiben) f Vollzugriff
/r Benutzer	Hebt die Zugriffsrechte für den angegebenen Benutzer auf. (nur gültig in Verbindung mit /E).
/p Benutzer:Berechtigung	Ersetzt die Zugriffsrechte des angegebenen Benutzers. Mögliche Berechtigungen sind:  n Keine r Lesen c Ändern (Schreiben) f Vollzugriff
/d Benutzer	Lehnt angegebene Zugriffsrechte für Benutzer ab.

Es ist möglich, mehrere Dateien oder Benutzer in einem Befehl anzugeben.


Ändern des Standard Installationspfades

Wo Windows nach den Installationsdateien suchen muss ist in der Registry abgespeichert. Sollte sich diese Pfadangabe mal ändern, ist es meist günstiger es hier anzupassen, um nicht immer wieder bei Nachinstallationen von Programmteilen die Pfadangabe ändern zu müssen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter: (nur bei NT)

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion

als Wert "Sourcepath" als Datentyp REG_SZ

Standard: [Laufwerksbuchstabe]:\I386 (bei Intel Maschinen)

und unter: (bei NT und Windows 95/98)

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Setup

als Wert "Sourcepath"  als Datentyp REG_SZ

Standard: [Laufwerksbuchstabe]:\


Multi-Prozessor Downgrade

Über einen Eintrag im der Registry, läßt sich eine CPU ausschalten ohne Sie aus dem Rechner zu entfernen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ SessionManager\ RegisteredProcessors

steht die Anwahl der von NT verwendeten CPUs. Wenn Sie dort nun eine 1 eintragen, verwendet NT (nach einem Neustart) nur die erste CPU. Der Wert muss kleiner oder gleich dem unter "LicensedProcessors" eingetragenen sein, sonst gibt es einen "BlueScreen" beim Starten.

Durch einen einfachen Eintrag in der Boot.ini, wird Windows auch veranlaßt nur mit einer CPU zu booten (siehe: Boot.ini)


Service konnte nicht gestartet werden

Bei starten von NT kann es vorkommen das Sie die Fehlermeldung erhalten, das ein "Dienst" nicht gestartet werden konnte. Wenn dann die Installation der Services in Ordnung ist und auch aus dem Event-Log nicht zu entnehmen ist, warum der Dienst nicht gestartet werden konnte, könnte es an NT selber liegen.

Einige Service benutzen einen Eintrag in der Registry mit den Typ "REG_MULTI_SZ" um dort die Log-Datei abzulegen. NT kann aber bei diesen Datentyp nur max. 32 KByte Daten speichern. Wenn nun ein Dienst versucht bei hochfahren von NT was in die Registry zu schreiben und dabei die 32 KByte überschreitet wird dieser versuch scheitern. Das kann dazu führen, das auch der Dienst nicht mehr gestartet wird.

Sollte das der Fall sein, müssen Sie den Service so Konfigurieren, das keine Log-Dateien mehr geschrieben werden und die schon vorhandenen Einträge aus der Registry löschen, danach sollte wieder alles funktionieren.

Die Einträge finden Sie in der Registry unter folgenden Schlüssel:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY__LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ <Name des Services>

Prüfen Sie  unter diesen Schlüssel sämtliche Einträge als Datentyp "REG_MULTI_SZ"  ob Sie zu viele Daten enthalten.

Wenn Sie nicht wissen sollten, welche Einträge Sie da nun löschen können und welche nicht, sollten Sie sich lieber mit den Hersteller auseinandersetzen. Vielen sind diese Probleme auch schon bekannt und können die gewünschten Einstellungen nennen, damit das Problem nicht wieder auftritt.


Outstanding NCP directory searches exceeded
Outstanding NCP directory searches exceeded?

Diese Fehlermeldung können Sie unter Novell erhalten, wenn Sie von einem NT-Rechner auf einen Novell-Server zugreifen.

Diese Fehlermeldung wird hervorgerufen, wenn von NT über mehrere Laufwerke (Volumes) eine Suche nach Dateien gestartet wird. Da der Novell-Server für diese große Anzahl von Suchvorgängen nicht genügend Resourcen reserviert hat, kommt es zu dieser Fehlermeldung.

Damit  diese Fehlermeldung nicht mehr kommt, müssen Sie die Resourcen am Novell-Sever erhöhen. Das erreichen Sie mit dem Befehl "set maximum outstanding ncp searches = <WERT>" (Sie können diesen Befehl in die AUTOEXEC.NCF einfügen). Gültige Werte liegen zwischen "10" und "1000".


Fehlermeldung beim Zugriff auf das Diskettenlaufwerk

Wenn Sie mit DOS-Anwendungen arbeiten, kann es vorkommen, dass beim Zugriff auf ein Diskettenlaufwerk die Fehlermeldung "Laufwerk nicht bereit" erscheint. Wenn Sie aber die Anwendung beenden und die Diskette über den Explorer öffnen ist alles einwandfrei.

Dieser Fehler tritt auf, wenn über ein DOS-Fenster und über die grafische Benutzeroberfläche (z.B. Explorer) von NT gleichzeitig auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen wird. NT unterstützt nämlich nur den gleichzeitigen Zugriff von der grafischen Benutzeroberfläche aus. In einen solchen Fall müssen Sie alle Anwendungen unter NT schließen die auch noch auf das Diskettenlaufwerk zugreifen.


Sondertasten akustisch melden

Bei NT kann man einstellen, das betätigungen der Sondertasten akustisch gemeldet werden. So können unnötige Falscheingaben durch plötzlisches großschreiben vermieden werden.

Unter:

"Systemsteuerung" -> "Eingabehilfe" -> "Tastatur" schalten Sie im Bereich "Statusanzeige" die Option "Statusanzeige aktivieren" ein.

Wenn nun Sondertasten gedrückt werden (Feststelltaste, NunLock, ScrollLock), werden Sie mit einen Signalton darauf hingeweisen. Somit werden Sie auf versehendliches drücker dieser Tasten aufmerksam gemacht.


NT und Windows 95/98 - Eine Auslagerungsdatei

Einige Leute haben NT und Windows 95/98 auf einen Rechner Installiert. Dabei ist es Ärgerlich das beide Systeme eine andere Auslagerungsdatei benutzen und dadurch den doppelten Speicherplatz belegen. Um für beide Systeme nur eine Auslagerungsdatei benutzen zu können gehen Sie vor:

Unter NT

Legen Sie die Auslagerungsdatei auf einem Windows 95/98 Laufwerk ab ("Systemsteuerung" -> "System" -> "Leistungsmerkmale" -> "Virtueller Arbeitsspeicher"). Die Anfangsgröße und Maximalgröße müssen identisch eingestellt werden.

Unter Windows 95/98

Legen Sie unter Windows 95/98 die Auslagerungsdatei an die selbe Stelle ("Systemsteuerung" -> "System" -> "Leistungsmerkmale" -> "Virtueller Arbeitsspeicher"), auch hier muss die Anfangs- und Maximalgröße identisch eingestellt werden.

Außerdem müssen Sie in der "system.ini" folgendes eintragen:

[386Enh]

PagingFile=C:\PAGEFILE.SYS

PagingDrive=C:

MinPagingFileSize=


SCSI-Adapter (Sortierung)

Wenn man zwei oder mehr SCSI-Adapter im System eingebaut hat und Änderungen an der Hardware bzw. NT neu Installiert, kann es unter NT zu einem lästigen Problem kommen.

NT sortiert die Adapter neu in eine beliebige Reihenfolge, die aber nicht zum System paßt. So wird z.B. der Falsche SCSI-Controller zum ersten SCSI-Controller deklariert und dementsprechend will NT nur von diesen Controller booten.

Werden zwei gleiche SCSI-Controller eingesetzt kann man die Reihenfolge dadurch beeinflussen, dass man den Controller mit der Bootplatte in den PCI-Slot mit der niedrigeren Nummer steckt (siehe Boardbezeichnung) bzw. dem Controller einen niedrigeren Interrupt zuweist (BIOS-Einstellung). Bei unterschiedlichen Controllern erweist sich diese Methode aber als sehr unzuverlässig.

Welcher Controller aber der erste wird, bestimmt lediglich die Reihenfolge in der die Treiber unter NT geladen werden. Diese Reihenfolge kann man die der Registry vorgeben:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ ServiceGroupOrder

finden Se ein Liste in welcher Reihenfolge die Treiber unter NT geladen werden.

Gehen Sie unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services

suchen Sie sich dort die beiden zu vertauschenden SCSI-Controler aus der Liste raus und notrieren Sie sich den "Tag" - Wert (wird in HEX angegeben). Vertauschen Sie diese beiden Werte jeweils und schon werden die SCSI-Treiber beim nächsten Start von NT in einer anderen Reihenfolge geladen.


Wie kann man die lokale Anmeldung ohne Serververbindung unterbinden?

Wenn der Server nicht zu verfügung steht, gibt Windows bei der Anmeldung eine entsprechende Meldung aus und versucht die Anmeldung mit den lokalen Benutzerinformationen durchzuführen. Unter gewissen umständen kann dieses verhalten nicht gewünscht sein.

Es gibt zwei Möglichkeiten um das zu verhindern. In der ersten Beschreibung wird eingestellt, das bei Abmelden jeweils das lokale Benutzerprofil gelöscht werde soll, das hat aber den Nachteil, das bei jedem Anmelden das ganze Profil über das Netzwerk neu geladen werden muß.

Im zweiten Beispiel wird das Benutzerprofil nicht von der lokalen Festplatte gelöscht, so das bei anmelden nur die Änderungen an Profil übertragen werden müssen, was den Anmeldevorgang bei langsamen verbindungen erheblich beschleunigt.Hier wird lediglich durch einen extra Registryschlüssel ein anmelden ohne Server unterbunden.

Folgendes ist bei beiden Tipps zu beachten:

1.	Die User dürfen nicht als lokale User auf ihren Arbeitsstationen eingetragen sein.

2.	Im Benutzer-Manager für Domänen müssen unter Profile "User Profile Path" die Pfade für serverbasierte Profile für die fraglichen User richtig gesetzt werden (\\Server\netlogon).

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Tipp 1:

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

erstellen Sie einen neuen Wert mit den Namen "DeleteRoamingCache" als Datentyp REG_DWORD. Setzen Sie den Wert auf 1.

Nun müssen noch eventuell lokal gespeicherte Benutzer-Profile der fraglichen User über "START" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "User Profiles" gelöscht werden.

Ist dies geschehen, können sich die Mitarbeiter ganz normal einloggen, sofern eine Serververbindung aufgebaut wird. Bei Beendigung der ersten "Sitzung" werden die benutzerspezifischen Daten an den Server übergeben und die Speicherung auf der Workstation gelöscht. Bei einer fehlenden Serververbindung sollte es den Usern nun nicht mehr möglich sein, sich mit der eigenen User ID lokal auf der Workstation anzumelden, da kein (gecachtes) Profil vorhanden ist.

Tipp 2:

Tragen Sie unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ Current Version\ Winlogon

einen neuen Wert mit den Namen "CachedLogonsCount" als Datentyp REG_SZ ein und setzten Sie den Wert auf 0.

Mögliche Werte für diesen Wert liegen zwichen 0 und 50 und bestimmen die Anzahl der Anmeldungen die ohne Serververbindung möglich sind. Standardmäßig sind 10 Anmeldungen ohne Serververbindung möglich.


Setup bzw. einrichten von Druckern nicht mehr möglich

Wenn sich bei Ihnen keine Drucker mehr Installieren lassen bzw. beim Aufruf von Setup "Systemsteuerung" -> "Software" merkwürdige Fehlermeldungen erhalten, liegt das meist das ein Programm die "SetupApi.Dll" durch eine eigene Version ersetzt hat. Diese Version verfügt aber meist nicht über alle Funktionen wie die Original-DLL von NT. Um wieder die Original-DLL benutzen zu können gehen Sie so vor:

1.	Öffnen Sie ein DOS-Fenster

2.	Geben Sie folgende Befehle ein:
rename %SystemRoot%\System32\Setupapi.dll Setupapi.xxx

3.	Entpacken Sie nun von der NT-CD die alte Version
expand [Laufwerk]:\i386\setupapi.dl_ %SystemRoot%\System32\Setupapi.dll

Jetzt funktionieren alle Setup-Programme wieder ohne Fehler und auch Drucker lassen sich wieder einrichten.


NT- Backup erkennt BAND nicht

NT versucht immer das Band im Laufwerk zu erkennen und gibt dann erst die Betriebsbereitschaft zurück. Wird das Band nicht erkannt gibt NT die Fehlermeldung "Bandlaufwerk antwortet nicht" aus.

Dieser Fehler kann bei Bändern auftreten die nicht Formatiert sind. Damit Sie das Band aber trotzdem Formatieren können, starten Sie NT-Backup so:

NTBACKUP /NOPOLL

Nun wird das Backup ohne Banderkennung gestartet und Sie können die Bänder ohne Probleme formatieren.

Benutzen Sie diese Option nur zum FORMATIEREN von Bändern und niemals zum Backup. Starten Sie dafür das Backup immer neu ohne diesen Parameter. Ansonsten kann es zu Fehlern beim Backup bzw. Restore kommen


Anzeigefarbe für komprimierte Dateien

Komprimierte Dateien und Verzeichnisse werden im Explorer in "hellblau" angezeigt. Möchten Sie die Farbe ändern gehen Sie folgender vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer

bzw. für alle Anwender

HKEY_USER\ .DEFAULT\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer

Fügen Sie den neuen Wert "AltColor"  als Datentyp REG_BINARY hinzu.

Dieser Wert können Sie nun die gewünschte Farbe im Format "RR GG BB"  zuweisen.
Ersetzen Sie "RR", "GG" und "BB" durch den jeweiligen Farbanteil Rot, Grün und Blau.

Farbe	RR	GG	BB
Rot	FF	00	00
Grün	00	00	FF
Gelb	FF	FF	00
Cyan	00	FF	FF
Magenta	FF	00	FF
Braun	A5	2A	2A
Weiß	FF	FF	FF
Schwarz	00	00	00


Excel 97 (Flugsimulator)

In Office 97 ist im Excel mal wieder was von den Programmierern versteckt worden:

1.	Excel starten

2.	F5 drücken und X97:L97 eingeben

3.	Enter drücken

4.	Tabulator drücken.

5.	STRG+SHIFT gedrückt halten und mit der Maus auf Diagramm-Assistent klicken.


Druckerprobleme von DOS-Programmen unter NT

Fehler:

Der Ausdruck von einseitigen Formularen beginnt erst nach ca 30 Sekunden, bei mehrseitigen Formularen wird die letzte Seite erst nach ca 30 Sek. ausgedruckt.

Lösung:

Setzen Sie in der Registry folgenden Wert

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ WOW

und setzen Sie dort den Eintrag "LPT_timeout" als Datentyp REG_SZ auf den Wert "1"


Windows 95/98 und NT gemeinsam Installieren

Es ist ohne große Mühe möglich beide Betriebsysteme gleichzeitig zu Installieren. Am leichtesten geht es wenn Sie  noch kein Betriebsystem Installiert haben.

1.	Richten Sie Ihre Partitionen nach belieben ein . Ich würde eine Partition für Win95/98 benutzen (das muss die erste Festplatte und die C-Partition sein) und eine extra Partition oder Festplatte für NT (NT ist egal wo diese Partition liegt).Eventuell noch beliebige Datenpartitionen.

2.	Installieren Sie nun als erstes Windows 95/98 auf der C-Partition und richten Sie es nach belieben ein. Wichtig ist, das Sie die c-Partition nicht FAT-32 formatieren, sondern auf normal FAT belassen. NT kann mit Fat-32 noch nicht umgehen (außer mit zusätzlichen Tools aus dem Internet)

3.	Nun Installieren Sie NT auf der anderen Partition (ich würde dafür eine extra Partition benutzen die ich dann auch noch NTFS Formatieren würde, ist aber nicht zwingend notwendig)

4.	Bei der Installation von NT, stellt NT nun fest, das schon ein Betriebsystem auf Ihren Rechner Installiert ist und wird das Windows in sein Bootmenü mit aufnehmen. Es wird nur ein paar wichtige Dateien in das ROOT von der c-Partition legen (diese Dateien dürfen Sie nie LÖSCHEN).

Nun haben Sie beim Booten eine Menü, wo Sie sich zwischen Windows 95/98 und NT entscheiden können.

Sie haben schon ein NT Installiert und wollen nun noch nachträglich Windows 95/98 Installieren ?

Das geht nur, wenn die C-Partition eine FAT - Partition ist. Ist das der Fall, gehen Sie so vor:

1.	Erstellen Sie sich eine Rettungsdiskette

2.	Installieren Sie Ihr Windows 95/98

3.	Nun Booten Sie von den NT-Bootdisketten und lassen mit der Rettungsdiskette NT wieder herstellen, NT wird nun Automatisch auch Ihr Windows in das Bootmenü mit einbinden

Sie haben schon Windows 95/98 Installiert?

Hier können Sie vorgehen wie oben beschrieben und haben, wenn Sie nicht FAT-32 einsetzen auch keine Probleme.

Siehe auch "Informationen über die Boot.INI" bzw. "Anderes Betriebsystem aus NT-Bootmanager starten"


Reaktion bei Fehler (ErrorControl)

Was das System machen sollen, wenn es beim Laden eines Treibers auf einen Fehler stößt, wird durch den Wert "ErrorControl" als Datentyp "REG_DWORD") eingestellt.

Diesen Wert finden Sie im jeden Service Schlüssel unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\

können Sie in den jeweiligen "Teilschlüsseln" durch "ErrorControl" einstellen was passieren soll:

Wert	Bedeutung
0x3	Schwerer Fehler: Abbruch des Systemstartes und Neustart mit "LastKnownGood", ist der Fehler beim "LastKnownGood" aufgetreten wird eine Überprüfungsroutine gestartet.
0x2	Fehler: Wechslen zu "LastKnownGood", wurde schon mit "LastKnownGood" gestartet, wird der Systemstart mit einem Fehler fortgesetzt.
0x1	Normal: Ausgeben einer Fehlermeldung und fortsetzen des Systemstartes
0x0	Ignorieren: Keine Fehlermeldungen ausgeben und Systemstart fortsetzen


Informationen über die Datei SYSTEM.INI
Informationen über die Datei "SYSTEM.INI"

Die Datei SYSTEM.INI enthält Einstellungen, die Windows ermöglichen, sich an die vorhandene Hardware anzupassen. Sie ist in logische Abschnitte gegliedert. Ein neuer Abschnitt beginnt immer mit einem Namen, der in eckige Klammern gesetzt ist. In einem Abschnitt steht ein oder mehrere Schlüsselnamen, die von einem "="-Zeichen  und einem Wert gefolgt sind. Ein  Wert kann  Zeichen- oder  Zahlenfolge oder aber  bolesche Variable (on/off , true/false , yes/no , 1/0) sein.

Die meisten Einträge aus der SYTEM.INI  aus den Abschnitten [386Enh] und [network] findet man unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\Vnetsetup

Manche Einstellungen in der SYSTEM.INI sind für Windows nicht mehr relevant. Sie können mit der Systemsteuerung verändert werden, tauchen aber auch in der Registrierdatenbank so gut wie nicht auf. Lediglich die Angaben der wichtigen Gerätetreiber (Anzeige, Maus, Tastatur, Sound und Network) erscheinen noch unter HKEY_LOCAL_MACHINE

In der SYSTEM.INI sind keine langen Dateinamen erlaubt! Um ein Programm mit langem Dateinamen einzubinden, muss man den kurzen DOS-Namen mit Tilde und Ziffer verwenden.

In der SYSTEM.INI sind standardmäßig folgende Abschnitte vorhanden:

[boot]	HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ InstalledFiles
Enthält Gerätetreiber und Module, die bei jedem Start benötigt werden. Alle Einstellungen in diesem Abschnitt (außer CachedFileHandles) sind für den Ablauf erforderlich. Die meisten dieser Einstellungen werden bei der Windows-Installation in die SYSTEM.INI eingetragen und man sollte Sie nicht löschen oder verändern.

Schlüsselnamen:
286Grabber =	Dateiname vom Graphik-Treiber für den Real-Modus (für Windows nicht relevant)
386Grabber =	Dateiname vom Graphik-Treiber für den erweiterten Modus
CachedFileHandles =	maximale Anzahl der DLL- und EXE-Dateien, die permanent geöffnet bleiben können. Es sind Werte zwischen 2 und 12 möglich.
comm.drv =	Dateiname vom Treiber für die serielle Schnittstelle
display.drv =	Dateiname vom Bildschirmtreiber                                      (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
drivers =	Datei- oder Alias-Namen der installierbaren Treiber, die von Windows beim Start geladen werden. Benötigt ein installierbarer Treiber Parameter, werden diese im Abschnitt [drivers] über Alias-Namen  definiert.
fixedfon.fon =	Schriftart mit fester Zeichenbreite
fonts.fon =	Proportionalschrift
keyboard.drv =	Dateiname vom Tastaturtreiber  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
language.dll =	Dateinamen der DLL die Informationen über die Sprache beinhaltet. Falls kein Eintrag vorhanden, wird "Englisch (USA)" verwendet.
mouse.drv =	Dateiname vom Maustreiber  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
network.drv =	Dateiname vom Netzwerktreiber  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
oemfonts.fon =	Schriftarten-Datei für OEM-Zeichensatz.
Shell =	Anwendung, die beim Start von Windows automatisch geladen wird.
sound.drv =	Dateiname des Treibers für Tonsteuerung. (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
system.drv =	Dateiname vom System-Hardwaretreiber.
TaskMan.EXE =	Anwendung für den Taskwechsel, die beim Drücken von Alt+Ctrl+Esc gestartet wird.
[boot.description]
Einträgen, die mit Windows-Setup geändert werden können.

Schlüsselnamen:
meist Treiber-Datei =	Name der Komponente, wie Sie im Setup genannt wird.
[drivers]
Alias-Namen für installierbare Gerätetreiber.

Schlüsselnamen:
Alias-Name =	Dateiname vom installierbaren Gerätetreiber mit optionalen Parametern. Für jedes Gerät können mehrere Alias-Namen definiert werden.
[keyboard]
Alle Tastatur-Einstellungen. Alle Einstellungen in diesem Abschnitt werden von Windows benötigt. Man sollte hier nichts löschen.

Schlüsselnamen:
keyboard.dll =	Dateiname der DLL, die das Layout für nicht US-Tastaturen enthält. Diese Einstellung wird für alle Tastatur-Typen (ausgenommen IBM XT PC/AT ®, AT&T 301/302, Olivetti ,83-Tasten) benötigt.
oemansi.bin =	Dateiname der Datei, die OEM/ANSI-Code-Umwandlungstabellen enthält. Diese Einstellung wird benötigt, wenn man anderen Zeichensatz als Codepage 437 (US-OEM-Zeichensatz) verwendet.
subtype =	Definiert bestimmte Tastaturfunktionen für bestimmte Treiber. Mögliche Einstellung sind :  None (Standard), 1 (Olivetti, 102 Tasten auf M24-Systemen), 2 (Olivetti M24, 83 Tasten oder AT&T 6300 301, 83 Tasten),  und 4 (AT&T 303 bzw 6300 Plus).
type =	Dateinamen vom Treiber für einen bestimmten Tastatur-Typ. Mögliche Einstellungen sind : 1( IBM PC oder XT-kompatibel ,83 Tasten), 2 (Olivetti, 102 Tasten, ICO), 3 ( IBM AT-kompatibel ,84 bzw. 86 Tasten) und 4 ( IBM kompatibel, erweitert ,101 bzw. 102 Tasten). Wird hier nichts eingetragen, wird der Standardtreiber  keyboard.drv  verwendet (IBM-kompatible Tastatur).
[mci]
Hier werden Treibern die für die Medien-Wiedergabe eingetragen. Hier gibt es keine Standard-Schlüsselnamen.

Schlüsselnamen:
Gerät für Mediensteuerung =	Dateiname vom Treiber
[NonWindowsApp]
Einstellungen für Nicht-Windows-Programme

Schlüsselnamen:
CommandEnvSize =	Größe der Umgebung von COMMAND.COM und Batch-Dateien. Mögliche Einstellungen sind  zwischen 160 und 32768 (Größe in Bytes). Standardeinstellung ist hier 0 (übernimmt die Einstellung aus SHELL=COMMAND.COM /e: in CONFIG.SYS).
DisablePositionSave =	Mögliche Einstellungen sind hier 0 und 1. Dieser Eintrag entscheidet über das Sichern bzw. Nicht-Sichern der Schriftart und der Position der Anwendungen. Wird "Sichern" gewählt, werden die Informationen in die DOSAPP.INI eingetragen.
FontChangeEnable =	Mögliche Einstellungen sind hier 0 und 1. Standardeinstellung ist 0. Eine 1 ist nur dann zu setzen, wenn man Windows 3.0 (Achtung NICHT Win 3.1 !!!)-Treiber verwendet, die beim Ändern von Schriftart bei laufenden Programmen Probleme verursachen
GlobalHeapSize =	Größe des von Windows im Real-Modus benötigten konventionellen Speichers in KB. Im erweiterten Modus wird die Einstellung nicht ausgewertet. (für Windows nicht relevant)
LocalTSRs =	Definiert, welche TSR-Programme in jede Instanz einer virtuellen Maschine kopiert werden. Nur vollkommen Windows-kompatible Programme funktionieren einwandfrei als LokalTSR. Man sollte hier nicht zu viele Programme eintragen !!! Standardeinstellung ist "dosedit, ced"
MouseInDosBox =	Mögliche Einstellungen sind 0 und 1. Wichtig ist die Einstellung nur, wenn man Windows 3.0  (Achtung NICHT Win 3.1)-Maustreiber verwendet. In diesem Falle wird bei gesetzter 0 die Maus im DOS-Fenster nicht unterstützt.
NetAsynchSwitching =	Mögliche Einstellungen sind 0 und 1. Definiert, ob nach einem asynchronen Netzwerk-BIOS-Aufruf von der Anwendung weggeschaltet werden kann. Standard-Einstellung ist 0
ScreenLines =	Anzahl der Bildschirmzeilen die von den Anwendungen angezeigt werden sollen. Standard-Einstellung ist 25. Programme mit eigenem Bildschirm-Modus können die Einstellung überschreiben.
SwapDisk =	Laufwerk und Verzeichnis,  auf das die Anwendungen ausgelagert werden. Wenn kein Eintrag vorhanden, werden die *.TMP-Dateien ins TEMP-Verzeichnis (wenn vorhanden), oder ins Root-Verzeichnis ausgelagert.
[386Enh]
Einstellungen für Windows im erweiterten 386-Modus und zu virtuellen Maschinen

Schlüsselnamen:
32BitDiskAcces =	Schaltet 32 Bit-Festplatten-Zugriff ein und aus. Mögliche Einstellungen on/off
A20EnableCount =	Anzahl der möglichen A20-Enable. Man sollte diese Einstellung  möglichst nicht verändern.
AllVMsExclusive =	Legt fest,ob alle Anwendungen im Vollbildmodus ablaufen müssen. Mögliche Einstellungen sind false/true. Wird hier "true" eingetragen, werden Einstellungen in der *.PIF-Datei ignoriert.
AltKeyDelay =	Wartezeit zwischen Alt-Unterbrechung und Tastatur-Unterbrechung in Sekunden. Standard-Einstellung ist ".005"  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
AltPasteDelay =	Wartezeit zwischen Alt-Taste-Drücken und Einfügen von Zeichen in Sekunden. Standard-Einstellung ist ".025" (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
AllEMSLocked =	Bestimmt ob der Inhalt des Expanded Memory gesperrt ,oder auf Platte ausgelagert wird. Mögliche Werte sind false/true. Bei Verwendung eines Platten-Cache-Programmes das EMS verwendet, sollte dieser Wert auf "true" gesetzt werden. Standard-Einstellung ist "false" (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
AllXMSLocked =	Bestimmt ob der Inhalt des Extended Memory gesperrt ,oder auf Platte ausgelagert wird. Mögliche Einstellungen sind false/true. Standard-Einstellung ist "false" (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
AutoRestoreScreen =	Bestimmt, ob der Bildschirm-Inhalt von der Anwendung, oder von Windows gesichert wird. Mögliche Einstellungen sind true/false. Standard-Einstellung ist "true" (Windows sichert den Bildschirminhalt). Funktioniert nur mit VGA-Bildschirmen.
BkGndNotifyAtPfault =	Bestimmt,ob beim Anwendungswechsel eine  Notification an eine Anwendung oder an Windows gesendet wird. Mögliche Einstellungen sind false/true. Standard-Einstellung ist "false" (VGA). Nur für TIGA- und 8514-Bildschirme sollte diese Einstellung auf  "true" gesetzt werden.
CGA40WOA.FON =	Schriftart mit fester Schreibschrittteilung für Anwendungen, mit einer Anzeige mit 40 Spalten/25 Zeilen oder weniger.
CGA80WOA.FON =	Schriftart mit fester Schreibschrittteilung für Anwendungen, mit einer Anzeige mit 80 Spalten/25 Zeilen oder weniger.
CGANoSnow =	Mögliche Einstellungen sind no/yes. Standardeinstellung ist "no". Ein "yes" sollte man nur bei CGA-Bildschirmen setzen (verhindert Schnee auf dem Bildschirm)
COM1AutoAssign =	Besagt, wieviele Sekunden eine Anwendung die Schnittstelle COM1 benutzen darf bis eine andere, aktive Anwendung darauf zugreifen kann. Mögliche Einstellungen sind 0-1000. Standard-Einstellung ist "2"
COM2AutoAssign =	Besagt, wieviele Sekunden eine Anwendung die Schnittstelle COM2 benutzen darf bis eine andere, aktive Anwendung darauf zugreifen kann. Mögliche Einstellungen sind 0-1000. Standard-Einstellung ist "2"
COM3AutoAssign =	Besagt, wieviele Sekunden eine Anwendung die Schnittstelle COM3 benutzen darf bis eine andere, aktive Anwendung darauf zugreifen kann. Mögliche Einstellungen sind 0-1000. Standard-Einstellung ist "2"
COM4AutoAssign =	Besagt, wieviele Sekunden eine Anwendung die Schnittstelle COM4 benutzen darf bis eine andere, aktive Anwendung darauf zugreifen kann. Mögliche Einstellungen sind 0-1000. Standard-Einstellung ist "2"
COM1Base =	Adresse der seriellen Schnittstelle COM1. Standard-Einstellung ist "3E8h"
COM2Base =	Adresse der seriellen Schnittstelle COM2. Standard-Einstellung ist "3F8h"
COM3Base =	Adresse der seriellen Schnittstelle COM3. Standard-Einstellung ist "3E8h"
COM4Base=	Adresse der seriellen Schnittstelle COM4. Standard-Einstellung ist "3F8h"
COMBoostTime =	Zeit, die einer virtuellen Maschine für Verarbeitung eines CM-Interrupts zur Verfügung steht (in Milisekunden). Standard-Einstellung ist "2"
COM1Buffer =	Größe des Puffers für die COM1-Schnittstelle (in Zeichen). Standard-Einstellung ist "128"
COM2Buffer =	Größe des Puffers für die COM2-Schnittstelle (in Zeichen). Standard-Einstellung ist "128"
COM3Buffer =	Größe des Puffers für die COM3-Schnittstelle (in Zeichen). Standard-Einstellung ist "128"
COM4Buffer =	Größe des Puffers für die COM4-Schnittstelle (in Zeichen). Standard-Einstellung ist "128"
COMdrv30 =	Besagt, ob der virtuelle COM-Treiber eigene Kopie der Interrupt-Routine des Treibers für die serielle Schnittstelle benutzt. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off". Nur wenn Anwendungen benutzt werden, die den COM-Treiber für Windows 3.0 benötigen, sollte diese Einstellung auf "On" gesetzt werden.
COM1FIFO =	Besagt, ob für COM1 FIFO-Puffer benutzt wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - wird benutzt.
COM2FIFO =	Besagt, ob für COM2 FIFO-Puffer benutzt wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - wird benutzt.
COM3FIFO =	Besagt, ob für COM3 FIFO-Puffer benutzt wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - wird benutzt.
COM4FIFO =	Besagt, ob für COM4 FIFO-Puffer benutzt wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - wird benutzt.
COM1Irq =	Interrupt für die COM1-Schnittstelle. Standard-Einstellung ist "4"
COM2Irq =	Interrupt für die COM2-Schnittstelle.  Standard-Einstellung ist "3"
COM3Irq =	Interrupt für die COM3-Schnittstelle. Standard-Einstellung ist "4"
COM4Irq =	Interrupt für die COM4-Schnittstelle. Standard-Einstellung ist "3"
COMIrqSharing =	Besagt, ob für alle COM-Ports der gleiche IRQ benutzt werden darf. Standard-Einstellung ist "Off" - COM1+COM3 und COM2+COM4 benutzen jeweils einen IRQ. Nur bei MCA-Geräte ist diese Einstellung auf "On" zu setzen.
COM1Protocol=	Besagt, ob Windows in einer virtuellen Maschine Zeichen simuliert soll, nachdem die virtuelle Maschine ein XOFF an COM1 gesendet hat. Normalerweise ist diese Einstellung nicht vorhanden. Wenn Anwendungen bei hoher Übertragungsrate Zeichen verlieren, ist diese Einstellung auf "XOFF" zu setzen.
COM2Protocol =	Besagt, ob Windows in einer virtuellen Maschine Zeichen simuliert soll, nachdem die virtuelle Maschine ein XOFF an COM2 gesendet hat. Normalerweise ist diese Einstellung nicht vorhanden. Wenn Anwendungen bei hoher Übertragungsrate Zeichen verlieren, ist diese Einstellung auf "XOFF" zu setzen.
COM3Protocol =	Besagt, ob Windows in einer virtuellen Maschine Zeichen simuliert soll, nachdem die virtuelle Maschine ein XOFF an COM3 gesendet hat. Normalerweise ist diese Einstellung nicht vorhanden. Wenn Anwendungen bei hoher Übertragungsrate Zeichen verlieren, ist diese Einstellung auf "XOFF" zu setzen.
COM4Protocol =	Besagt, ob Windows in einer virtuellen Maschine Zeichen simuliert soll, nachdem die virtuelle Maschine ein XOFF an COM4 gesendet hat. Normalerweise ist diese Einstellung nicht vorhanden. Wenn Anwendungen bei hoher Übertragungsrate Zeichen verlieren, ist diese Einstellung auf "XOFF" zu setzen.
Device =	Geräte-Treiber für Windows im erweiterten Modus
Display =	Gerätetreiber für die Bildschirmanzeige  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
DMABufferIn1MB =	Besagt, ob Windows den DMA-Puffer im Speicher unterhalb 1MB (aber wenn möglich oberhalb 640 KB) unterbringen soll. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standardeinstellung ist "Off" Nur wenn 8-Bit-Master-Karten benutzt werden, ist diese Einstellung auf "On" zu setzen.
DMABufferSize =	Größe des DMA-Puffers in KB (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
DOSPromptExitInstruc =	Besagt, ob Windows beim Öffnen der DOS-Box eine Meldung anzeigen soll. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
DualDisplay =	Besagt, ob Windows den Speicherbereich B000:0000-B7000 benutzen darf. Mögliche Einstellungen sind on/off. Werden zwei Bildschirme verwendet, muss diese Einstellung auf "On" gesetzt sein.
EBIOS =	Erweitertes BIOS-Gerät das von Windows verwendet wird. (wie "Device")
EGA40WOA.FON =	Schriftart mit fester Schreibschritteilung für Anwendungen, mit einer Anzeige mit 40 Spalten/25 Zeilen oder weniger.
EGA80WOA.FON =	Schriftart mit fester Schreibschritteilung für Anwendungen, mit einer Anzeige mit 80 Spalten/25 Zeilen oder weniger
EISADMA =	Operationsmodus eines erweiterten DMA. (Bits, Words oder Bytes).  Mögliche Einstellungen sind : Off; 0,8; 1,8; 2,8; 5,16w; 6,16w; 7,16w. Wird kein eISA-Bus verwendet, ist diese Einstellung auf "Off" zu setzen.
EMMExclude =	Speicherbereich, den Windows nicht verwenden darf. Der Bereich muss sich zwischen A000-EFFF befinden. Der erste Wert wird um Vielfache von 16 KB abgerundet, der zweite aufgerundet.
EMMInclude =	Speicherbereich, in dem Windows nach freien Adressen suchen soll. Der Bereich muss sich zwischen A000-EFFF befinden. Der erste Wert wird um Vielfache von 16 KB abgerundet, der zweite aufgerundet.
EMMPageFrame =	Speicheradresse, an der ein 64 KB Seitenrahmen beginnen soll, wenn Windows keinen Seitenrahmen findet.
EMMSize =	Größe des Speichers in KB der EMS zugeordnet werden kann. Mögliche Einstellungen sind 0-6536. Standard-Einstellung ist 6536
FileSysChange =	Besagt, ob Datei-Manager eine Meldung bekommt, wenn eine Nicht-Windows-Anwendung eine Datei anlegt/ löscht/ umbenennt. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - es erfolgt eine Meldung.
Global =	DOS-Programme, die von Windows nicht wie LocalTSR´s behandelt werden sollen.
HardDiskDMABuffer =	Größe des DMA-Puffers für Festplatten. Standard-Einstellung ist "0" für AT- und 64 für MCA-Computer.
HighFloppyReads =	unbekannt
IdleVMWakeUpTime =	Zeitraum bis zur Reaktivierung einer virtuellen Maschine im Leerlauf mit Hilfe von Timer-Interrupt. Mögliche Einstellungen sind Potenzen von 2. Standard-Einstellung ist 8
IgnoreInstalledEMM =	Besagt, ob Windows im erweiterten Modus starten soll, wenn ein unbekannter EMM-Manager aktiv ist. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off" - Windows startet nicht.
InDOSPolling =	Besagt, ob Windows die Ausführung anderer Programme verhindern soll, wenn ein TSR auf "InDOS" gesetzt ist. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off" - andere Anwendungen werden ausgeführt.
INT28Critical =	Besagt, ob Windows nach Aufrufen von Int28h ein Timeout verwendet. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - Timeout.
IRQ9Global =	Besagt, ob Int9-Aufrufe als global behandelt werden sollen. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off" - nicht global. Diese Einstellung sollte auf "On" gesetzt werden, wenn Lesen von Disketten zum Systemabsturz führt.
Keyboard =	Tastaturtreiber  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
KeyBoostTime =	Zeit, die einer Anwendung im Vordergrund zur Verfügung steht, um einen Tastendruck zu verarbeiten (in Sekunden). Standard-Einstellung ist "001"
KeyBufferDelay =	Verzögerung vom Einfügen von Eingaben bei vollen Tastatur-Puffer (in Sekunden). Standard-Einstellung ist "2"
KeyIdleDelay =	Besagt, wie lange Windows Leeraufrufe von der Tastatur ignoriert (in Sekunden) Standard-Einstellung ist "5"
KeyPasteCRSkipCount =	Besagt, wie oft nach einem Return der Tastatur-Status (Int16h) vom Tastatur-Puffer die Meldung "leer" erhalten soll. Gibt unter anderem an, wieviel Zeit einer Nicht-Windows-Anwendung beim Einfügen von Texten aus der Zwischenablage zur Verfügung steht.  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
KeyPasteKeyDelay =	Zeichenwiederholrate  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
KeyPasteSkipCount =	Besagt, wie oft nach Einfügen eines Zeichens der Tastatur-Status (Int16h) vom Tastatur-Puffer die Meldung "leer" erhalten soll. Gibt unter anderem an, wieviel Zeit einer Nicht-Windows-Anwendung beim Einfügen von Texten aus der Zwischenablage zur Verfügung steht.
KeyPasteTimeout =	Zeit in Sekunden, die Windows wartet bis es vom Schnelleinfüge- Modus (Int16h) in den normalen Modus wechselt (Int9h) (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
KeydbPasswd =	Paßwort für die Tastatur. (für Windows nicht relevant)
KeydbReboot =	Besagt, ob Windows per Alt+Ctrl+Del gebootet wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off" - nach Beenden von Windows wird keine Aufforderung zum Drücken von Alt+Ctrl+Del angezeigt.
Local =	TSR´s die nach Aufruf nur im aktuellen Fenster geladen werden sollen. (für Windows nicht relevant) LocalLoadHigh = Besagt, wie Windows UMB´s verwendet. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off" - Windows belegt sämtliche UMB´s.
LocalReboot =	Besagt, ob Windows per Alt+Ctrl+Enf gebootet wird, oder nicht reagierende Anwendungen schließt. (für Windows nicht relevant)
LPT1AutoAssign =	Besagt, wieviele Sekunden eine Anwendung die Schnittstelle LPT1 benutzen darf bis eine andere, aktive Anwendung darauf zugreifen kann. Standard-Einstellung ist 60. Diese Einstellung erscheint nur, wenn von Windows 3.0 upgedatet wurde.
LPT2AutoAssign =	Besagt, wieviele Sekunden eine Anwendung die Schnittstelle LPT2 benutzen darf bis eine andere, aktive Anwendung darauf zugreifen kann. Standard-Einstellung ist 60. Diese Einstellung erscheint nur, wenn von Windows 3.0 upgedatet wurde.
LPT3AutoAssign =	Besagt, wieviele Sekunden eine Anwendung die Schnittstelle LPT3 benutzen darf bis eine andere, aktive Anwendung darauf zugreifen kann. Standard-Einstellung ist 60. Diese Einstellung erscheint nur, wenn von Windows 3.0 upgedatet wurde.
LPT4AutoAssign =	Besagt, wieviele Sekunden eine Anwendung die Schnittstelle LPT4 benutzen darf bis eine andere, aktive Anwendung darauf zugreifen kann. Standard-Einstellung ist 60. Diese Einstellung erscheint nur, wenn von Windows 3.0 upgedatet wurde.
LRULowRateMult =	Wert mit dem die Anweisung "LRUSweepFreq" multipliziert wird um die am längsten nicht genutzte untere Auslagerungsrate zu ermitteln. Mögliche Einstellungen sind 1-65335. Standard-Einstellung ist "10"
LRURateChngTime =	Besagt, wie lange der VMM bei einer Auslagerungsrate bleibt, bevor er in den nächsten Status umschaltet (in Milisekunden). Standard-Einstellung ist "10000". Diese Einstellung sollte möglichst nicht geändert werden.
LRUSweepFreq =	Wert mit dem die Anweisung "LRUSweepFreq" multipliziert wird um die am längsten nicht genutzte obere Auslagerungsrate zu ermitteln. Mögliche Einstellungen sind 1-65335. Standard-Einstellung ist "250"
LRUSweepLen =	Länge des Bereichs, der bei jedem Sweep-Durchgang durchlaufen wird (in Seiten). Standard-Einstellung ist 1024. Diese Einstellung sollte möglichst nicht geändert werden.
LRUSweepLowWater =	Legt die Seitengröße fest, nach der der am längsten nicht benutzte Sweeper verwendet wird. Standard-Einstellung ist "24". Diese Einstellung sollte möglichst nicht geändert werden.
LRUSweepReset =	Zeit eines ACC-Bit-Resets in Milisekunden für 1024 Seiten (4 MB). Standard-Einstellung ist "500". Diese Einstellung sollte möglichst nicht geändert werden.
MapPhysAddress =	Speicherbereich, der für DOS-Treiber reserviert ist.
MaxBPs =	Maximale Anzahl der Unterbrechungspunkte, die der VMM benutzen darf. Standard-Einstellung ist "200".
MaxCOMPorts =	Maximale Anzahl unterstützter COM-Schnittstellen. Standard-Einstellung ist "4"
MaxPagingFileSize =	Maximale Größe einer temporären Auslagerungsdatei in Prozent. Standard-Einstellung ist "50".  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
MaxPhysPage =	< seitennummer in hex> Maximale physische Seitennummer, die der virtuelle VMM nutzen kann. Denn Wert können Sie folgendermaßen berechnen: Den gewünschten Speicher in KB durch 4 teilen und diesen Wert als HEX-Zahl hier eingeben.
MaxDMAPGAddress=	Maximale physische Speicheradresse, die für DMA genutzt werden kann. Standard-Einstellung ist 0FFFFFh für eISA und 0FFFh für andere Computer.  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
MCADMA =	Besagt, ob Windows erweiterte DMA für MCA verwendet. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off". Diese Einstellung ist nur für MCA-Computer auf "On" zu setzen.
MessageBackColor =	Hintergrundfarbe, der Meldungsbildschirme (für Windows nicht relevant)
MessageTextColor =	Textfarbe der Meldungsbildschirme (für Windows nicht relevant)
MinTimeSlice =	Minimale Prozessorzeit in Milisekunden, die einer virtuellen Maschine zugestanden wird. Standard-Einstellung ist "20"
MinUnlockMem =	Minimale Speichermenge in KB, die zu Reaktivierung einer virtuellen Maschine benötigt wird, wenn mehrere virtuelle Maschinen aktiv sind. Standard-Einstellung ist 40. Man sollte diese Einstellung möglichst nicht verändern.
MinUserDiskSpace =	Minimale Größe des Festplattenspeichers, der bei Benutzung von temporärer Auslagerungsdatei frei bleiben muss. Standard-Einstellung ist "2000"  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
Mouse =	Maustreiber  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
MouseSoftInt =	Besagt, ob Maus per Software- oder per Hardware initialisiert wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - Software-Initialisierung.
NetAsynchFallBack =	Besagt, ob Windows fehlgeschlagene asynchrone NetBIOS-Aufforderung im globalen, oder im lokalen Puffer speichert. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard Einstellung ist "Off" - globaler Puffer. Ist diese Einstellung auf "On" verhindert Windows die Ausführung anderer virtueller Maschinen bis die Daten empfangen wurden und die in "NetAsynchTimeout" angegebene Zeit verstrichen ist. (für Windows nicht relevant)
NetAsynchTimeout =	Wartezeit für Bearbeitung asynchroner NetBIOS-Anforderungen in Sekunden. benutzt. Diese Einstellung wird nur ausgewertet, wenn "NetAsynchFallback=On" gesetzt ist. (für Windows nicht relevant)
NetDMASize =	DMA-Puffer-Größe für NetBIOS-Transportsoftware (in KB). Standard-Einstellung ist "32" für MCA-Computer und "0" für andere. (für Windows nicht relevant)
NetHeapSize=	Größe des Puffers für Übertragung von Netzwerkdaten in KB. Der Wert wird auf das nächtste Vielfache von 4 KB aufgerundet. Standard-Einstellung ist "12".
Network =	Netzwerktreiber. HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\Vnetsetup
NMIReboot =	Besagt, ob das System neu gebootet wird, wenn ein nicht maskierbarer Interrupt auftritt. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off" - wird nicht gebootet.
NoEMMDriver =	Besagt, ob EMM-Treiber geladen wird. Mögliche Einstellungen sins on/off. Standard-Einstellung ist "Off" - der Treiber wird geladen.
NoWaitNetIO =	Besagt, ob synchrone NetBIOS-Befehle in asynchrone umgewandelt werden. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - wird umgewandelt.
OverlappedIO =	Besagt, ob virtuelle Maschinen Lese- und Schreibvorgänge ausführen können, bevor eine andere virtuelle Maschine den Speicherzugriff beendet hat. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - Mehrfachanforderungen sind zugelassen. Wenn "InDOSPolling=On" ist diese Anweisung auf "Off" zu setzen.
PageBuffers =	Anzahl der Seitenpuffer, die zum Speichern von Lese- und Schreibseiten benutzt werden. Mögliche Einstellungen sind "0-32" Standard-Einstellung ist "4".
PageOverCommit =	Multiplikator, mit dem die Größe des linearen Adreßraums ermittelt, den der VMM für das System anlegt, ermittelt wird (in MB). Der physische Speicher wird auf die nächste Vielfache von 4 KB aufgerundet und dann mit "PageOverCommit" multipliziert. Standard-Einstellung ist "4".
Paging =	Besagt, ob ausgelagert wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - wird ausgelagert.  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
PagingDrive =	Festplattenlaufwerk, auf dem ausgelagert wird. Ist hier keine Einstellung vorhanden, lagert Windows Daten auf dem Laufwerk aus, auf dem sich die SYSTEM.INI befindet.  (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
PagingFile =	Pfad und Dateinamen für die temporäre Auslagerungsdatei. Standard-Einstellung ist "C:\WINDOWS\WIN386.SWP".
PerformBackfill =	Besagt, ob Windows volle 640 KB konventionellen Speicher zuweist, falls weniger vorhanden ist. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - 640 KB werden zugewiesen. Diese Einstellung sollte möglichst nicht geändert werden.
PermSwapDOSDrive =	Festplattenlaufwerk für die permanente Auslagerungsdatei.
PermSwapSizeK =	Größe der permanenten Auslagerungsdatei. Standard-Einstellung ist "0" - nicht vorhanden.
PerVMFILES =	Anzahl lokaler Dateizugriffsnummer, die für eine virtuelle Maschine reserviert sind. Dieser Wert darf samt der globalen Zugriffsnummer (FILES=x in CONFIG.SYS) nicht größer als 255 sein.
PSPIncrement =	Besagt, wieviele 4-Wort-PSP-Incremente an Zusatzspeicher Windows für jede nachfolgende virtuelle Maschine reserviert. Mögliche Einstellungen sind 2-64. Standard-Einstellung ist "2". Diese Einstellung ist nur relevant, wenn "UniqueDOSPSP=On" gesetzt ist.
ReflectDosInt2A=	Besagt, ob Windows Int2A-Aufrufe an andere Anwendungen übergibt. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - Int2A-Aufrufe werden übergeben.
ReservedHighArea =	Bereich im hohen Speicher, den Windows nicht nutzen darf. Dieser Bereich muss sich zwischen A000-EFFF befinden. Der erste Wert wird auf das Vielfache von 4 KB abgerundet, der zweite abgerundet.
ReservePageFrame =	Besagt, ob der für Seitenrahmen reservierte EMS oder konventioneller Speicher als Übertragungs-Puffer verwendet werden soll. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "
ReserveVideoROM =	Signalisiert Windows, dass Video-ROM vorhanden ist (Seite C6 + C7)
ROMScanThreshold =	Besagt, nach wievielen Speicherübergängen Windows den Speicher als ROM behandelt. Standard-Einstellung ist "20". Diese Einstellung muss verwenden werden, wenn der Header defekt, oder nicht vorhanden ist "On" - konventioneller Speicher wird benutzt.
ScrollFrequency =	Besagt, wieviele Zeilen gescrollt werden muss bis eine Nicht-DOS-Anwendung die Anzeige aktualisiert. Standard-Einstellung ist "2" (kann über die Systemsteuerung geändert werden)
SGrabLPT =	<anschlußnummer> Anschluß, zu dem alle Drucker-Interrupst weitergeleitet werden, wenn Sie vom System und nicht von einer virtuellen Maschine verarbeitet werden sollen.
SyncTime =	Besagt, ob Windows regelmäßig die Zeit mit der CMOS-Uhr synchronisiert. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On". Diese Einstellung sollte nur dann auf "Off" gesetzt werden, wenn "TrapTimerPorts=On" gesetzt würde und Anwendungen ausgeführt werden, die die Häufigkeit des Timer-Interrupts ändern.
SystemROMBreakPoint =	Besagt, ob Windows den ROM-Bereich zwischen F000:0000 und 1MB für den System-Unterbrechungspunkt benutzt. Diese Einstellung nimmt Windows normalerweise automatisch vor. ("On" bei DOS im RealMode und "Off" bei DOS im ProtectedMode beim Start von Windows)
SysVMEMSLimit =	Größe des von Windows benutzten EMS in KB. Standard-Einstellung ist "2048" .Bei "0" darf Windows EMS nicht benutzen, bei "-1" darf der ganze verfügbare Expansionsspeicher von Widows genutzt werden.
SysVMEMSLocked =	Besagt, on Nicht-Windows-Anwendungen von ihnen genutzten EMS auf Festplatte auslagern dürfen. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist Off - wird nicht ausgelagert
SysVMEMSRequired =	Besagt, wieviel EMS in KB frei sein muss, um Windows zu starten. Standard-Einstellung ist "0"
SysVMV86Locked =	Besagt, ob von einer virtuellen Maschine in erweiterten Modus EMS auf die Festplatte ausgelagert werden darf. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - es wird ausgelagert.
SysVMXMSLimit =	Maximale Größe des XMS in KB, die DOS-Treiber und TSR´s nutzen dürfen. Standard-Einstellung ist "2048". Bei "-1" dürfen DOS-Treiber den gesamten Erweiterungsspeicher belegen.
SysVMXMSLocked =	Besagt, on Nicht-Windows-Anwendungen von ihnen genutzten XMS auf Festplatte auslagern dürfen. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist Off - wird nicht ausgelagert
SysVMXMSRequired =	Besagt, wieviel EMS in KB frei sein muss, um Windows zu starten. Standard-Einstellung ist "0"
TimerCriticalSection =	Länge des Timeout vor und nach einem Timer-Interrupt in Milisekunden. Standard-Einstellung ist "0" - kein Timeout. Wird ein Timeout bestimmt, können Timer-Interrupts gleichzeitig nur von einer virtuellen Maschine benutzt werden (zu empfehlen nur bei globalen TSR´s im Netzwerk)
TokenRingSearch =	Besagt, ob Windows bei ISA-Rechnern nach Token-Ring-Adaptern sucht. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - es wird gesucht.
TranslateScans =	Besagt, ob Windows den Scancode einer Tastatur übersetzt, um Sie IBM-kompatibel zu machen. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off". Diese Einstellung ist nur dann auf "On" zu setzen, wenn IBM-inkompatible Tastatur verwendet wird.
TrapTimerPorts =	Besagt, ob Anwendungen die Häufigkeit des Timer-Interrupts ändern dürfen. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off"
Transport=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ (Transporteintrag)
UniqueDOSPSP =	Besagt, ob ein eindeutiger PSP für jede virtuelle Maschine benutzt wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Bei "on" reserviert Windows Speicher unterhalb einer Anwendung, die in einer virtuellen Maschine ausgeführt wird. So startet dann das erste Programm bei Adresse N, das zweite bei N+x, das dritte bei N+2x usw. Bei "off" benutzen alle Anwendungen einen PSP. Standard-Einstellung ist "On" für Microsoft-Netzwerke (MS benutzt PSP zu Identifikation von Anwendungen) und "Off" für alle übrigen.
UseableHighArea =	Gibt einen Bereich im Speicher an, den Windows nach freien Adressen durchsucht. Der Bereich muss sich zwischen A000-EFFF befinden. Der erste Wert muss auf Vielfache von 4KB abgerundet, der zweite abfgerundet werden. Es können mehrere Speicherbereiche angegeben werden, für jeden weiteren muss aber diese Zeichenfolge nochmal eingefügt werden. "UseableHighArea" hat Vorrang vor  "ReservedHighArea".
UseInstFile =	Legt fest, ob Windows die Datei INSTANCE.386 benutzt, um festzustellen, ob DOS-Datenstrukturen lokal sein müssen. Mögliche Einstellungen sind on/off. Diese Einstellung dient der Kompatibilität zu Windows 2.0. (Windows verwendet eine andere Methode - Int2Fh)
UseROMFont =	Besagt, ob Windows bei Nicht-Windows-Anwendungen im Vollbild-Modus ladbare Schriften des Video-ROM für Anzeige von Meldungen benutzt. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On". Werden auf dem Bildschirm Punkte angezeigt, oder stimmt die Schrift der Anzeige mit der der Anwendung nicht überein, ist diese Einstellung auf "Off" zu setzen.
VGAMonoText =	Besagt, ob der Adressraum des Monochrom-Modus bei VGA-Adaptern (B700-B7FFh) ignoriert wird. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" - Windows nutzt diesen Speicher und ignoriert den Monochrom-Modus.
VCPIWarning =	unbekannt
VideoBackgroundMsg=	Besagt, ob Windows eine Meldung ausgibt, wenn Anwendungen, die im Hintergrund laufen, vorrübergehend aussetzen, oder ihre Bildschirmdaten nicht aktualisieren können. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On"
VideoSuspendDisable =	Besagt, ob Hintergrundanwendungen angehalten werden, wenn der Bildschirm nicht mehr korrekt angezeigt werden kann. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off" -  Anwendung wird angehalten und eine Meldung angezeigt, wenn VideoBackgroundMsg=On. Diese Einstellung gilt nur für VGA- Bildschirme.
VirtualHDIrq =	Besagt, ob Windows im 386-Modus Interrupts vom Festplatten- Controler beenden kann. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On" für AT-kompatible und "Off" für andere Computer
WindowKBRequired =	Konventioneller Speicher in KB, der frei sein muss, um Windows zu starten. Standard-Einstellung ist 256.
WindowMemSize =	Konventioneller Speicher in KB, den Windows nutzen darf. Standard-Einstellung ist "-1" - Windows darf allen verfügbaren Speicher nutzen. Der Wert darf nicht über 640 KB liegen
WindowUpdateTime =	Zeitspanne nach der bei Nicht-Windows-Anwendungen, die in einer Dos-Box laufen, das Fenster neu aufgebaut wird (in Milisekunden). Standard-Einstellung ist 50.
WinExclusive =	Besagt, ob Windows-Anwendungen, die im Vordergrund laufen, die gesammte Prozessorzeit nutzen dürfen. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "Off" - Nicht-Windows-Anwendungen können im Hintergrund ausgeführt werden.
WinTimeSlice =	Bestimmt die relative Prozessorzeit, die Windows- (Vor- und Hintergrund) und Nicht-Windows-Anwendungen (Hintergrund) nutzen dürfen. Mögliche Einstellungen sind 2 Zahlen zwischen 1-10000. Standard-Einstellung ist "100-50"
WOAFont =	Schriftart für Nicht-Windows-Anwendungen. Standard-Einstellung ist "DOSAPP.FON".
XLATBufferSize =	Größe des Puffers in KB, der von Nicht-Windows-Anwendungen im ProtectedMode für die Zuordnung zum virtuellen 386-Modus benutzt wird. Standard-Einstellung ist 8. Bei Netzwerken, die Piepes benutzen, ist dieser Wert auf ca 4 zu setzen.
XMSUMBInitCalls =	Besagt, ob Windows HIMEM.SYS-Routinen für Verwaltung der UMB´s benutzt. Mögliche Einstellungen sind on/off. Standard-Einstellung ist "On". Diese Einstellung sollte möglichst nicht geändert werden
[network]
Comment=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ Vnetsetup
Computername=	Computername  HKEY_LOCAL_MACHINE System\ CurrentControlSet\ Control\ComputerName\ ComputerName
EnableSharing=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ Vnetsetup
LMAnnounce=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ Vnetsetup
LogonDomain=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ Network\ Logon
LogonValidated=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ Network\ Logon
MaintainServerList=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ Vnetsetup
Reshare=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Network\ LanMan\ (Freigabename)
Username=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ Network\ Logon
WorkGroupp=	HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ Vnetsetup


Installation von Windows NT (Setup-Parameter)

Bei Windows NT wird nicht wie unter Windows 95/98 die Installation mit SETUP.EXE gestartet. NT wird durch den Aufruf von "WINNT.EXE" (unter DOS bzw. Windows 95/98) bzw. wenn die Installation unter einem bestehendem NT gestartet werden soll mit "WINNT32.EXE" aufgerufen.

Durch die Angabe von Parametern können Sie die Installation beeinflussen.

/S: Quellpfad	Gibt den Ort der WINDOWS-Quelldateien an.
/T: TempLW	Bestimmt das Laufwerk, auf dem die TEMP-Dateien gespeichert werden sollen
/I: Datei	Gibt die INF-Datei an, die bei der Installation verwendet werden soll. Standard-Angabe ist DOSNET.INF. (ohne Pfad, da sich NT nach der Angabe unter /S richtet)
/O	Nur Setup-Disketten erstellen
/OX	Setup-Disketten für CD-ROM erstellen und Disketten-Installation durchführen
/X	Keine Setup-Disketten erstellen
/F	Keine Überprüfung der Dateien beim Kopieren (nur bei WINNT.EXE)
/C	Keine Überprüfung des Speicherplatzes (nur bei WINNT.EXE)
/B	Installation ohne Disketten, alle Daten werden auf die Festplatte kopiert.
/U	Unbeaufsichtigte Installation durch Angabe einer Skriptdatei. (nur bei WINNT.EXE)
/UDF	Definiert eine Zeichenfolge, die verwendet wird, um bestimmte Abschnitte der Skriptdatei für die unbeaufsichtigte Installation durch die, mit dieser Zeichenfolge gekennzeichneten Abschnitte in der UDF-Datei zu ersetzen.
/W	Installation unter Win3.x bzw. Win95
/R	Optionales Verzeichnis erstellen (nur bei WINNT.EXE)
/RX	Optionales Verzeichnis kopieren (nur bei WINNT.EXE)


Laufwerkssymbol ändern

Nach der Installation vom IE 4.x bzw. ab Windows 98 haben Sie die Möglichkeit die Laufwerkssymbole nach belieben abzuändern. Dafür müssen Sie in der Registry für das entsprechende Laufwerk einen neuen Schlüssel anlegen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Winodws\ CurrentVersion\ Explorer

legen Sie dort einen neuen Schlüssel "DriveIcons" an. Unter den Schlüssel "DriveIcons" erstellen Sie für jedes Laufwerk welchem Sie ein neues Icon zuweisen wollen einen weiteren Schlüssel mit den Laufwerksbuchstaben.

Erstellen Sie jetzt unter jedem Laufwerksbuchstaben einen Schlüssel mit den Namen "DefaultIcon" und tragen dort beim Wert "(Standard)" den Pfad zum Icon ein.

Beispiel für das ändern des Icons von Laufwerk C:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Winodws\ CurrentVersion\ Explorer\ DriveIcons\ C\ DefaultIcon\

dort hat der Wert "(Standard)" den Eintrag "C:\WINDOWS\Moricons.dll,20"

Dem Laufwerk wurde hier aus der Datei MORICONS.DLL das 21-Icon zugewiesen.

Siehe auch: "Festplatten Laufwerkssymbol ändern"


Kontextmenü unter Start bearbeiten

Wenn Sie auf dem Startmenü mit der rechten Maustaste draufklicken, öffnet sich ein kleines Menü mit einigen wenigen Einträgen. Diese Menü können Sie natürlich durch Änderungen in der Registry erweitern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\ Shell

hier müssen Sie nun für jeden zusätzlichen Eintrag einen neuen Schlüssel anlegen. Wählen Sie einen beliebigen Namen und tragen Sie unter "(Standard)" den Namen ein, wie er unter dem Menü angezeigt werden soll (Ein & Zeichen vor einen Buchstaben, macht diesen zum Hotkey).

Erstellen Sie unter diesen Schlüssel einen neuen Schlüssel mit den Namen "Command" und tragen Sie unter dem Wert "(Standard)" den Befehl ein, der ausgeführt werden soll.

Hier ein Beispiel für den Eintrag von Wordpad in das Kontextmenü

HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\ Shell\ Wordpad

der Wert "(Standard)" hat den Eintrag "&Wordpad"

HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\ Shell\ Wordpad\ Command

der Wert "(Standard)" hat den Eintrag "C:\Programme\Zubehör\Wordpad.exe"

Durch löschen von Schlüsseln können Sie natürlich auch Einträge aus dem Kontextmenü entfernen.


Sicherheitseinstellungen auch für den Arbeitsplatz

Für den Arbeitsplatz können Sie im Internet Explorer keine Einstellungen vornehmen, da er nicht unter Sicherheitseinstellungen erscheint. Durch einen Eintrag in der Registry können Sie aber auch das abändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings\ Zones\ 0

hier ändern Sie nun den Wert "Flags"  als Datentyp REG_DWORD von "20" auf "1" (HEX).

Ab jetzt taucht auch der "Arbeitsplatz" unter Sicherheitseinstellungen auf.


Internet-Adressen automatisch ergänzen

Der IE4 ergänzt automatisch nicht vollständig eingegebene Internet Adressen. Leider funktioniert das nicht mit Deutschen Internet-Adressen. Durch eine Änderung in der Registry können Sie das aber anpassen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main\ UrlTemplate

hier sehen Sie die Ergänzungen, die der IE4 durchführen soll. Die Nummer gibt die Reihenfolge an. Wollen Sie nun Ergänzungen auch für Deutsche Seiten haben, suchen Sie sich die letzte Nummer und legen nun einen neuen Schlüssel mit der nächsten freien Nummer an und weisen ihn als Wert "www.%s.de" zu. Wenn Sie die Nummern von "www.%s.com" nun noch mit Ihrem Eintrag vertauschen, wird immer als erstes nach deutschen Seiten gesucht.

%s steht als Platzhalter und wird automatisch durch den eingegebenen Text im Explorer ersetzt


Sicherheitskopie der Windows Einstellungen (SCANREG.EXE)

Ab Windows 98 hat MS das Tool ERU durch Scanreg ausgetauscht. Wenn Sie das alte Windows noch haben, können Sie natürlich dieses Tool auch weiterhin unter Windows 98 benutzen.

Scanreg legt automatisch unter Windows 98 5-Sicherheitskopien Ihrer Einstellungen an und speichert diese Dateien im Verzeichnis "\Windows\Sysbackup" als "RB00x.CAB" ab  (wobei das x für eine Zahl von 1-5 steht).

Was Scanreg alles machen soll, wird durch die INI-Datei "Scanreg.INI" gesteuert, welche sich im Windows-Verzeichnis befindet. Dort können Sie also selber auch Einstellungen ändern und anpassen.

In der INI-Datei finden Sei auch den Eintrag "MaxBackupCopies=5", welches die Anzahl der Sicherheitskopien festlegt. Diesen Eintrag sollten Sie auf keinen Fall ändern. Wenn Sie diesen Wert doch erhöhen, dürfen Sie die Rücksicherung nicht mehr mit "scanreg /restore" azfrufen, da Windows dort nur 5 Einträge als Auswahl anbietet. Sie müssen dann mit "scanreg / e /y rb00x.cab /l c:\windows" die Rücksicherung starten (x steht hier für die zu benutzenden Beckupdatei).

Auch sollten Sie Scanreg nicht wie ERU zum erstellen eines Backups von Hand starten, das führt auch nur zu einem Fehler, da Scanreg versucht die schon vorhandene Datei zu ersetzten, was es wohl nicht richtig durchführen kann.

Sie können aber ohne weiteres die Einträge für die zu sichernden Dateien erweitern. Wollen Sie z.B. auch noch die Konfigurationsdateien aus dem Systemroot sichern, tragen Sie folgendes in die INI-Datei ein:

Files=30,autoexec.bat,msdos.sys,config.sys

Die Zahl "30" sagt Windows, das sich die Dateien im Hauptverzeichnis der Festplatte befinden. Die Bedeutung der einzelnen Zahlen finden Sie in der Datei RK98BOOK.CMD in Verzeichnis "\Tools\Reskit\Help" auf der Windows 98 CD. Suchen Sie hier am besten nach "LDID" (Local Disk Identifier).

Wollen Sie nach einem Fehler mal die alte Registry usw. wieder herstellen, starten Sie Windows in der Dos Eingabeaufforderung. Hier geben Sie folgendes ein:

scanreg /restore

Ihnen wird die Liste der letzten 5 Sicherungen angezeigt, aus der Sie sich auswählen können welches Backup Sie wieder herstellen wollen.


Windows Kennwörter löschen

Wenn man für Internetverbindungen die Kennwörter abgespeichert hat, hat man unter Windows nicht mehr

die Möglichkeit, diese Kennwörter auch mal wieder zu löschen. Es gibt aber zwei Möglichkeiten diese

Kennwörter zu entfernen.

1.	Sie löschen alle "*.PWL" Dateien auf Ihrem Rechner, damit werden aber alle Kennwörter gelöscht

2.	Sie Installieren von der Windows 95/98 CD aus dem Verzeichnis "\Admin\Apptools\Pwledit" bei Windows 95  bzw.  "\Tools\Reskit\Netadmin\Pwledit" bei Windows 98 über -> "Systemsteuerung" -> "Software" -> "Windows-Setup" -> "Diskette" gehen Sie hier nun in das entsprechende Verzeichnis und wählen Sie dann den "Kennwortlisteneditor" aus. Nach der Installation finden Sie das Tool unter "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" -> "Kennwortlisteneditor". Mit diesen Programm haben Sie die Möglichkeit einzelne Paßwörter zu löschen.


Indexerstellung von WinWord

Mit der Installation von WinWord wird ohne Nachfrage auch die Indexerstellung installiert. Die Indexerstellung von WinWord ist ein Programm was so gut wie kein Anwender braucht, es wird aber ohne Nachfrage installiert und automatisch beim Systemstart gestartet. Die Systemlast, die durch das Programm hervorgerufen wird ist sehr beträchtlich. Außerdem legt das Programm auf jeder Partition im Hauptroot einige Dateien an mit den Namen "ffsatun", die auch noch einiges an Speicherplatz verschwenden.

Die meisten Anwender können diese Funktion nie gebrauchen, aus diesem Grunde sollten Sie die Indexerstellung auch ausstellen, Ihr Prozessor wird es Ihnen danken (aus "Autostart" die Verknüpfung löschen).

"Systemsteuerung" -> "Indexerstellung" -> "?" -> "Info" halten Sie "STRG" + "Shift" gedrückt und führen Sie einen Doppelklick auf das Logo am linken Rand aus. Nun wissen Sie wer das Programm bei Microsoft verbrochen hat.


Probleme mit AMD K6 Prozessor ab 350 Mhz unter Windows

Wenn man stolzer Besitzer eines AMD K6 Prozessors mit 355 oder mehr Mhz ist bekommt man beim Starten von Windows 95 oft die Fehlermeldung "Allgemeine Schutzverletzung" angezeigt. Dies liegt nicht an der Soft oder Hardware-Konfiguration sondern am Prozessor. Dieser Fehler ist der Firma AMD bekannt. Einen Patch hierfür kann man unter folgender Internet-Seite: http://www.amd.com/products/cpg/k623d/win95_update_k6.html kostenlos downloaden.

Dieser Fehler tritt nur bei Windows 95 auf. Für Windows 98 Benutzer läuft alles normal, hier gibt es allerdings ein Problem mit dem USB-Port wenn ein Prozessor schneller als 350 MHz zum Einsatz kommt. Hierzu können Sie unter http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q240/0/75.asp einen Patch herunterladen.


Flipper unter WinWord 97 aufrufen

In WinWord von Office 97, haben die Programmierer wieder einen kleinen Scherz eingebaut. Bei einem kleinen Flipper Spiel, werden Ihnen die Programmierer von WinWord vorgestellt.

Sie können die Flipper so aufrufen:

1.	WinWord starten

2.	Ein leeres Dokument öffnen

3.	Geben Sie Blue ein (das B wird groß geschrieben)

4.	Markieren Sie das ganze Wort

5.	Über "Format" -> "Zeichen" stellen Sie die Schrift auf "Fett" und die Farbe "Blau" ein. Bestätigen Sie die Einstellung

6.	Heben Sie nun die Markierung des Textes auf, in dem Sie den Pfeiltaste nach rechts drücken.

7.	Tippen Sie nun nacheinander ein "Leerzeichen", ein "Anführungszeichen", ein "Leerzeichen" und wieder ein "Anführungszeichen".

8.	Klicken Sie nun oben im Menü auf das "?" dann auf "Info"

9.	In den nun geöffneten Fenster klicken Sie oben links auf das WinWord Icon

Es geht auch bei Word 95, hier erscheint aber nur eine Liste der Programmierer.


QuickInfo für Icons

Ab Windows 98 bzw. der Installation des Internetexplorers, erscheinen wenn Sie länger auf einem Icon mit der Maustaste verweilen Infotexte "Quickinfo". Diese Texte können Sie natürlich über die Registry bearbeiten, oder neue Texte für andere Icons anlegen.

Die betreffenden Schlüssel dafür finden Sie unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HEKY_CLASSES_ROOT\ CLSID\

dort suchen Sie nach den Schlüssel "InfoTip" und bekommen damit die bestehenden Infotexte angezeigt.

Wenn Sie die Anzeige der neuen Infotexte nerven, können Sie die Texte durch einen Registry Key abschalten. Setzen Sie dazu unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced

den Schlüssel "ShowInfoTip" als Datentyp REG_DWORD von "1" auf "0"


Control-Pannel [ALT-TAP] erweitern

Zwischen den einzelnen Applikationen können Sie mit der Tastenkombination [ALT + TAP] umschalten. Wenn Sie viele Fenster geöffnet haben, können nicht mehr alle in diesen Auswahlfenster angezeigt werden. Sie haben durch einen Eingriff in die Registry aber die Möglichkeit, die Größe Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\

finden Sie die zwei Werte:

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Legt die Anzahl der Spalten fest, die mit Icons in der Anzeige erscheinen

CoolSwitchColumns	REG_SZ	Zahl	7

Legt die Anzahl der Zeilen fest, die mit Icons in der Anzeige erscheinen

CoolSwitchRows	REG_SZ	Zahl	3


Drag & Drop Einstellungen

Wenn Sie mit der Maus im Explorer arbeiten, kann es leicht vorkommen, das Windows einen Doppelklick für eine Drag & Drop Operation hält und versucht was zu verschieben oder zu kopieren.

Windows erkennt die Drag & Drop daran, wie weit der Mauszeiger auf dem Desktop bewegt wurde. Wenn Sie diese Werte etwas erhöhen, können Sie die Maus ruhig etwas bewegen, ohne das Windows es gleich für eine Drag & Drop Operation hält.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\

hier finden Sie die zwei Werte

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Legt die Strecke (in Pixel) der Maus fest, die der Zeiger in horizontaler Richtung zurücklegen muss, damit es Windows nicht für einen Klick hält.

DragHeight	REG_SZ	Pixel	2

Legt die Stecke (in Pixel) der Maus fest, die der Zeiger in vertikaler Richtung zurücklegen muss, damit es Windows nicht für einen Klick hält.

DragWidth	REG_SZ	Pixel	2


Viele Ordner schneller schließen

Wenn Sie eingestellt haben, das für jedes Verzeichnis ein neuer Ordner geöffnet werden soll und Sie sich durch viele Verzeichnisse gehagelt haben sind auf den Desktop viel Ordner geöffnet.

Sie müssen nun aber nicht jeden Ordner einzeln schließen, wenn Sie den letzten Ordner mit gedrückter Shifttaste (Umschlattaste) schließen, werden alle übergeordneten Ordner auf einen Schlag geschlossen.


Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

Unter Windows 95/98 steht Ihnen nur der Registryeditor "REGEDIT.EXE" zur Verfügung unter NT und Windows 2000 haben Sie zusätzlich noch "REGEDT32.EXE".

In der Tabelle finden Sie die Unterschiede der beiden Programme noch mal übersichtlich aufgelistet. Auf den Systemen wo beide Registrierungseditoren vorhanden sind, können Sie für die meisten Aufgaben den benutzen, der Ihnen am besten gefällt. Folgende Aufgaben können aber nur von Regedt32 durchgeführt werden:

1.	Berechtigungen auf Schlüssel in der Registry vergeben (Sicherheitskonzept von NT)

2.	Editieren als Datentyp REG_EXPAND_SZ und REG_MULTI_SZ, da REGEDIT.EXE diese Datentypen nicht kennt und darum nur HEX-Zahlen anzeigt, die das Editieren doch etwas umständlich machen würden.

Der Vorteil von REGEDIT.EXE ist, daß dieser Registryeditor nicht nur nach Schlüsselnamen sondern auch nach Einträgen in den Schlüsseln suchen kann. Wenn Sie also mal was bestimmtes in der Registrierungsdatei suchen möchten, sollten Sie auf diesen Editor zurückgreifen.

Feature	REGEDIT.EXE	REGEDT32.EXE
Automatische Aktualisierung	NEIN	JA
Besitz von Schlüsseln übernehmen	NEIN	JA
Entfernen von Schlüsseln/Werten	JA	JA
Inport/Export von Schlüsseln	JA	JA
Laden und Löschen von ganzen Bäumen	NEIN	JA
Remote Änderung der Registry	JA	JA
Schlüssel oder Werte hinzufügen	JA	JA
Schlüssel überwachen	NEIN	JA
Suche nach Schlüsseln	JA	JA
Suche nach Werten	JA	NEIN
Umbenennen von Schlüssel/Werten	JA	NEIN
Zugriffsrechte auf Schlüssel ändern	NEIN	JA
Datentypen:
REG_BINARY	JA	JA
REG_DWORD	JA	JA
REG_EXPAND_SZ	NEIN	JA
REG_MULTI_SZ	NEIN	JA
REG_SZ	JA	JA

Wo finden Sie den Registrierungseditor ?

Regedit.exe	Die Datei befindet sich im Windows-Verzeichnis und heißt REGEDIT.EXE (-> "Start" -> "Ausführen" REGEDIT eingeben)
Regedt32.exe	Der Registrierungseditor befindet sich im Verzeichnis %SystemRoot%\WinNT35\System32\Regedt32.exe. Sie können das Programm aber auch über -> "Verwaltung" -> "Windows-NT-Diagnose" -> "Programme" -> Registrierungseditor starten" aufrufen.


Farbeinstellung des Verzeichnisbaums

Wenn Sie den Explorer aufrufen, sehen Sie auf der linken Seite den Verzeichnisbaum der Festplatten. Dieser Baum wird durch Striche dargestellt. Die Farbe dieser Striche können Sie in der Registry beliebig ändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Colors

gibt es den Wert "GrayText" hier können Sie nun die Farbe einstellen.

Dieser Wert können Sie nun die gewünschte Farbe im Format "RR GG BB"  zuweisen.
Ersetzen Sie "RR", "GG" und "BB" durch den jeweiligen Farbanteil Rot, Grün und Blau.

Farbe	RR	GG	BB
Rot	255	00	00
Grün	00	00	255
Gelb	255	255	00
Cyan	00	255	255
Magenta	255	00	255
Braun	165	42	42
Weiß	255	255	255
Schwarz	00	00	00


Verknüpfungen von Ordner auf dem Desktop

Unter Windows kann man sich ja Verknüpfungen von Ordner auf den Desktop legen um schneller in die Verzeichnisse zu kommen. Diese Verknüpfungen sind Dateien die als Dateiendung "LNK" haben. Aus diesem Grunde sollte man auch beim Erstellen von eigenen Dateien diese Dateiendung nicht benutzen, da man solche Dateien dann nicht mehr laden kann.

Leider gibt es in Windows (Win95, Win98 und NT bis Service Pack 4) einen groben Fehler.

Fast alle Programme benutzen zum Speicher von Dateien einen Microsoft Funktion um in einen bestimmten Ordner zu wechseln und dort dann die Datei zu speichern. Wenn man da auf eine bestimmte Weise vorgeht, wird diese Datei immer mit der Endung "LNK" gespeichert und ist somit danach nicht mehr über Windows zu landen. (Sie müssen die Endung dann selber durch die richtige Dateiendung ersetzen um an diese Datei zu kommen)

Hier mal ein Beispiel wie das passieren kann.

1.	Erstellen Sie eine Verknüpfung eines beliebigen Verzeichnisses auf dem Desktop

2.	Starten Sie Notepad

3.	Tippen Sie irgendwas ein und gehen Sie dann auf speichern

4.	Nun erscheint ein Fester mit der Möglichkeit zur Auswahl der Verzeichnisses wo die Datei gespeichert werden soll. Gehen Sie hier über das Icon "Übergeordneter Ordner" (das Icon mit dem Pfeil und dem Ordnersymbol) so  lange nach oben, bis Sie auf dem "Desktop" sind.

5.	Klicken Sie hier nun Ihre Verknüpfung für das Verzeichnis an

6.	Windows geht nun in das Verzeichnis, wenn Sie nun auf Speicher klicken, wird die Datei mit der Dateiendung "LNK" abgespeichert und ist so nicht mehr möglich die Textdatei wieder aufzurufen

Unter Office tritt dieser Fehler nicht auf, da das eine eigene Routine zur Auswahl des Ordner verwendet.


Probleme bei mehreren Netzwerkkarten

Ein Fehler, der bei TCP/IP mit mehr als einer Netzwerkkarte auftritt ist, das es zu Verzögerungen beim Verbindungsaufbau  kommen kann.

Dieser Fehler kann auftreten:

1.	Es ist eine NetBIOS-Verbindung über TCP/IP (nicht bei Verbindungen über Windows Sockets)

2.	Es wird über beide Netzwerkkarten mit TCP/IP gearbeitet.

Der Fehler liegt daran, das NT das Netzwerk in der Reihenfolge der Bindungen abarbeitet. Es wird also als erstes bei der ersten Bindung auf eine Antwort gewartet und erst danach werden alle anderen Bindungen abgefragt. Kommt auf der ersten Bindung keine Netzwerkverbindung zustande, wird relativ lange gewartet, bis die anderen Bindungen berücksichtigt werden. Außerdem wird dadurch nicht immer unbedingt die schnellste Verbindungsart ausgewählt.

Für das Problem finden Sie auf der MS-Seite eine Hot-Fix Pack. Nach einspielen dieses Packs, ist folgender neuer Schlüssel in der Registry vorhanden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ CurrentControlSet\ Services\ Rdr\ Parameters

Der Wert "IgnoreBindingOrder" als Datentyp "REG_DWORD"

Wenn man diesen Wert auf "1" setzt, wird nicht mehr nach der Reihenfolge der Bindungen vorgegangen, sondern die erste Antwort wird ausgewertet.


Standard TCP/IP Ports

Hier eine Auflistung der Standard TCP/IP Ports von NT. Es handelt sich um keine vollständige Aufzählung, da zusätzlich Installierte Dienste weitere Portnummern belegen (Web-Browser, Mail-Client usw.)

Funktion	Protokoll	Protnummer
Anmeldesequenz	UDP und TCP	137,138 (UDP), 139 (TCP)
Browser-Dienst (Computer-Suchdienst)	UDP	137 und 138
Benutzer Manager	TCP	139
Client/Server Kommunikation zwischen Exchange Mail-Client und Server	TCP	135
DHCP-Lease	UDP	67 und 68
DHCP-Manager (Administration des DHCP-Servers)	TCP	135
DNS-Administration	TCP	139
Drucken	UDP, TCP	137,138 (UDP), 130 (TCP)
DNS-Namensauflösung	UDP	53
Ereignisanzeige	TCP	139
Exchange-Administrator	TCP	135
IMAP (Exchange-Server)	TCP	143
LDAP (Exchange-Server)	TCP	389
LDAP unter SSL (Exchange-Server)	TCP	636
NT-Verbindung (z.B. für Anmeldeproßesse)	UDP, TCP	137, 138 (UDP), 139 (TCP)
PPTP	TCP	1723, IP-Protokoll 47
POP3 (Excange-Server)	TCP	110
Prüfung von Zugriffen bereits angemeldeter USER im Netz	UDP, TCP	137, 138 (UDP), 139 (TCP)
Registry-Editor	TCP	139
RPC, Client-Server-Kommunikation (Exchange Server)	TCP	135
Server Manager	TCP	139
Systemmonitor	TCP	139
SMTP (Exchange Server)	TCP	25
Verzeichnisreplikation	UDP und TCP	138 (UDP) und 139 (TCP)
Zugriffe auf den Datei-Server	TCP	139
Vertrauensstellungen (Trust)	UDP, TCP	138, 138 (UDP), 139 (TCP)
Windows NT Diagnose	TCP	139
WINS-Replikation	TCP	42
WINS-Manager	TCP	135
WINS-Registrierung	TCP	137
X.400-MTA (Exchange-Server)	TCP	102


Laufwerksauswurf beim ZIP-Drive

Wenn beim Herunterfahren von Windows immer das Medium von ZIP-Drive ausgeworfen wird und Sie das doch nicht so gern möchten, können Sie das über die Regsitry ausschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Iomega Corporation\ Extensions

Dort finden Sie den Eintrag "ZipShutdownEject", wenn Sie den Wert auf "0" setzen wird Ihr Medium nicht mehr automatisch ausgeworfen.

Alternativ kann man auch den Aufruf des Zip-Icon-Programms aus dem Autostart-Ordner entfernen. Dadurch erscheint nur das ZIP-Drive im Arbeitsplatz ohne Icon als "Wechseldatenträger", alles andere funktioniert


Netzwerkverbindungen auf dem Desktop verwalten

Erstellen Sie zwei neue Verknüpfungen auf dem Desktop. Vergeben Sie jeweils einen Namen z.B. "Netz verbinden" und "Netz trennen".

Wählen Sie ein passendes Icon aus und geben Sie unter Ziel jeweils folgendes ein:

1.	Verknüpfung (Netz verbinden)
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,WNetConnectionDialog

2.	Verknüpfung (Netz trennen)
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,WNetDisconnectDialog


Windows 98 ohne Internet Explorer

Laut Aussage von MS ist es nicht möglich den IE 4.x aus Windows 98 zu entfernen. Wie das aber doch möglich ist, wird auf der Internetseite: http://www.98lite.net/ beschrieben. Dort finden Sie auch fertige Dateien, die den IE automatisch für Sie aus Windows 98 entfernen.

Aus diesen Grunde verzichte ich hier auf eine ausführliche Beschreibung.

Wer aber die letzte Windows 95 Version noch hat, sollte wenn er den IE 4.x nicht benutzen möchte, doch lieber diese Version Installieren. Ich finde, dass diese Version dann noch stabiler läuft als die Windows 98 Version.


Windows Start beschleunigen

Beim Start von Windows, sucht Windows immer nach der Datei "WINSTART.BAT". Findet Windows diese Datei, wird sie automatisch ausgeführt.

Auf den meisten Rechnern ist diese Datei aber nicht vorhanden, so das Windows erst mal alle Ordner nach dieser Datei durchsucht und dann erst den Bootvorgang weiter fortsetzt. Legt man nun diese Datei WINSTART.BAT im WINDOWS Ordner an (z.B. mit den Inhalt "@echo off"), wird die Suche nach dieser Datei verkürzt.

Bei den heutigen schnelle Festplatten wird es wohl nicht mehr einen so großen Zeitgewinn bringen. Wenn Sie aber noch mit einer alten Festplatte arbeiten, können Sie damit doch schon einige Zeit einsparen.


Was macht die OEMINFO.INI

Finden Sie unter "Start" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Allegmein" ein anderes Logo sind dafür die Dateinen "OEMINFO.INI" und "OEMLOGO.BMP" aus dem Systemverzeichnis verantwortlich. Bei Windows NT muß die Datei in das SYSTEM32 bzw. bei Windows 95/98 in das SYSTEM - Verzeichnis.

Natürlich können Sie da selber auch Ihr eingenes Bild einbinden, dafür müssen Sie sich nur an folgende Regeln halten:

Die Datei OEMLOGO.BMP:

Format:	169*61
Farben:	16
Ort:	Systemverzeichnis

Die Datei OEMINFO.INI:

[general]
Manufacturer=Windows FAQ 2000
Model=http://www.winfaq.de

[Support Information]

Line1=" "
Line2=" Tipp aus der Windows 2000 FAQ "
Line3=" "
Line4=" mailto: Ullrich@winfaq.de "

Die Datei muß je nach Betriebsystem in das richtige SYSTEM Verzeichnis gelegt werden. Auch müssen Sie die Anführungszeichen unter [Support Information] mit angeben.


FAX-Funktion von Exchange

Den meisten Anwendern reicht die FAX-Funktion aus. Komisch ist nur, das die Geschwindigkeit von Windows standardmäßig nicht gerade sehr hoch eingestellt wird. Damit Sie mit einer schnelleren Geschwindigkeit ein FAX versenden können müssen Sie folgendes ausschalten

1.	Exchange starten

2.	Im Menü "Extras" das Untermenü "Extras für Microsoft Fax / Optionen" auswählen.

3.	In der erscheinenden Dialogbox "Eigenschaften für Microsoft Fax" die Lasche "Modem" auswählen und auf die Schaltfläche "Eigenschaften" klicken.

4.	In der Dialogbox "Faxmodem-Eigenschaften" auf die Schaltfläche "Erweitert" klicken.

5.	In der Dialogbox "Erweiterte Einstellungen" die Option "Schnelle Übertragung deaktivieren" deaktivieren. (!!)

6.	Fertig


Fehlermeldung: Die angegeben Referenzen passen nicht zu einer bestehenden Referenzmenge
Fehlermeldung: "Die angegeben Referenzen passen nicht zu einer bestehenden Referenzmenge"

Eigentlich müßte die Fehlermeldung so lauten: "Sie können Sich nicht gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen USER-Konten an einem Server anmelden", damit man sich eher vorstellen kann, was NT einem damit sagen will.

Diese Fehlermeldung bekommen Sie von NT angezeigt, wenn Sie folgendes Versucht haben:

Sie haben eine Netzwerkverbindung unter dem angemeldeten USER auf einem bestimmten Server. Nun versuchen Sie eine zweite Netzwerkverbindung auf diesen Server mit einer anderen USER-ID durchzuführen:

"NET USE X: \\test\C$ /USER:master\Administrator" z.B. um kurzzeitig mit mehr Rechten etwas auf diesen Server durchzuführen.

So was dürfen Sie unter NT aber nur auf unterschiedlichen Server machen. NT kann keine zwei Verbindungen mit unterschiedlichen USER-ID auf dem selben Server gleichzeitig erstellen. Das resultiert daraus, das NT die Anfragen an einen Server immer mit der ID des USER´s durchführt. Würden nun zwei Verbindungen zum selben Server mit zwei unterschiedlichen USER-ID bestehen, wüßte NT nicht, mit welcher SID er nun die Berechtigungsanfrage auf den Server durchführen soll.

Wollen Sie also mit einer anderen ID auf den Server zugreifen, müssen Sie erst alle bestehenden Verbindungen der anderen USER-ID trennen.

Mit einem Trick geht es aber trotzdem "Verbindung zu einem Server mit zwei unterschiedlichen USER-ID"


Lokale Administratorrechte als USER erlangen

Seit einiger Zeit gibt es ein Tool, womit man als normaler USER unter NT Administratorrechte gelangen kann. Damit dieses Tool unter NT eingesetzt werden kann, muss nur ein Subsystem (POSIX oder OS/2) Installiert sein.

Durch einen Eintrag in der Registry können Sie das verhindern:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\

Legen Sie hier einen neuen Eintrag an, mit den Namen "ProtectionMode" als Datentyp REG_DWORD und weißen Sie ihn den Wert 1 zu.

Nach einem Neustart ist diese Sicherheitslücke nun ausgestellt.

Nach der Installation von Service Pack, gibt es durch einen Schreibfehler von MS den Eintrag "Session Manager" zwei mal. Einmal wird er dort ohne Leerstelle geschrieben. Wichtig ist, das Sie diesen Eintrag unter dem Schlüssel durchführen wo "Session Manager" getrennt geschrieben wurde. Auch wenn es in der KB anders angegeben wurde.

Betrifft:	alle NT-Versionen bis Service Pack 4
KB-Artikel:	Q218473


Programme zum Beschränken von Festplattenplatz (Quota Server)

Stand: 26.06.98

Was bei einem Novell-Server schon zum Standard gehört, ist bis heute bei einem NT-Server noch nicht zu finden. Erst ab der Version 5.0 soll diese Funktion auch unter NT zum Lieferumgang gehören (so wie es aussieht, wird der eine unten aufgeführt "Quota Server" von MS aufgekauft).

Bei der Verwaltung von großen Netzen ist so was aber schon zum heutigen Zeitpunkt recht nützlich, denn die USER bekommen auch den größten Speicherplatz voll (man kann sich ja nicht vorstellen auf was für Ideen die Anwender kommen, von der Sicherheitskopie der gesamten Workstation bis hin zum ablegen der neuen DOOM-CD auf dem Server).

Will man also die Anwender heutzutage schon den Plattenplatz beschneiden, muss man sich nach Fremdprodukten auf den Mark umsehen.

Ich habe zur Zeit nur folgende Produkte gefunden:

1.	Quota Manager Enterprise 4.0

2.	SpaceGuard 4.2

3.	Quota Server 4.5a

4.	Quota Advisor 2.1

Ich weiß, das es noch ein Produkt namens "Miss Marpel" gibt, da aber die Demo-Version vom Server nicht funktionierte und ich nach mehrmaligen Anrufen und Versicherungen man werde mir eine neue Version zusenden ich nie was bekommen habe, ist die Firma schon durch ihren schlechten Support bei mir durchgefallen. Außerdem habe ich von einigen Firmen nichts gutes über der Quata-Server gehört.

Ich möchte noch darauf hinweisen, das die Benutzung solcher Software, die Performance eines Server doch sehr belastet. Das ist dadurch bedingt, das NT keine Funktionalitäten in diesen Bereich zu Verfügung stellt und somit alle Programme immer die Verzeichnisse in bestimmten Intervallen überprüfen müssen. Je nach Funktionsweise der Software, ist dadurch eine zusätzlich Belastung des Server mehr oder weniger gegeben.

Quota Manager Enterprise 4.0

Firma:	New Technologiy Partners
Internet:
Deutscher Vertrieb:	In Europa exklusiv von der Firma: Sunbelt Software Distribution
Internet:	http://www.ntsoftdist.com
Preis:	ca. 495$
Nachteile:

1.	Es ist nicht möglich bei den Verzeichnissen einzustellen, das er z.B. bei 80% den Administrator eine Information schickt.

2.	Es ist nicht möglich für Unterschiedliche Verzeichnisse unterschiedliche Gruppen/USER anzugeben, die benachrichtigt werden sollen.

3.	Unterstützt kein versenden von SNMP-Traps

4.	Ausführen von Baches/Programmen für bestimmt Quoten ist nicht möglich

5.	Beim Überschreiten der Größenangabe, wird trotzdem die letzte Aktion noch ausgeführt. Wurde also vorher ein ganzer Ordner mit vielen Dateien markiert und kopiert, werden nun trotzdem alle Dateien noch kopiert (dadurch wurde bei mir das Limit um 40 MB zusätzlich noch überschritten).

6.	Einstellen der USER/Gruppen passiert nicht durch einfaches auswählen aus dem USER- Manager sonder muss umständlich eingegeben werden.

7.	Die Installation von diesen Programm ist nicht gerade einfach und Benutzerfreundlich. Werden nicht die vorgeschlagenen Optionen benutzt ist ein erheblicher Aufwand nötig. Auch ist keine Remoute- Installation von diesen Produkt möglich.

8.	Keine Möglichkeit zur Unattended Installation gegeben.

9.	Hat ein USER "Volle Rechte" auf ein Verzeichnis (wie es meist bei den Home-Verzeichnis der Fall ist) kann er das Diskqouta umgehen !

Fazit:

Er bietet gegenüber den beiden anderen Programmen keine besonderen Funktionen und ist durch seinen eingeschränkten Funktionsumfang eher für kleiner Netze mit geringer Useranzahl zu gebrauchen.

SpaceGuard 4.2

Firma:	Simac Software
Internet:	http://www.tools4nt.com
Deutscher Vertrieb:	euro-tools
Internet:	http://www.euro-tools.de
Preis:	ca. 1000,- DM
Vorteile:

1.	Das Programm greift bei allen Funktionen auf die NT USER-Datenbank zurück. Dadurch ist das angeben von USERN, die benachrichtigt werden sollen recht einfach.

2.	Alle Einstellungen können gesondert für jeden Quote eingestellt werden. So ist es auch möglich extra anzugeben welche Gruppe benachrichtigt werden soll.

3.	Es werden bis zu zwei Stufen unterschieden. So kann eine Warnung ausgegeben werden, bevor das Limit erreicht wird.

4.	Wird nicht als Gerätetreiber eingebunden. Sollte es mal einen Fehler mit den Programm geben, wird der NT-Server nicht beeinträchtigt.

5.	Alle Plattenbeschränkungen von alles Server werden in einem Fenster übersichtlich angezeigt, man muss nicht jeden einzelnen Server jedesmal auswählen.

6.	Remoute Installation möglich.

7.	API- Schnittstelle vorhanden

8.	Bei Überschreitungen können e-Mails, Pop-Up-Meldungen, SNMP-Meldungen und Programme ausgeführt werden.

9.	Das Anzeigen der Informationen kann beliebig geändert werden.

Nachteile:

1.	Keine Möglichkeit zum erstellen von Trendanalysen und Statistiken

Fazit:

Durch seinen übersichtlichen Aufbau und den direkten Zugriff auf die Userdatenbank ist dieses Programm für große Netzwerke gut zu gebrauchen. Der einfache und übersichtliche Aufbau hat einen geringen Administrativen Zeitaufwand zur folge.

Quota Server 4.5a

Firma:	Northern Technologies
Internet:	http://www.northern.se (Schweden)
Preis:	ca. 1190,- DM
Vorteile:

1.	volle Integration im File-Manager

2.	volle Integration in den MS-Explorer

3.	Unterstützung von SMTP und SNMP

4.	Export als ODBC- oder HTML-Datei

5.	stellt ein API zur Integration in eigene Anwendungen zur Verfügung

6.	Trendanalysen und Statistiken ermöglichen eine effiziente Planung

7.	Jeder Administrator hat über die "Pages" die Möglichkeit sich den Quota Server so zu konfigurieren, wie er möchte. Dies erlaubt z. B. Ansichten wie "Zeige mir alle Server aber nur wenn Quoten einen bestimmten Level überschritten haben"

8.	Quota Server arbeitet eventgesteuert, was bedutet, das das Berechnen einer Quote nur dann erfolgt, wenn sich innerhalb dieser etwas geändert hat (Datei schreiben, speichern oder löschen).

Nachteile:

1.	Kein direkter Zugriff auf die NT USER-Datenbank , die muss erst über ein Tool für das Programm umgewandelt werden

2.	Die Installation von diesen Programm ist nicht gerade einfach und Benutzerfreundlich. Werden nicht die vorgeschlagen Optionen benutzt ist ein erheblicher aufwand nötig. Auch ist keine Remoute-Installation von diesen Produkt möglich (Unterstützen wird aber eine "Silent-Installation" über die Scripts von Install Shield, damit wird des dann doch wieder etwas vereinfacht).

3.	Alle Daten werden in die Registry eingetragen, dadurch kann das Microsoft Clustering Services (MCS) nicht unterstützt werden.

4.	Auch hier gibt es keine Möglichkeit zur Gesamtübersicht aller Server.

5.	Bietet kein verzögertes Prüfen an, was eine hohe Serverlast bedeutet

6.	Hat ein USER "Volle Rechte" auf ein Verzeichnis (wie es meist bei den Home-Verzeichnis der Fall ist) kann er das Diskqouta umgehen !

7.	Das Lizenzverfahren ist sehr unschlüssig und kompliziert aufgebaut !

Fazit:

Da man das Programm auch über die Kommandozeilenoberfläche steuern kann, bietet es sehr viele Möglichkeiten Vorgänge zu erleichtern.
Leider wird nicht direkt auf die NT Userdatenbank zugegriffen, sondern muss erst mit einem Tool umgewandelt werden.

Quota Advisor 2.1

Firma:
Internet:
Deutscher Vertrieb:	Newlog GmbH
Internet:	http://www.symark.co.uk
Preis:	ca. 1900,- DM
Dieser Quota-Server ist der einzige, der es zuläßt Speicherplatzbeschränkungen für USER und Gruppen anzulegen, alle anderen arbeiten auf Datei/Verzeichnisebene.

Vorteile:

1.	Anlegen von Festplatten Speichereinschränkungen für einzelne USER/Gruppen

2.	Man kann bis zu 5 Schwellwerte einstellen, wo Warnungen und Aktionen ausgeführt werden können, ob man so viel Schwellwerte braucht ist aber fraglich !

Nachteile:

1.	Das Programm muss auf jeden Server Installiert werden der überwacht werden soll. Es werden alle Ein- und Ausgaben überwacht und mit der angelegten Datenbank verglichen. Dadurch ist die Auslastung des Server höher als bei allen anderen Qouta-Servern

2.	Wird als Gerätetreiber Installiert. Wenn hier mal Fehler im Treiber auftreten, kann damit der gesamte Server beeinträchtigt werden.

3.	Der Vorteil von der Zuteilung an einzelne USER/Gruppen hat aber auch einen höheren administrativen Aufwand zur Folge.

4.	Sie müssen die Verträglichkeit mit allen anderen Installieren Diensten testen, was einen Zeitaufwand bedeutet.

5.	Bei einem Update auf eine neue NT-Version muss der Dienst deinstalliert werden !

6.	Gibt keine Möglichkeit alle Plattenbeschränkungen aller Server übersichtlich auf einen Bild zu sehen, bei mehr als 3 Server ist es dann schon immer umständlich erst jeden Server auszuwählen

Fazit:

Dieses Programm arbeitet vollkommen anders als die anderen Produkte. Es ist das einzige Programm was halt eine USER/Gruppen-Verwaltung der Plattenbeschränkung bietet. Diese gute Funktionalität wird leider mit sehr großer Serverlast erkauft.


Hot Fix Packs für SP4

(Stand: 20.03.99)

Hier nun eine Aufstellung aller mir bekannten Hot-Fix Packs für Windows NT (Deutsch/Englisch). Wobei man bei einen Server eigentlich immer die englische Version einsetzen sollte.

Es ist nur ratsam ein Hot-Fix Pack einzuspielen, wenn bei Ihnen das Problem besteht bzw. es eine erhebliche Sicherheitslücke darstellen würde. Auch sollten Sie beachten, das nach dem Ändern und Einspielen der Service Packs, auch das Hot-Fix Pack neu eingespielt werden muss.

Bei allen hier aufgeführten Hot-Fix Packs muss meist das aktuelle Service Pack für die jeweilige NT Version installiert sein, was für NT 4.0 Service Pack 4 bedeutet.

KB Nummer:	Q196270
Beschreibung:	Der SNMP-Dienst zeigt Speicherfehler wenn er angesprochen wird.  Dieser Fehler tritt auf, weil während der Nachrichtenverarbeitung ein Puffer eingerichtet wird. Dieser Puffer wird aber nicht mehr gelehrt.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-postSP4/SMS-fix/smsfixi.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Sms-fix/smsfixi.exe
KB Nummer:	Q195540
Beschreibung:	Windows NT kann nicht auf die ATAPI Version vom IOMEGA Clik 40 Laufwerk zugreifen.  Windows NT hält das Iomega Clik 40 Laufwerk für ein Diskettenlaufwerk und weißt ihm den ersten verfügbaren Laufwerksbuchstaben (normalerweise B) zu.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Clik-fix/clikfixi.exe
KB Nummer:	Q195725
Beschreibung:	Fehlermeldung: Netzwerktreiber STOP 0x0000001E bei Multiprozessor Rechner Nach der Installation eines Netzwerktreibers wie z.B. das DynamicAccess von der Firma 3COM, stürzt Windows NT mit einer Fehlermeldung ab. NT STOP mit einem Fehler in der TCPIP.SYS in 0x0000000E. Dieser Fehler tritt nur bei Multiprozessor Geräten auf.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Tcpip-fix/tcpipfxi.exe
KB Nummer:	Q195733
Beschreibung:	Fehler bei Service einer Applikation, die "Name Pipes" über RPC verwendet Ihr Windows NT ist sehr langsam und ein Windows NT Process verbraucht 100% der CPU Performance. Das kann dazu führen, das der Rechner komplett hängt. Das wird  durch einen Angriff auf  den RPC-Dienst verursacht.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Nprpc-fix/nprpcfxi.exe
KB Nummer:	Q214802
Beschreibung:	Einfügen Taste geht im Anmeldefenster ! Durch einen Fehler ist es möglich das sich unberechtigte Benutzer, auf einem Rechner anmelden können, wo ein Benutzer angemeldet ist und die Konsole für den Zugriff nur gesperrt hat. Durch Benutzung des Cipboard  (STRG + V) ist es bei ungünstigen Zuständen möglich sich anzumelden ohne das Paßwort kennen zu müssen. Um den Fehler zu beheben, müssen Sie nur die MSGINA.DLL austauschen, die für die Anmeldung zuständig ist.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Gina-fix/ginafixi.exe
KB Nummer:	Q214840
Beschreibung:
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Msv1-fix/msv-fixi.exe
KB Nummer:	Q218473
Beschreibung:	Durch den Austausch einer  DLL, kann es möglich sein das ein normaler Benutzer zum Systemadministrator werden kann. Siehe dazu auch: Lokale Admistratorrechte als USER erlangen
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	müssen Sie selber in der Registry ändern (siehe dazu: Lokale Admistratorrechte als USER erlangen)
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Smss-fix/smssfixi.exe
KB Nummer:	Q218877, Q221120
Beschreibung:	Die MFC40.DLL veranlaßt Programme nach dem 01/01/2000 ein falsches Datum anzuzeigen. Eine interne Funktion von MFC0.DLL berechnet das Datum nach dem Jahr 2000 falsch. So kann aus dem 01.01.2000 der 01.01.100 werden. Dieser Fehler wurde bei folgenden Programmen festgestellt: - Microsoft System Information (Msinfo32.exe)
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Y2KUPD/y2kupd.exe ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Y2KUPD/y2kupdAx.exe
KB Nummer:	Q221991
Beschreibung:	Fehler im Bildschirmschoner läßt die Möglichkeit zu, USER Berechtigungen zu erhöhen. Windows NT starten den Bildschirmschoner im Systemkontext und schaltet danach wieder in den Kontext des angemeldeten Benutzers. Windows NT überprüft aber nicht, ob das auch erfolgreich durchgeführt wurde. Wenn dabei ein Fehler auftritt, bleibt der Bildschrimschoner in diesem Kontext. Durch einen speziell programmierten Bildschirmschoner ist es möglich, die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers zu erhöhen.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-postSP4/Scrnsav-fix/scrnsavi.exe


Die USER32.DLL meldet das der Speicher voll ist

Speicherfehler

"..trotz größeren Mengen RAM kommt es vor, dass sich die USER32.DLL mit der Auskunft meldet, der Speicher sei voll..."

Diesen Fehler können Sie durch einen kleinen Eintrag in der Registry ausschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Subsystems\Windows

finden Sie den Eintrag: "SharedSection=xxxx,yyyy"

Wert "xxxx" ist der "Desktop Heap", der Speicher für Interaktionen zw. Anwender und Anwendung.

Wert "yyyy" ist der systemweite Zwischenspeicher von Windows NT

Hinter diesen Wert können Sie nun, durch Komma getrennt, einen dritten Wert setzen. Der sollte mit einer Größe von mind. 512 dafür sorgen, dass das Speicherproblem gelöst ist. Es handelt sich um den "Hidden Desktop Heap", der für nicht interaktive Anwendungen zuständig ist.


Installation von NT auf Festplatten über 8Gbyte scheitert

Bereits bei der Installation von Windows NT auf Festplatten über 8 GByte (IDE) kommt es zu Problemen, wenn nicht vor der eigentlichen Installation der Treiber ATAPI.SYS aus dem Servicepack 4 installiert wird. Dieser ist separat zu finden unter ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-unsup-ed/fixes/nt40/atapi/ATAPI.EXE.

Bei Festplatten über 8 GByte bricht NT mit einer Fehlermeldung beim Erstellen einer Partition ab und zerstört eventuell die komplette Partitionstabelle der Platte. Zur Installation ohne dieser Probleme geht man wie folgt vor:

1.	ATAPI.EXE auf einer Diskette starten, damit sich diese entpackt.

2.	Windows NT mit den Bootdisketten installieren, bis das System fragt, ob es nach den Massenspeichergeräten (SCSI etc.) suchen soll.

3.	Hier geht man auf die manuelle Auswahl und gibt Diskette an.

4.	Danach verlangt NT die Treiberdiskette und meldet dann Microsoft ATAPI Service Pack 4 IDE Driver Disk

5.	Weitere Geräte wie SCSI Controller kann man nun ebenfalls aus der Liste wählen.

6.	Nachdem die Installation fortgesetzt wird, verlangt WinNT nochmals die ATAPI Treiber-CD.

Wenn Sie die Installation von NT mit "WINNT /B" durchführen, können Sie die ATAPI.EXE nutürlich gleich auf der Festplatte in den Installationsverzeichnisen austauschen. Beachten Sie aber, das Sie die ATAPI.EXE zwei mal ersetzen müssen (im Verzeichnis "$WIN_NT$.~LS" und "$WIN_NT$.~BT")

Informationen zur Installation finden Sie auch unter "Installation von Windows NT" bzw. unter "Installation mit neuen SCSI-Kontrollern"


So schützen Sie ihr Windows 95/98 System

By Robert Fink, Neumünster, 05.03.1999

Sie haben einen Computer und möchten ihn vor fremden Benutzern sichern? Oder Sie möchten ihren Kindern Zugriff  nur auf bestimmte Programme erteilen? Hier erkläre ich wie es fast ohne Aufwand funktioniert.

Vorwort

Ich habe diese Datei für Win95 Rechner beschrieben. Auf Win98 müßte es ähnlich funktionieren. Bei Detailfragen

schicken Sie mir doch eine e-mail, was Sie natürlich auf bei allen anderen Problemen tun können.

Ich empfehle, die Schritte in der vorgegebenen Reihenfolge zu erledigen, Sie sich sonst selbst vom Computer

aussperren!!!

Ziel dieses Dokuments

Es wird für ihren PC mit Win95/98 die Möglichkeit vorgestellt, diesen mit einem Zugriffsschutz, bzw.

Benutzerverwaltung zu versehen. Es wird ein Administrator (wohl Sie) eingerichtet und beschrieben, wie Sie

beliebigen Benutzern Programme u. Ä. zu erlauben.

Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen

Zuerst muss ihr System auf mehrere Benutzer eingestellt werden. Haben Sie dies bereits getan, so können Sie den nächsten Punkt überspringen. Rufen Sie in der Systemsteuerung den Eintrag BENUTZER auf und folgen Sie den Anweisungen. Wählen Sie in der Systemsteuerung BENUTZER und klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerprofile. Aktivieren Sie den zweiten Punkt ( Benutzer können eigene Einstellungen machen ). Im unteren Feld müssen beide Punkte mit Häkchen versehen werden. Starten Sie den PC neu. Sie sollten jetzt ein Dialogfeld vor sich haben, in dem Sie aufgefordert werden, Namen und Kennwort einzutragen. Geben Sie ein Paßwort und Namen für sich ein. Speichern Sie aus \windows\ system.dat und user.dat in ein separates Verzeichnis. Diese Dateien enthalten die Systemeinstellungen und sollten daher gespeichert werden, bevor Sie weitere Änderungen vornehmen.

Erstellen des Standarddesktops

Klicken Sie in der Taskleiste auf BEENDEN --> unter anderem Namen anmelden, und klicken Sie im Anmeldedialog auf ABBRECHEN. Rechtsklicken Sie auf den Startbutton und wählen ÖFFNEN. Doppelklicken Sie auf PROGRAMME. Entfernen Sie sämtliche Ordner, bis auf Autostart. Löschen Sie auf dem Desktop alle Symbole, die Löschbar sind.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Finden Sie auf der linken Seite den Schlüssel:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Rechtsklicken Sie auf der rechten Seite und wählen Sie DWORD-Wert. Geben Sie ihm den Namen NODESKTOP.

Erstellen Sie auf diese Art und Weise auch folgende Einträge:

1.	NOFIND ( keine SUCHEN in der Taskleiste )

2.	NONEIGHBORHOOD ( keine NETZWERKUMGEBUNG )

3.	NORUN ( kein AUSFÜHREN )

4.	NOSETFOLDERS ( keine SYSTEMSTEUERUNG )

5.	NOSETTASKBAR ( keine Veränderung der Taskleiste möglich )

6.	NODESKTOP ( keine DESKTOP )

7.	NOCLOSE ( keine BEENDEN )

Doppelklicken Sie auf die Einträge und geben Sie ihnen jeweils den Wert 1.

Erstellen Sie unter \windows\ eine Batchdatei namens beenden.bat. Rechtsklicken Sie darauf, schreiben Sie rundll32.exe user,ExitWindows hinein und speichern Sie. Stellen Sie eine Verknüpfung unter \windows\desktop\ mit dieser Datei her und nennen Sie die BEENDEN.

Melden Sie sich erneut an und wählen Sie wieder ABBRECHEN. Sie sollten jetzt nichts mehr auf dem Desktop sehen. Klicken Sie auf den Startbutton. Sie sollten nur PROGRAMME, HILFE und DOKUMENTE sehen; in

PROGRAMME nur AUTOSTART.

Erstellen der Mitbenutzer

Klicken Sie auf BEENDEN-->Unter anderem Namen anmelden. Tippen Sie den Namen des Mitbenutzers (ihres

Sohnes, Frau, Putzfrau, ... )des Computers und sein Passwort. Sie sollten nur den beschränkten Zugriff haben, wie oben beschrieben.

Melden Sie sich unter ihrem Namen an und öffnen Sie den Explorer. Rechtsklicken Sie \windows\profiles\BenutzerXY\Startmenü und wählen Sie "NEU" -> "VERKNÜPFUNG". Hier können Sie unter

DURCHSUCHEN das Programm angeben, welches BenutzerXY verwenden darf.

Für weitere Benutzer wieder holen diese Schritte.

Nachwort

Dies ist ein recht simpler Schutz. Normaluser wird ihn wohl nicht knacken können. Aber durch ein paar  Handgriffe ist der Schutz verschwunden.

Besserer, aber gefährlicher Schutz:

Öffnen Sie mit Wordpad die Datei MSDOS.SYS in C:\.  Fügen Sie unter [OPTIONS] den Eintrag BOOTKEYS=0 ein. Dies verhindert zum Beispiel das Booten im Abgesicherten Modus.

Sie haben nur unter erschwerten Bedingungen die Möglichkeit, das System zu reparieren, falls Sie Mist gebaut haben.


Festplatten andere Laufwerksbuchstaben zuordnen

Auch unter Windows können Sie Festplatten andere Laufwerksbuchstaben zuordnen.

Die Voraussetzung ist, dass die HD erst beim Starten der Windows -GUI aktiviert wird und das ist eigentlich ganz einfach zu verwirklichen.

Bei SCSI-Festplatten:

Wenn eine SCSI-HD an einem SCSI-Host ohne BIOS hängt oder wenn Ihre ID aus dem BIOS-Scan ausgeklammert wird.

Bei IDE-Festplatten:

Es sollte auch mit IDE-HDs gehen, wenn diese nicht ins BIOS eingetragen werden, aber von einem Windows-(Busmaster-)Treiber erkannt werden.

Nun gehen Sie folgendermaßen vor:

Windows erst mal ganz normal starten. Im Geräte-Manager bei der HD in den Eigenschaften muss nun das Feld

"Wechsellaufwerk" o. "Austauschbarer Datenträger" (je nach Windows Version)  angehakt werden.

Jetzt ist es möglich in den entsprechenden Feldern den Wunsch Laufwerksbuchstaben einzugeben.

Wenn diese Felder deaktiviert bleiben, ist eine der oben genannten  Voraussetzungen nicht erfüllt.

Bei einer HD mit mehreren Laufwerken muss natürlich der erste und letzte angegebene Buchstabe entsprechend weit auseinander liegen. Es ist also nicht möglich einzelnen Partitionen einen anderen Buchstaben

zuzuweisen und die Bootfestplatte kann auch nicht verändert werden.

Nach dem die Änderung erfolgreich war, also wenn die HD nach einem Neustart die neuen Buchstaben erhält, kann der Haken aus dem Feld "Wechsellaufwerk" wieder entfernt werden. Die HD wird nun beim nächsten Start wieder als Festplatte erkannt, behält aber die neuen Buchstaben.


PC-Direktverbindung über Nullmodemkabel

Win9x Netzwerk Einstellungen

1.	Es muss wie bei einem richtigen Netzwerk der gleiche Arbeitsgruppenname eingegeben werden.

2.	Es müssen zwei unterschiedliche PC-Namen (und wenn es nur Win1 u. Win2 ist)  eingegeben werden.

3.	Das DFÜ-Netzwerk muss mit der PC-Direktverbindung installiert sein.

4.	Der MS-Client für Windows-Netzwerke muss installiert sein.

5.	Als Protokoll ist NetBEUI oder IPX/SPX auf beiden PCs erforderlich und muss an den DFÜ-Adapter gebunden werden. Eines der beiden reicht, welches ist egal

6.	TCP/IP ist zwar auch möglich, aber nicht zu empfehlen. Für den Zugang zu z.B. T-Online muss das TCP/IP nämlich auf automatischer IP Vergabe eingestellt sein und für die Direktverbindung müßten dagegen auf beiden PCs eine korrekte und zusammenpassende IPs vergeben werden.

7.	Achtung Falle!
Win95 installiert von selbst NetBEUI und IPX/SPX. Win98 installiert dagegen nur TCP/IP. Also hier muss das manuell ergänzt werden.

8.	Protokolle die hinzugefügt werden, werden erst mal an alle vorhandenen Netzwerkkarten, Clients und Freigaben gebunden, also auch immer an den DFÜ-Adapter usw.

Bei Win95(A) soll es angeblich damit Probleme geben. Ich kann dies aber nicht bestätigen. Wenn doch, sollte das Update des DFÜ-Netzwerks (aktuell v1.3) aber helfen.


Microsoft Windows 95/98 - Updates und Bugfixes

Die Angabe der Windows Version bezieht sich, auf die Anzeige in /Systemsteuerung/System/Allgemein.

Diese Liste hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Da auch andere Programme von Microsoft vor allem aber der IE4 Systemupdates mitbringen und installieren kann es vorkommen, dass bei einem Update eine Meldung über eine in einer neueren Version vorhande Datei kommt. Also im Zweifelsfall immer die vorhandene als neuer gemeldeten Dateien nicht überschreiben lassen.

Es gibt zahlreiche weitere Updates von MS für Win95.

Das ganze Updatechaos ist nicht überschaubar, aber hier sollten die wichtigsten Updates und Bugfixes enthalten sein. Einige der hier aufgeführten Updates haben auch andere ältere ersetzt.

Reihenfolge in alphabetischer Order!

Windows 950:

	servpak1.exe	Service-Pack-1 v4.00.950 deutsch diverse Bugfixes hebt die Version auf 950A an
Windows 950 und 95A:

dsktsupd.exe	DiskTSD v4.71.0410.0 english. Bugfix gegen Datenverluste nach "Starten im MS-DOS-Modus" aus GUI
krnlger.exe	Kernel v4.00.950 deutsch. Bugfix Speicherfreigabe nur für Win 950 + ServicePack1 und 950A
mspwlger.exe	Paßwort Library v4.00.950 deutsch. Bugfix nur für Win 950 + ServicePack1 und 950A
Windows 950, 95A, 95B und 95C:

comctl32.exe	COMCTL32.OCX v5.00.3828. Bugfix und Update erst nach oadist.exe installieren!
dcom95.exe	DCOM v4.71.0819.0 englisch. Update (wofür auch immer)
dx5ger.exe	DirektX5 v4.71.0721.0 deutsch. Vollversion
dx6ger.exe	DirektX6 v4.71.1708.0 deutsch. Update nur für Win95. Optimierung für den AMD K6-2 Prozessor
iosysupd.exe	IO.SYS v4.71.0306.0 deutsch. Bugfix dass Himem.sys nicht mehr 40kB Speicher belegt, funktioniert nur für die mitgelieferte Himem.sys Version nur für Win 950B (OSR 2.0, frühe OSR 2.1) bei späteren OSR 2.1 und OSR 2.5 ist der Fehler behoben.
msdun13.exe	DFÜ-Netzwerk + ISDN-Accelerator-Pack. v4.10.1903 deutsch. Update, ersetzt alle vorherigen Updates
oadist.exe	OLE Automation v4.71.0121.0 englisch.
remideup.exe	IDE v4.71.1015.0 englisch. Update/Bugfix für IDE/ATAPI-Treiber behebt mehrere Fehler mit Wechselplatten und Ultra-DMA, bringt neue Funktionen wie SMART, Erkennung des ATAPI-ZIP in Win 950A
ttfext.exe	OpenTypeFontShellExtension v4.71.1015.0 erweiterte Eigenschaften in Schriftarten
w95euro.exe	Euro-Support v4.71.1015.0 deutsch. Update 2.2MB Version hat die 1.2MB Version ersetzt!
winfile.exe	neuer Dateimanager für W95 v4.00.951 ohne Jahr 2000 Problem
ws2setup.exe	WinSock 2.0 v4.71.0030.1 englisch
Windows 95B und 95C:

amdk6upd.exe	v4.71.1015.0 englisch. Bugfix wegen AMDs K6-2 ab 350MHz
usbsupp.exe	USB-Support + Kernel v4.03.1214 deutsch
usbsup2.exe	USB-Support v4.71.0030.1. Update nach usbsupp.exe installieren! danach neustarten!
Windows 98:

dx6core.exe	DirektX6 v4.71.1711.0 englisch. Update nur für Win98. Optimierung für den AMD K6-2 Prozessor.
Zusatztools:

eru	das deutsche ERU Tool von Win95B + das englische ERD Tool von Win95A da diese bugfrei zu sein scheinen, sollte man diese beiden in allen Win95 verwenden
kernltoy	MS Kernel Toys
powertoy	MS PowerToys
regclean	RegClean 4.1a (7364.1) Dezember'97
twek98b2	TweakUI 98 Beta 2 für Win98 läuft auch unter Win 950 bis 950C und NT4
twek98b3	TweakUI 98 Beta 3 für Win98 gleiche Version wie die endgültig ausgelieferte, aber ohne den Bug der endgültigen Version
w95gray.exe	MS-Plus! v4.70.1163 englisch. die Plus!-Optionen der Anzeige-Eigenschaften auch ohne PlusPack


Warum läuft Windows im Kompatibilitätsmodus ?

Das kann verschiedene Ursachen haben. Dieser Modus ist definitiv langsamer als der 32 Bit Modus.

1.	Laufwerk mit Stacker <= 4.x komprimiert

2.	Laufwerk-Controller braucht einen Treiber, der bei Windows 95 nicht vorliegt. -> Hersteller des Controllers fragen

3.	Der Controller verwendet einen DOS-Treiber, der INT13 blockiert, so dass Windows 95 nicht die Kontrolle bekommt

4.	Diskmanager Version <= 6.03 installiert

5.	CD-ROM-Interface wird von Windows 95 nicht unterstützt und es muss der Realmodetreiber verwendet werden oder dieser ist noch installiert.

6.	Bootsektorvirus

Windows benutzt im Gegensatz zu seinen Vorgängern ein nach Ebenen unterteiltes Filesystem, das sogenannte "Layered Filesystem", das aus 31 Ebenen besteht. Dieses System wird vom Input/Output-Supervisor IOS.VXD  eingerichtet und kontrolliert. Alle I/O-Anforderungen werden von diesem Treiber verwaltet. Und genau dieser Treiber ist jetzt größtenteils für den Kompatiblen-Modus verantwortlich. IOS.VXD schaltet jedesmal in diesen Modus, wenn irgendwo vor dem Windows-Start Treiber oder TSRs geladen wurden, die "unbekannt" sind. Das bedeutet aber nicht, dass Windows mit diesen Treibern nicht funktioniert; sie sind eben nur nicht bekannt.

Das läßt sich manuell ändern

Im Windows-Verzeichnis befindet sich die Datei "IOS.INI". Diese Datei ist im ASCII-Format und enthält eine Liste der Treiber bzw. TSRs, die Win95 bereits kennt. Diese Liste kann man jedoch beliebig erweitern. In der Regel genügt es, den Treiber bzw. TSR einfach einzutragen, falls es doch nicht ausreichen sollte, können dort auch andere Einträge vorgenommen werden :

Aufbau der IOS.INI

Sektion [SafeList]

Hier werden alle Real-Mode-Programme eingetragen, die Win95 "kennen" soll. Diese Treiber werden dann in Ebene 29 u. 30 des Filesystems  (RMM) angesiedelt und Win95 bzw. IOS.VXD kann diese verwalten.

Syntax: Dateiname,[Einschränkung][; Bemerkung]

Dateiname	Name des Realmode-Treibers bzw. TSR ohne Pfadangabe
Bemerkung	Alles nach dem ";" wird ignoriert und dient nur der besseren Lesbarkeit der IOS.INI.
Einschränkung	Hier kann man dem System mitteilen, wie es den RM-Treiber verwalten soll do_not_care: Gibt an, dass Win95 die PM-Treiber verwenden soll und nicht die RM-Treiber unabhängig davon, ob letztere I/O-Anfragen registrieren können oder nicht. [Default-Einstellung] must_chain: Gibt an, das der Treiber bzw. TSR sicher ist, aber einen Anspruch auf den INT13 hat. Win95 benutzt zwar seine PM-Treiber, gibt aber zuerst den INT13-Aufruf an den RM-Treiber weiter und übernimmt danach erst wieder die Kontrolle über die PM-Treiber. must_not_chain: Gibt an, dass der Treiber sicher ist, solange dieser keine INT13 Aufrufe verarbeiten darf. Win95 benutzt die PM-Treiber und ignoriert den RM-Treiber. non_disk: Gibt an, dass der Treiber ein Gerät steuert, welches kein "echtes" Laufwerk ist, z.B. Netz-Laufwerke oder Laufwerke, die über Interlnk abgebildet werden. Ein derartiger Treiber sollte aber nur im Notfall verwendet werden, da der IOS diesen zwar verwaltet, ihn aber als Unsicher (Unsafe) einstuft. Win95 bietet genügend Ersatz-Treiber an, die im Protect-Mode arbeiten. monolithic: Ähnlich wie non_disk, gibt jedoch an, das der Treiber sicher ist.

Sektion [CDUnsafe]

Hier werden CD-ROM-Treiber eingetragen, die Win95 nicht verträgt. Damit lassen sich viele RM-Treiber in Win95 einbinden, ohne dass Win95 gleich in den kompatiblen Modus wechselt. Ob es sinnvoll ist oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Auch sollte man RM-Treiber, die Funktionen beinhalten, die von den PM-Treibern nicht unterstützt werden, (z.B.: Treiber für Datenverschlüsselung, Kompressionssoftware, BadSectorMapper, Defragmentierer usw) nicht in die SafeList eintragen.

Sollte Windows 95 dennoch in den kompatiblen Modus umschalten, legt IOS im Windows-Verzeichnis eine Log-Datei an (IOS.LOG). Diese Datei ist aber nur dann vorhanden, wenn das System im Kompatibilitätsmodus startet. Dort steht dann, welcher Treiber und warum dafür verantwortlich ist.

Es kann auch an einen Bootsektorvirus liegen !


HP-Scannersoftware unter Win98 installieren
HP-Scannersoftware unter Windows 98 installieren

Käufer eines HP-Scanners ärgern sich darüber, das die Installationsroutine abbricht, wenn man versucht, diese unter Windows 98 zu installieren.

Laut Aussage von HP werden für Windows 98 extra Treiber benötigt, die man bie HP aber kaufen muß.

Die Installationsroutinen enthalten aber auch schon die nötigen Einträge für Windows 98. Wenn man bei der Meldung das diese Installationsroutine nicht für Windows 98 geeignet ist, beim Klick auf OK gleichzeitig die STRG-Taste gedrückt hält, funktioniert die Installation unter Windows 98 aber doch.


RAS Server soll erst nach mehrmaligen klingeln abheben

Normalerweise können Sie das in der Datei "%systemroot%\system32\ras\modem.inf" einstellen.

In der Zeile für das betreffende Modem wird einfach der Eintrag

command_Listen=ats0=1<cr>

bearbeitet bzw. hinzugefügt, wobei ats0=n die Anzahl der Rings bestimmt (Neustart erforderlich).

Wenn das RAS aber einen TAPI (Telephony Applikation Programming Interface) Unimodem-gestütztes device benutzt, muss man anders zu Werke gehen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOKAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ RasMan\ Parameters

legen Sie einen neuen Wert mit den Namen "NumberOfRings" als Datentyp REG_DWORD an. Dort können Sie nun die gewünschte Anzahl der Rings eintragen. Werte über 20 werden durch den Standardwert 1 ersetzt.


ISA-Karten in PCI-Systemen

In ganz seltenen Fällen kann eine ISA-Karte in einem PCI-System unter Windows NT nicht korrekt angesprochen werden - meist handelt es sich dabei um Netzwerkkarten. Tritt dieses Problem auf, sollten Sie den entsprechenden Registry-Eintrag im Schlüssel

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ [Adapter-Name]\ Parameters

ausfindig machen, wobei [Adapter-Name] meist eine Kurzbezeichnung des Kartentyps ist. In dem betreffenden Schlüssel sollten Sie einen Parameter BusNumber (Typ DWord) vorfinden, der in numerischer Form den Bus bezeichnet, in dem die Karte eingesteckt ist. Welcher Bus welche Nummer trägt, hängt von der Konfiguration ab; im oben beschriebenen Fehlerfall genügt es fast immer, als BusNumber der Netzwerkkarte 0 einzutragen.


Standard-Installationspfade verändern

Standardmäßig möchte Windows immer alle Programme in [Laufwerk]:\Programme oder [Laufwerk]:\Program Files installieren, wobei [Laufwerk] für das Windows NT-Systemverzeichnis steht. User, welche eine eigene Festplatte bzw. Festplattenpartition für zu installierende Software eingerichtet haben, müssen immer den Pfad in der SetUp-Routine des jeweiligen Programms anpassen, was nicht nur lästig sondern auch sehr zeitraubend ist. Darum kann es sinnvoll sein, unmittelbar nach einer frischen Windows Installation diese Standard-Installationspfade auf die dafür vorgesehene Festplattenpartition umzubiegen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion

befinden sich die drei Werteinträge ProgramFilesDir als Datentyp REG_SZ und ProgramFilesPath als Datentyp REG_EXPAND_SZ (Installationspfad für zu installierende Programme), sowie CommonFilesDir als Datentyp REG_SZ (Installationspfad für die "Gemeinsamen Dateien"). Diese Pfade können nun beliebig angepasst werden. Allerdings gibt es häufig auch Software, deren Installationsroutinen diese Einträge nicht abfragen.


Zentrale Hosts-Datei im Netzwerk

Normalerweise muss die HOST-Datei im Verzeichnis "%Systemrroot%\system32\drivers\" liegen.

Will man die HOSt aber auf einen zentralen Share ablegen, muss man die Pfadangabe verändern. Die Pfadangabe finden Sie in der Registry.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet \Services\ Tcpip\ Parameters

hier finden Sie den Wert "DataBasePath" als Datentyp REG_EXPAND_SZ, dort ändern Sie nun einfach die angebene Pfadangabe.


Defrag startet ständig neu

Auf manchen Systemen startet Defrag ständig neu, ohne die Optimierung zu beenden. Grund hierfür sind meist Programme wie Virenscanner etc., welche im laufenden Betrieb Dateien offenhalten oder aufrufen, während defragmentiert werden soll.

Bekommt man trotz deaktivieren aller Fehlerkandidaten das Problem nicht in den Griff, kann man optional das Starten von Defrag auch als Service einmal aufrufen lassen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ RunServicesOnce

erstellt man einen neuen Wert mit der Bezeichnung "Defrag" als Datentyp REG_SZ und setzt diesen Wert auf defrag.exe.

Beim nächsten Start wird dann zuerst Defrag ausgeführt, bevor weitere Programme geladen werden. Nach der Ausführung wird der Eintrag automatisch aus der Registry entfernt.

Wollen Sie nicht den Registry Key ändern, gibt es auch noch eine einfachere Möglichkeit das Defrag komplet ausführen zu lassen: Starten Sie Ihren Rechner im "Abgesicherten Modus" und führen Sie hier das Defrag aus.


Programme stürzen mit Fehler im ACMSETUP ab

Bei der Installation von MS Programmen kann es zu einem Fehler

ACMSETUP caused an invalid page fault in module KERNEL32.DLL at 0177:bff7be97.

kommen.

Dieser tritt in der Regel auf, wenn der DMA Modus für CD-ROM Laufwerke aktiviert wurde. Zur Deaktivierung des DMA Modus geht man in den Gerätemanager auf das entsprechende Laufwerk und deaktiviert dort unter Einstellungen den DMA Modus


Rechner stürzt beim Faxen ab

Sollte beim Faxversand über MS Exchange der Rechner hängen oder abstürzen, konnte Corel Draw 7 die Ursache sein. Das Programm überschreibt bei der Installation die Datei mapi32.dll, welche in der Version 4.00.736.9 installiert wird und amerikanisch ist. Daher wird Sie vom System als neuer erkannt und eine Ersetzung vom MessageServer zugelassen.

Um den Fehler wieder zu beheben, wechselt man in die Systemsteuerung unter Software/Windows Setup und entfernt dort Microsoft Exchange und Microsoft Fax. Nach einem Neustart fügt man beide Applikationen wieder hinzu und die Dateien werden von der Win95 CD zurückgespielt. Dabei meldet Win95, dass eine neuere Datei bereits vorhanden ist. Genau diese sollte man überschreiben lassen.


Verbindung zu einem Server mit zwei unterschiedlichen USER-ID

Ab und zu ist man unter NT mit einer bestimmten USER-ID angemeldet und möchte auf einem bestimmten Server was ändern, wozu dir Rechte dieser USER-ID nicht ausreichten.

Wenn man zu diesem Server noch keine Verbindung hat, kann man das auch ohne Probleme machen, in dem man beim Verbinden zu Server einfach die andere USER-ID angibt.

Probleme gibt es aber, wenn mit der anderen USER-ID schon eine Verbindung zu diesen Server besteht. NT wird Ihnen mit einer Fehlermeldung die Verbindung verwehren.

Durch einen Trick, können Sie aber trotzdem eine zusätzliche Verbindung zu diesen Server herstellen, ohne erst alle bestehenden Verbindungen die mit der anderen USER-ID hergestellt wurden beenden zu müssen. Dazu ist es nötig, das Sie in einem Netzwerk mit TCP/IP arbeiten, was ja heutzutage in fast allen Netzwerken benutzt wird. Der Trick ist nun, eine Verbindung zum selben Server herzustellen, so das Windows NT aber nicht erkennen kann, das es der selbe Server ist. Da die meisten Verbindungen zu einem Server über den Servernamen erfolgen (NET USE X: \\Server-1\Test), stellen Sie die zusätzliche nun nicht mit dem Servernamen, sondern mit der IP- Adresse her (NET USE F: \\120.120.10.10\Test). Da Windows keine Namensauflösung für IP- Adressen durchführt, denk NT das es zwei verschiedene Rechner sind und stellt die Verbindung ohne Fehler her.

Wenn Sie die IP- Adresse gerade nicht wissen, können Sie die mit einem Ping die Adresse recht einfach in Erfahrung bringen. Pingen Sie den Server einfach mit seinen Namen an, Windows wird Ihnen dann die IP- Adresse ausgeben (PING Server-1)


Win98 Vollversion über Win95 installieren

Die Vollversion von Windows 98 läßt sich nur auf einem nackten System installieren. Ein Update über Win95 scheitert mit dem Hinweis, dass man sich doch ein Update zulegen soll.

Man kann die Platte neu formatieren (der bessere Weg) oder wie folgt vorgehen:

Man benennt die Win.com , io.sys und msdos.sys von Windows 95 einfach um oder löscht diese und startet das Setup von Windows 98 aus dem DOS.

attrib c:\*.sys -s -r -h
del c:\msdos.sys
del c:\io.sys
del c:\windows\win.com

Allerdings schlägt die Installation fehl, wenn mit einer Boot-Diskette gestartet wird. Zunächst scheint auch die Installation zu funktionieren, aber beim abschließendem Neustart gibt es die Fehlermeldung, dass die Datei kernl386.exe nicht gefunden. Man muss daher die die config.sys und Autoexec.bat auf der Festplatte um einen CD-ROM Treiber und den MSCDEX erweitern:

Config.sys
DEVICE=c:\PFAD\TREIBER /D:MSCD000

Man kann den OAKCDROM.SYS der Win98 Bootdiskette verwenden, welchen man auf die Festplatte kopiert.

Autoexec.bat
c:\PFAD\MSCDEX.EXE /D:MSCD000
Hinweis zum PFAD: Dieser ist bei Win95 c:\Windows\Command

Ein weiterer Anwender (Michael Ortmann) hat es wie folgt geschafft:

"Hallo ich (Verfasser des Ursprungsthreads) habe es nun doch geschafft....ich habe zuerst mit der alten Win95-Startdisk gebootet, auf der Festplatte die Dateien win.com, io.sys, msdos.sys und command.com umbenannt und dann das Setup von CD gestartet.....ging auf einmal!

Allerdings nicht unter Windows 95, sondern nur von der DOS-Ebene.Ich habe das ganze allerdings in ein neues Verzeichnis installiert, weil ich mir nicht sicher war, was Windows 98 sonst mit meinem alten Win95 gemacht hätte....daher musste ich alle Programme noch mal installieren und Win95 letztendlich löschen, naja nun habe ich jedenfalls ein ziemlich sauberes System."


Taskplaner stürzt ab

Wenn ein neuer Task hinzugefügt werden soll, stürzt der Taskplaner ab und meldet einen einen schweren Ausnahmefehler. Zudem tritt dann beim Booten die Fehlermeldung auf, dass die Datei Configmg.vxd nicht geladen werden konnte.

Die Datei Configmg.vxd ist vermutlich beschädigt.

Man gibt im DOS Fenster von Win98 folgende Befehlszeile an (Laufwerksbuchstaben anpassen):
extract I:\win98\win98_45.cab configmg.vxd c:\

Danach startet man den Rechner im DOS neu (F8) und kopiert die Datei ins Windows Verzeichnis. Nach eine Reboot sollte es wieder gehen


Geplante Tasks hinzufügen bringt System zum Stillstand

Der Systemdienst von Windows 98 kommt zum Hängen, wenn ein Task hinzugefügt werden soll. Ursache ist der Name der ERSTEN Festplatte. Diese nennt sich vermutlich genauso wie der Win98 Ordner (WINDOWS ?). Nach Umbenennen des Laufwerks (Arbeitsplatz, Eigenschaften von C) geht die Funktion.


Zugriff auf Samba Server nicht möglich

Unter Windows kommt es zu Problemen, wenn Sie eine Verbindung zu eimen Samba-Server aufbauen wollen. Windows 98 benutzt jetzt automatisch immer verschlüsselte Kennwörter die vom Samba-Server aber nicht verstanden werden. Das können Sie nur über einen Eintrag in der Registry ausschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Rdr\ Parameters

fügen Sie einen neunen Wert als Datentyp REG_DWORD mit den Namen "EnablePlainTextPassword" ein und stellen diesen Wert auf 1.

Da das für die Netzwerksicherheit nicht gerade sehr gut ist, sollte man lieber auf eine neuere SAMBA Version zurückgreifen die auch verschlüsselte Kennwörter unterstützt.


DFÜ-Ordner von Win98 reagiert nicht mehr

Sollte sich der Ordner DFÜ-Netzwerk nicht mehr öffnen lassen, installiert man das VPN (Virtual Privat Network unter Software/Windows Setup/Netzwerk) von der Win98 CD-Rom und schon geht alles wieder. Danach kann man das VPN wieder deinstallieren.


Fehlermeldung: Ein Registrierungsfehler ist aufgetreten....

Sicherlich ist einigen Leuten das leidige Problem bekannt, das Windows sich auf einmal mit der netten Meldung "Ein Registrierungsfehler ist aufgetreten. Starten Sie den PC neu um die Registrierung zu reparieren." begrüßt.

In den meißten Fällen nützt alles Neustarten nichts, der Fehler bleibt.

Meistens läuft Windows trotz dieser Meldung noch einigermaßen, so dass auch RegClean ausgeführt werden kann. Die Sicherung mit ERU kann man sich dagegen sparen, da es keinen Sinn macht eine defekte Registry zu sichern. Wenn das nicht geht - einfach überspringen.

Dann den PC neu starten und Windows im abgesicherten Modus hochfahren.

Jetzt im Gerätemanager (fast) ALLES entfernen. Lediglich der DFÜ-Adapter, Geräte, die nicht vom Hardwareassistenten erkannt und eingerichtet werden können (z.B. die alte Fritz!-Card) und die Tastatur dürfen stehen bleiben.

Den PC im normalen Modus neu starten. Windows wird nun die Hardwareerkennung starten und mit etlichen Neustarts das Hardwaresystem neu einrichten.

Wenn es während und nach dieser Prozedur wieder ohne den Registrierungsfehler startet, war es erfolgreich.


Verteilung der Auslagerungsdatei auf mehrere Platten

Windows NT unterstützt ein simultanes Schreiben auf mehrere Festplatten. Physikalische Festplatten können quasi simultan ausgeführt werden. Dadurch würde das Schreiben in die Auslagerungsdatei erheblich beschleunigt werden, wenn diese auf mehrere Festplatten verteilt ist. Man benötigt mind. eine 2. Festplatte.

1.	Wählen Sie Einstellungen | Systemsteuerung aus dem Startmenü

2.	System Doppelklicken

3.	Registerkarte Leistungsmerkmale

4.	Im Bereich Arbeitsspeicher auf ändern klicken

5.	Das primäre Volume der 1. Physik. Platte wählen

6.	Anfangs- und Endgröße der Swap setzen (z.B. 16/48 MB)

7.	auf setzen klicken

8.	jetzt das primäre Volume der 2. Platte wählen und ebenso verfahren (wieder die Größen setzen)


IP Adresse rausbekommen

Für einige Aktionen muss man die aktuelle IP-Adresse wissen. Gerade bei Providern, die eine dynamische vergabe der IP-Adresse haben, bekommt man jedesmal eine neue IP-Adresse und kann somit vom Provider nicht die Information der IP-Adresse bekommen.

Unter Windows gibt es aber ein Tool, welches zu jeder Verbindung die IP-Adresse anzeigt:

Windows 95/98: WINIPCFG.EXE

Windows NT: IPCONFIG.EXE

Mit diesen Tool erhalten Sie alle benötigten Informationen. Unter Windows NT werden die Informationen aber nur in einer Kommandozeile angezeigt.

Mit dem Befehl NBTSTAT.EXE bekommen Sie alle Informationen über NetBIOS-Verbindungen angezeigt.


Bei Speicherplatzmangel Festplatte aufräumen deaktivieren

Ab Windows 98, hat das System die Angewohnheit, bei vermeintlichen Speichermangel die Festplatten aufräumen zu wollen. Gerade Leute, die Ihre Größe der Festplatten unterschiedlich eingeteilt haben werden dadurch meist sehr gestört.

Um das abzustellen gehen Sie folgendermaßen vor:

Über "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" starten Sie das Programm "Datenträgerbereinigung" (CLEANMGR.EXE).

Wählen Sie nun das Laufwerk aus, jetzt können Sie unter "Einstellungen" die Datenträgerbereinigung für die einzelnen Laufwerke abstellen.

Wenn Sie das Programm nicht über das Startmenü sondern über die Laufwerkseigenschaften aufrufen, steht Ihnen diese Auswahl komischerweise nicht zur Verfügung !


IE startet EXE-Dateien nach dem Download ohne Nachfrage

Standardmäßig fragt der Internet Explorer beim Herunterladen einer EXE-Datei nach, ob diese geöffnet oder gespeichert werden soll. Deaktiviert man die Box "Öffnen von Dateien dieses Typs immer bestätigen", gibt es keinen normalen Weg diesen Dialog wieder zu bekommen und der IE4 startet die EXE-Dateien ohne Nachfrage immer nach dem Download.

Zum reaktivieren der Nachfrage gehen Sie folgendermaßen vor.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ Exefile\

und ändern Sie hier den Eintrag "EditFlags" ab, hier steht als Wert zur Zeit "d8 07 01 00", ändern Sie diesen Eintrag auf "d8 07 00 00" und schon ist die Abfrage wieder da.


Powermanagement für Modem Cards deaktiveren

Einige Modemkarten funktionieren nicht richtig oder erwachen zu spät beim Wahlversuch, wenn das APM für diese Geräte aktiviert ist.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD\ VCOMM

den Schlüssel "EnablePowerManagement" von 01 00 00 00 auf 00 00 00 00 ändert.

Optional kann man auch das DFÜ-Netzwerk so beeinflussen, dass das Sytem länger wartet, bis das Modem betriebsbereit ist. Dazu ergänzt (oder ändert) man den Eintrag "ConfigDelay" (DWORD Eintrag) auf 6000 (Millisekunden) unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Modem


Alle Fehlercodes des Gerätemanagers

Es gibt Dinge, die Microsoft selbst vor Administratoren gut versteckt. So steht es auch mit der Dokumentation zu den Fehlercodes, welche der Gerätemanager gelegentlich anzeigt. In der techn. Referenz zu Windows 95 und Windows 98 wurde ich auch nicht fündig.

In der MS KB unter der ID Q125174 ist Sie aber dennoch versteckt.

Wer den Text gerne selber haben möchte, kann auch einfach eine Mail an MSHELP@microsoft.com versenden und als Betreff die ID mit Q125174 eintragen.

Kurzbeschreibung was man bei einigen Fehlern machen sollte:

Fehlernummer	Beschreibung
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 32	Installieren Sie die benötigten Treiber für das Gerät neu. Am besten das Gerät entfernen, Windows neustarten und die Treiber neu installieren.
3, 14, 21, 26	Eventuell ist nicht genügend Arbeitsspeicher vorhanden
6, 12, 15	Es besteht ein Adressenkonflikt mit einer anderen Hardware. Stellen Sie die Adressen im Gerätemanager für diese Hardware mit der Hand auf eine freie Adresse ein.
10, 11, 24, 29, 33	Ist das Gerät richtig angeschlossen ?  Ist das Gerät eingeschaltet ? Ist es im BIOS aktiviert (serielle/paralle Schnittstelle)

Code 1

This device is not configured correctly. (Code 1)

Das System konnte das Gerät nicht konfigurieren.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung.

Code 2

Windows could not load the driver for this device because the computer
is reporting two <type> bus types. (Code 2)

The <type> device loader(s) for this device could not load the device driver. (Code 2)

Das Geräteladeprogramm konnte den Gerätetreiber nicht laden.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Aktualisieren Sie gegebenenfalls den verwendeten Gerätetreiber.

Code 3

The driver for this device may be bad, or your system may be running low on memory or other resources. (Code 3)

Das System hat nicht genügend Arbeitsspeicher.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Vergrößern Sie gegebenenfalls den konventionellen Speicher.

Code 4

This device is not working properly because one of its drivers may be bad, or your registry may be bad. (Code 4)

Die INF-Datei für das Gerät ist ungültig.

Zum Beispiel ein Eintrag wird in Textform erwartet, ist aber in binärem Format abgelegt.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, um eine neue INF-Datei zu erhalten.

Code 5

The driver for this device requested a resource that Windows does not
know how to handle. (Code 5)

Ein Gerät hat eine Anfrage an einen Resource-Abitrator gesendet, der nicht vorhanden ist.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.

Code 6

Another device is using the resources this device needs. (Code 6)

Es besteht ein Resource-Konflikt mit einem anderen Gerät. Beheben Sie den Resource-Konflikt.

ARTICLE-ID: Q133240
TITLE : Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

Code 7

The drivers for this device need to be reinstalled. (Code 7)

Für dieses Gerät kann keine Konfiguration erfolgen.

Arbeitet das Gerät korrekt. müssen Sie keine Maßnahmen ergreifen. Arbeitet das Gerät nicht korrekt, entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung oder besorgen Sie sich anderweitig einen neuen Treiber.

Code 8

A system DevLoader is one that is part of Vmm32.vxd, and typically begins with an asterisk (*). If the DevLoader is a system
This device is not working properly because Windows cannot find the file <name> that loads the drivers for the device. (Code 8)

This device is not working properly because the file <name> that loads the drivers for this device is bad. (Code 8)

Device failure: Try changing the driver for this device. If that doesn't work, see your hardware documentation. (Code 8)"

Das Geräteladeprogramm für das Gerät konnte nicht gefunden werden. Eventuell verweist die INF-Datei des Gerätes auf eine Datei, die nicht existiert.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, um eine neue INF-Datei zu erhalten.

Code 9

This device is not working properly because the BIOS in your computer is reporting the resources for the device incorrectly. (Code 9)

This device is not working properly because the BIOS in the device is
reporting the resources for the device incorrectly. (Code 9)

Die Einstellung für dieses Gerät in der Registrierung sind ungültig.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, um gültige Einstellungen für die Registrierung oder einen neuen Treiber zu erhalten.

Code 10

This device is either not present, not working properly, or does not
have all the drivers installed. (Code 10)

Es trat ein Fehler beim Starten des Gerätes auf. Entweder fehlt es oder arbeitet nicht korrekt.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt an den Computer angeschlossen ist. Überprüfen Sie zum Beispiel die Kabel. Handelt es sich um ein internes Gerät, stellen Sie sicher, dass es fest im Steckplatz sitzt. Probieren Sie gegebenenfalls einen anderen Steckplatz aus.

Code 11

Windows stopped responding while attempting to start this device, and therefore will never attempt to start this device again. (Code 11)

Das Gerät konnte nicht geladen werden.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Ziehen Sie ASD zu Rate.

Code 12

This device cannot find any free <type> resources to use. (Code 12)

In einem Resource-Abitrator trat ein Fehler auf.

Dieser Code kann zum Beispiel auftreten, wenn ein Gerät über Software konfiguriert wurde und momentan keine Resourcen benutzt, das System keine freien Resourcen mehr hat oder eine Resource angefordert wird, die von einem anderen Gerät benutzt und nicht freigegeben wird. Es kommt zu einem Gerätekonflikt. Beheben Sie den Resource-Konflikt.

ARTICLE-ID: Q133240
TITLE: Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

Code 13

This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 13)

Ein Gerät konnte aufgrund eines Fehlers im Gerätetreiber nicht geladen werden.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung oder besorgen derweitig einen neuen Treiber.

Code 14

This device cannot work properly until you restart your computer. (Code 14)

Ein aufgetretenes Problem kann durch einen Neustart behoben werden.

Fahren Sie Ihren Computer herunter. Schalten Sie ihn aus und schalten Sie ihn anschließend wieder ein.

Code 15

This device is causing a resource conflict. (Code 15)

Eine Resource eines Gerätes steht im Konflikt mit der Resource eines anderen Gerätes. Es kommt zu einem Gerätekonflikt.

Beheben Sie den Resource-Konflikt.

ARTICLE-ID: Q133240
TITLE: Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

Code 16

Windows could not identify all the resources this device uses.(Code 16)

Das Gerät wurde nicht vollständig erkannt. Das bedeutet, dass eventuell

nicht alle Resourcen korrekt zugewiesen wurden.

Überprüfen Sie die Resourcen des Gerätes im Geräte-Manager und passen Sie diese gegebenenfalls an.

Code 17

The driver information file <name> is telling this child device to usea resource that the parent device does not have or recognize. (Code 17)

Ein multifunktionales Gerät hat ein Problem. Das bedeutet, die INF-Datei des Gerätes liefert ungültige Informationen über die Trennung der Resourcen für mehrere Geräte.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, um eine neue INF-Datei zu erhalten.

Code 18

The drivers for this device need to be reinstalled. (Code 18)

Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Gerät muss neu installiert werden.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um einen neuen Treiber zu erhalten.

Code 19

Your registry may be bad. (Code 19)

Die Registrierung hat unbekannte Ergebnisse zurück geliefert.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung.

Code 20

Windows could not load one of the drivers for this device. (Code 20)

Der VxD-Loader hat ein unbekanntes Ergebnis zurück geliefert. Es kann sich hier zum Beispiel um einen Versionskonflikt zwischen Treiber und Betriebssystem handeln.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung.

Code 21

Windows is removing this device. (Code 21)

Ein aufgetretenes Problem kann durch einen Neustart behoben werden.

Fahren Sie den Computer herunter. Schalten Sie ihn aus und anschließend wieder ein.

Code 22

This device is disabled. (Code 22)

This device is not started. (Code 22)

This device is disabled. (Code 22)

Das Gerät wurde deaktiviert. Dabei kann es sich um Geräte handeln, die im BIOS oder im Geräte-Manager deaktiviert wurden.

Aktivieren Sie das Gerät entsprechend im BIOS oder im Geräte-Manager.

Code 23

This display adapter is functioning correctly. (Code 23)

This display adapter is functioning correctly. (Code 23)

The loaders for this device cannot load the required drivers.(Code 23)

Das Geräteladeprogramm verzögerte den Start eines Gerätes und informierte das System nicht darüber, das dass Gerät gestartet werden kann.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung.

Code 24

This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 24)

This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 24)

Das Gerät wurde nicht gefunden. Zum Beispiel fehlt es oder arbeitet nicht korrekt.

Stellen Sie sicher, das dass Gerät korrekt an den Computer angeschlossen ist. Überprüfen Sie entweder die Kabel oder handelt es sich um ein internes Gerät, stellen Sie sicher, dass es fest im Steckplatz sitzt. Probieren Sie gegebenenfalls einen anderen Steckplatz aus.

Code 25

Windows is in the process of setting up this device. (Code 25)

Dieser Code tritt nur nach dem ersten Neustart während der Installation auf und ist deshalb auch nicht sichtbar.

Es ist keine Maßnahme weiter notwendig.

Code 26

Windows is in the process of setting up this device. (Code 26)

Ein Gerät konnte nicht geladen werden oder es besteht ein Problem mit dem Treiber. Eventuell ist dieser beschädigt.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um einen neuen Treiber zu erhalten.

Code 27

Windows can't specify the resources for this device. (Code 27)

Die Einträge in der Registrierung, die mögliche Resourcen des Gerätes beschreiben, enthalten ungültige Daten. Das Verhalten kann zum Beispiel auftreten, wenn ein Gerät konfigurierbar ist, aber die INF-Datei feste Werte enthält.

Entfernen Sie das Gerät im Geräte-Manager und starten Sie den Hardware-Assistenten über das Symbol Hardware in der Systemsteuerung. Sollte das Problem weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, um eine neue INF-Datei zu erhalten.

Code 28

The drivers for this device are not installed (Code 28).

Das Gerät wurde nicht komplett installiert.

Aktualisieren Sie den Treiber über die Registerkarte Treiber im Geräte-Manager.

Code 29

This device is disabled because the BIOS for the device did not give it any resources. (Code 29)

Das Gerät wurde deaktiviert, weil es nicht korrekt arbeitet oder nicht zum Arbeiten gebracht werden kann.

Aktivieren Sie das Gerät im BIOS des Computers. Windows kann diese Einstellungen nicht überschreiben. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Veränderungen am CMOS Ihres Computers vornehmen können.

Code 30

This device is using an Interrupt Request (IRQ) resource that is in use by another device and cannot be shared. You must change the conflicting setting or remove the real-mode driver causing the conflict. (Code 30)"

Ein Interrupt kann nicht geteilt werden. Das Verhalten kann auftreten, wenn ein PCI/EISA-SCSI-Controller einen Interrupt mit einem Gerät teilt, das Real-Modus-Treiber benutzt, für die das System keine Treiber besitzt.

Entfernen Sie den Real-Modus-Treiber, der den gleichen Interrupt benutzt. Diese Einträge befinden sich normalerweise in den Dateien AUTOEXEC.BAT oder CONFIG.SYS

Code 31 (neu in Windows 98)

This device is not working properly because <device> is not working properly. (Code 31)

To view the properties for <device> and see why it is not working, click Properties."

where <device> is the dependent device that must be fixed in order for this device to work properly.

Solution button: Properties

This code appears when a device is dependent on another device to be functioning correctly. This does not include devices that are enumerated by the parent device.

The Properties button displays the properties for the other device. More than likely, the other device will also have one of these Device Manager error codes. Follow all the recommended solutions. If the devices still do not work, remove them from Device Manager and use the Add New Hardware wizard to redetect them. Finally, consult with the hardware manufacturer for updated drivers.

Code 32 (neu in Windows 98)

Windows cannot install the drivers for this device because it cannot access the drive or network location that has the setup files on it. (Code 32)

To fix this problem, click Restart Computer to restart your computer. If that doesn't work copy all the setup files onto your local hard disk, and run setup from there.

Solution button: Restart Computer

This code indicates that the installation disk or CD-ROM was not available to install the drivers. For example, the CD-ROM drive or network connection is not available. This error typically occurs during the first or second reboot after all the files are copied during Setup.

To resolve this issue, first attempt to restart as suggested. If this does not resolve the problem, determine why the installation disk or CD-ROM is not available. Typically, these devices also have Device Manager codes (such as the CD-ROM controller or network adapter). Resolve the issue to gain access to the installation disk or CD-ROM prior to resolving this conflict.

Code 33 (neu in Windows 98)

The message text that is displayed for this error is specific to the driver or enumerator. If the driver does not provide information as to why it did not work, the following message is displayed:

This device isn't responding to its driver. (Code 33) For more information, contact your hardware vendor."

Solution button: None

This code typically is displayed when the hardware has failed.


Rechner erwacht nicht mehr aus Stand-by

Ich konnte unter Microsoft Windows 95 meinen Rechner über die APM-Funktion (Advanced Power Management) in den Stand-by-Modus schalten. Nachdem ich Windows 98 installiert habe und die Funktion auswählte, konnte mein Rechner nicht mehr aktiviert werden, so dass ich einen Neustart ausführen musste. Wie läßt sich das Problem lösen?

Windows 98 installiert die neue, verbesserte APM Version 1.2. Für diese Version ist die Unterstützung der Hardwaregeräte erforderlich. Ihre Computer - Hardware unterstützt aber nur die APM-1.0 Version. Fragen Sie bitte Ihren Hardwarehersteller, ob es neuere Updates für die Komponenten Systembios, Festplatte/Controller und den Bildschirm gibt.
Unter Windows 98 existiert eine Einstellmöglichkeit, die die Nutzung der Version 1.0 erzwingt und Ihr Problem behebt.

Führen Sie dazu bitte folgende Schritte durch:

1.	Klicken Sie in der Taskleiste auf START - EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG - SYSTEM.

2.	Öffnen Sie die Registerkarte GERÄTEMANAGER.

3.	Unter den aufgelisteten Geräten finden Sie SYSTEMKOMPONENTEN. Öffnen Sie diese bitte durch einen Doppelklick.

4.	In der nun erscheinenden Auflistung gibt es den Eintrag UNTERSTÜTZUNG FÜR ADVANCED POWER MANAGER. Klicken Sie diesen Eintrag doppelt an.

5.	Wählen Sie die Registerkarte EINSTELLUNGEN und aktivieren Sie dort die Box "APM 1.0-Modus" erzwingen.

6.	Bestätigen Sie die Einstellung bitte zweimal mit OK und starten Sie den Computer neu.

(Übernommen aus der deutschen MS KB)


Fehlermeldung: 0E has occurred at 0028:xxxxx in VXD IOS(04)

Tritt dieser Fehler auf, könnte es an dem Soundblaster 16 Treiber liegen. Zur Behebung des Problems benennt man die Datei sb16.vxd im Ordner Windows\System\Iosubsys einfach in sb16.old um. Dies sollte den Fehler beheben.


Probleme mit IDE Controllern lösen nach DMA Aktivierung

In dem Gerätemanager unter den Laufwerken, muss der DMA Modus extra aktiviert werden. Sollte die Festplatte in diesem Modus nicht laufen, kann Windows 98 nur noch abgesichert gestartet werden. Ärgerlicherweise sind die Funktionen zur Deaktivierung der Funktion im abgesicherten Modus aber nicht zugänglich.

Über die Registry kann man es aber wieder ausschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControl\ Set\ Services\ Class\ hdc\ 000x\

den Wert von "IDEMASTERDRIVEy" von 01 wieder auf 00 setzen.

Das y steht als Platzhalter für den IDE Port (1 oder 2) und das Y für den Master oder Slave


Voodoo mit 75 Hz

Um die 3dfx Karten mit Voodoo Chip auf 75Hz Bildwiederholfrequenz zu setzen, muss in der autoexec.bat die Zeile

SET SST_SCREENREFRESH 75

Eingetragen werden. Spiele werden dadurch minimal langsamer, die Augen aber deutlich geschont


Erneut unerwünschter Verbindungsaufbau beim Start

In der MS KB (Q191901) liegt ein neuer Eintrag zu dem Thema.

In diesem heißt es, dass es auf Windows 95 und Windows 98 Rechnern zu einem unerwünschten Verbindungsaufbau kommen kann, wenn Visual Basic 6, Visual C++ Version 6 und weitere Produkte in der 6er Version installiert sind.

Der Fehler tritt auf, wenn Remote-Verbindungen (auch Internet) eingerichtet wurden.

Zum Beheben des Fehlers geht man wie folgt vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ OLE

Dort den Eintrag erstellen "EnableRemoteConnect"="N"


Keine Nachfrage zum Trennen der Verbindung beim Beenden des IE4

Sollte nach dem beenden des IE keine Nachfrage erscheinen, ob die Verbindung getrennt werden soll, wurde die Registry verändert.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

den Wert "EnableAutodisconnect" als Datentyp REG_BINARY auf 01 00 00 00 setzen

HKEY_CURRENT_USER\ RemouteAccess\ Profile\ [Profilname]

den Wert "EnableAutodisconnect" als Datentyp REG_DWORD auf 1 setzen und den Wert "EnableExitdisconnect" als Datentyp REG_DWORD auf 1 setzen


Bei der Installation wird die Datei CDROM.SYS nicht kopiert

Wenn Sie die Installation von NT von DOS aus starten, dürfen Sie Ihr CD-ROM Laufwerk nicht mit dem Namen CDROM einbinden. Denn dann kann bei einer Installation von Windows NT die Datei CDROM.SYS nicht kopiert werden und die Installation schlägt fehl.


Desktop erst laden, wenn das Loginscript abgearbeitet ist

Wenn Sie wollen, das Ihr Desktop erst nach dem vollständigen ab arbeiten der LoginScripts geladen wird, müssen Sie einen neuen Eintrag in der Registry einfügen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

fügen Sie den Wert "RunLogonScriptSync" mit dem Zahlenwert 1 hinzu.

Diesen Wert kann auch unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

eingestellt werden und hat dann Vorrang vor der Einstellung unter HKEY_CURRENT_USER


Mauszeiger automatisch auf den Defaultbutton setzen

Durch einen Eintrag in des Registry, können Sie einstellen, das Windows automatisch den Mauszeiger immer auf den Defaultbutton setzt. So was kann aber auch je nach Arbeitsweise sehr lästig werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Mouse

den Wert "SnapToDefaultButton" als Datentyp REG_SZ auf 1 setzen.


Windows 98 Installation OHNE Seriennummer

Sie müssen beim 1. Mal Booten, wenn normalerweise die Registrierung kommt F8 drücken und im abgesicherten Modus den Rechner hochfahren.

Dort kann man jetzt den Registrierungseditor mit "Regedit.exe" straten und geht zum Schlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion

dort ändert Sie jetzt folgende Werte die unter diesen Schlüssel aufgeführt sind:

BootCount = 1
ProductID = Irgendetwas 20stelliges
RegDone = 1
RegisteredOrganization = irgendetwas
RegisteredOwner = irgendetwas

Jetzt beenden Sie Windows 98 und straten das System neu. Jetzt wird die Installation ohne abfrage der Registrierungsnummer fortgesetzt.


Fehlermeldung: Kann Gerät CONFIGMG nicht starten

Dieser Fehler tritt auf, wenn Windows 98 die PCI-to-AGP Bridge nicht aktivieren kann. Der Fehler hängt an dem Motherboard und kann auf 3 Wegen umgangen werden:

1.	Man deaktiviert im BIOS den Second Level Cache

2.	Ein neues BIOS des Herstellers wird aufgespielt

3.	Man ersetzt die AGP Grafikkarte durch eine PCI Karte


Arbeitsplatz, Papierkorb und Online-Dienste als Symbolleiste

Sie können ab Windows 98 den Arbeitsplatz, Papierkorb oder die Online-Dienste als Symbolleiste anzeigen lassen. Ab Beispiel Arbeitsplatz wir gezeigt wie Sie dazu vorgehen müssen.

1.	Markiere den Arbeitsplatz mit der linken Maustaste, und halte die Taste gedrückt.

2.	Schiebe das Symbol bis zum linken Bildrand und lasse die Taste wieder los. Voilà - der Arbeitsplatz ist jetzt eine Symbolleiste und zeigt alle Laufwerke an.

Die Leiste läßt sich übrigens auf dem Bildschirm beliebig verschieben. Schließen läßt sich die Symbolleitste wieder über das Kontextmenü der rechten Maustaste.


Windows HILFE-Dateinen durchblättern

Wollen Sie eine Windows Hilfedatei einmal ganz durchblättern können Sie das mit einen einfachen Eintrag in der WIN.INI bewerkstelligen.

1.	Laden Sie dazu die Datei WIN.INI aus dem WINDOWS-Verzeichnis mit einem Editor.

2.	Erstellen Sie am ende der Datei eine neue Sektion [Windows Help] (Sollte diese Sektion schon vorhanden sein brauchen Sie natürlich keinen neuen Eintrag erzeugen).

3.	Legen Sie dort nun den Eintrag "SeqTopicKeys=1" an.

Nun können Sie in den Windows Hilfedateien mit STRG+Shift und der jeweiligen Pfeiltaste (rechts/links) durch die Informationen blättern.


Deaktivieren des Buttons Abbrechen beim Anmelden
Deaktivieren des Buttons "Abbrechen" beim Anmelden

Wenn Sie unter Windows Benutzer anlegen, werden Sie bei Starten aufgefordert ihren Namen und ihr Paßwort einzugeben. Dort steht aber auch ein Button "Abbrechen" zur Verfügung, womit man diese Anmeldung umgehen kann. Durch einen Eintrag in der Registry können Sie das aber auch verhinden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Network\ Logon

Erstellen Sie die Zeichenfolge "MustBeValidated" und setzten den Wert auf 1.

Nun erscheint beim Drücken von Abbrechen nur ein Hinweis das es notwendig ist ein Kennwort einzugeben.

Das funktioniert aber nur, wenn Sie ein Netzwerk haben und sich an einem Windows NT Server anmelden, ansonsten müssen Sie noch folgende Punkte durchführen: Damit das auch ohne NT Server geht, muss das "Family Logon" (ab Windows 98) in der Netzwerkumgebung mit installiert werden. In der primären Netzwerkanmeldung wählen Sie jetzt das "Microsoft Family Logon" aus, ansonsten werden Sie beim Anmelden nach einer Domäne gefragt. Legen Sie nun noch einen Benutzer an und schon kann auch hier das Anmelden nicht mehr abgebrochen werden.


SMS 1.2 Scherz

Wählen Sie "About" und tragen Sie "Hermes" ein.


Fehler SU0168 beim Installieren von Windows 98

Der Fehler tritt auf, wenn man die OEM-Version von Windows 98 über ein bestehendes Windows 95 installieren will.

Abhilfe schafft folgender Trick:

Setup starten, im Lizenzfenster nicht auf "OK" klicken,sondern den Explorer aufrufen (WIN-Taste + e) .Jetzt das Verz.C:\Wininsto.400 öffnen und per Doppelklick die Datei "SETUPPP.INF" in den Editor laden.

Im Abschnitt [Data] die Zeile "OEMUP=1" einfügen, speichern und den Editor schließen.

Jetzt wieder mit <Alt><Tab> zurück zum Installationsprogramm.Wenn man jetzt im Lizenzfenster auf "OK" klickt sollte keine Fehlermeldung .....SU0168 erfolgen.


Infos zu VMM32.VXD und Startvorgang

In den letzten Wochen gab es einige Falschmeldungen zur Datei VMM32.VXD. Von generischen Treibern war die Rede, was absoluter Schwachsinn ist. Außerdem soll Win98 angeblich einige VXDs nicht mit auf die Festplatte kopieren. Daher hier mal einige Klarstellungen:

Die Datei VMM32.VXD beinhaltet einen Großteil der virtuellen Gerätetreiber mit der Endung VXD. Diese sind sog. Real Mode Treiber, welche vor dem Protect-Mode von Windows 98 geladen werden. Für jeden Rechner wird eine eigene VMM32.VXD erstellt. Welche Dateien diese beinhaltet, läßt sich im Abschnitt [386enh] der System.ini betrachten. Die Angaben dort sind nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität.

Soll eine VXD des VMM32 erneut werden, muss diese in das Verzeichnis System\Vmm32 kopiert werden, da diese vorrangig sind. VMM32 lädt dann die dort befindliche Datei statt der eigenen (z.B. spezielle Maustreiber)

VMM32 arbeitet beim Booten in 3 Schritten:

Zunächst werden die in der Registrierung angegebenen Treiber geladen. Die REG-Datenbank enthält für alle VXD, denen keine Hardware zugeordnet ist, einen eigenen Eintrag (z.B. Virenscanmodule, PPP). Die Einträge finden sich unter HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VXD.

Falls VMM32 einen REG-Schlüssel mit dem Wert StaticVXD= findet, wird diese VXD geladen und ausgeführt.

Danach lädt VMM32 die statischen VXDs, welche in [386enh] angegeben sind. Die Dateien werden aber direkt aus dem VMM32 geladen.

Erst jetzt schaltet der VMM32 in den Protect-Mode, in welchem das Plug and Play BIOS aktiviert wird, die dynamischen Gerätetreiber ohne VXD-Eintrag geladen, Kernel, GDI und User.exe geladen werden.

Zuletzt werden die Schriftarten geladen, Einträge der Wini.ini ausgeführt und Shell-/Desktopkomponenten geladen.


Sicherheitsloch im Hilfesystem von Windows NT

In das Hilfesystem von Windows NT 4.x hat sich ein weiteres Sicherheitsproblem eingeschlichen. Durch eine Hilfe Datei ist es möglich das beliebige Programme auf Ihren Rechner ausgeführt werden können (Viren usw.)

MS hat dafür auf Ihren Server ein FIX zur Verfügung gestellt:

http://www.microsoft.com/security/bulletins/ms99-015.asp


Startmenüaufruf unter Windows 98

Unter Windows 98 können Sie zwar immer noch wie bei Windows 95 mit der Taste F8 das Startmenü aufrufen, da aber hier standardmäßig die Wartezeit von 2 Sekunden nicht eingeschaltet ist, ist es nicht gerade leicht rechtzeitig die Taste zu drücken.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit das Menü aufzurufen:

1.	Beim (Neu)Start linke STRG-Taste drücken, daraufhin erschient das Win98 Startmenü mit der Auswahl 1. Protokolliert (bootlog.txt), 2. abgesicherter Modus, 3. Einzelbestätigung ... usw.

2.	Beim (Neu)Start linke Umschalt-Taste drücken, daraufhin startet Win98 im abgesicherten Modus.


Desktopicon mit unterschiedlicher Beschriftung

Wenn Sie Windows gestartet haben, finden Sie oben rechts das Desktopicon mit der Bezeichnung "Arbeitsplatz".

In einigen Situationen ist es aber sinnvoller dort z.B. als Info den gerade angemeldeten USERNAMEN zu sehen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

finden Sie einen Wert ohne Namen, der als Eintrag "Arbeitsplatz" hat. Diesen Wert müssen Sie löschen. Legen Sie nun einen neuen Wert ohne Namen aber als Datentyp REG_EXPAND_SZ an.

Diesen Wert können Sie nun eine beliebige Beschreibung zuweisen, auch sind hier jetzt Variablen erlaubt %USERNAME%, %COMPUTERNAME% usw.

Wenn Sie nun auf den Desktop gehen und F5 zum Aktualisieren drücken, sehen Sie die neue Bezeichnung unter dem Icon.

Wenn Sie diesen Wert nicht neu als Datentyp REG_EXPAND_SZ anlegen, werden die Platzhalter nicht ausgewertet. Möchten Sie also keine Platzhalter verwenden, müssen Sie diesen Wert natürlich nicht löschen, sondern können den Eintrag "Arbeitsplatz" einfach mit einer anderen Bezeichnung überschreiben.

Da es unter Windows 95/98 nicht den Datentyp REG_EXPAND_SZ gibt, kann da auch nicht mit Variablen gearbeitet werden.


Internet Explorer 5.0 Scherz

Auch im neuen Internet Explorer gibt es mal wieder ein paar lustige Scherze.

Der 1 Scherz:

Erstellen Sie mit einem Texteditor eine HTML-Seite mit folgenden kurzen Inhalt:

<!-- introducing the Trident team -->

Speicher Sie diese Datei unter einem beliebigen Namen mit der Endung "HTML" ab und öffnen Sie nun diese Datei mit dem IE 5.0

Der 2 Scherz:

Starten Sie den Internet Explorer 5.0 und wählen Sie dann "Extras" -> "Internetoptionen..." aus dem Ordner "Allgemein" wählen Sie "Sprachen" -> "Hinzufügen" geben Sie in das Feld "Benutzerdefiniert" ie-ee ein und bestätigen Sie die Eingabe. Verschieben Sie diese Eingabe ganz nach oben in der Sprachenliste und verlassen Sie dann das Menü.

Drücken Sie im IE auf den Button "Suchen" und wählen Sie aus der erscheinen Dialogbox den Button "Anpassen"

Ein Blick auf die Team Namen können Sie nach Auswahl der Option "Previous searches" -> "The Internet Explorer Team" werfen. Die Bilder der Leute finden Sie unter dem Link "How the magic happens".


Standardauswahl für Shutdown und Logoff einstellen

Welche Auswahl bei einem Shutdown oder Logoff von Windows NT standardmäßig angewählt sein soll, können Sie in der Registry festlegen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Shutdown

finden Sie den Eintrage "Shutdown Setting" als Datentyp REG_DWORD, hier können Sie nun selber die Standardeinstellung festlegen:

0	Logoff
1	Systemabschluß
2	Systemabschluß und Neustart
3	Systemabschluß und Rechner ausschalten (das muss von Rechner unterstützt werden)

bei Windows 2000 findet man diesen Key unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer

1	USER Abmelden
2	Herunterfahren
4	Systemabschluß und Neustart
10	Standbymodus (nur bei aktiven Powermanagement)
20	Standbymodus (nur bei aktiven Powermanagement), Netzverbindungen werden getrennt !
40	Ruhezustand (Speicherinhalt wird auf der Festplatte abgelegt und der Rechner wird ausgeschaltet.)
80	Beenden der Terminal Server Verbindung, durch eine erneute Anmeldung kann die Session fortgesetzt werdern.


Zeit für Hinweiß auf Paßwortänderung einstellen
Zeit für "Hinweiß auf Paßwortänderung" einstellen

Windows NT teilt einen Anwender Standardmäßig 14 Tage vor Ablauf der Paßwortgültigkeit mit, das man doch sein Paßwort ändern sollte. Für viele kommt diese Meldung aber viel zu früh, in der Registry können Sie diesen Wert aber beliebig abändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Erstellen Sie einen neuen Wert "PasswordExpiryWarning" als Datentyp REG_DWORD und Tragen als Wert die Anzahl der Tage vor dem Ablauf des Paßwortes ein.


Spiel: Hearts

Möchten Sie mal in diesen Spiel schummeln und die Karten Ihrer Gegenspieler sehen ? Dann gehen Sie folgendermaßen vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Applets\ Hearts

legen Sie eine neue Zeichenfolge mit den Namen ZB an und geben Sie als Wert 42 ein.

Wenn Sie nun das Spiel Starten und die Tastenkombination CTRL+ALT+SHIFT+F12 drücken, sehen Sie die Karten der anderen Mitspieler.


Spiel: Minesweeper

Auch in diesen Spiel kann man schummeln:

1.	Starten Sie das Spiel und öffnen Sie mindestens einen Spielfeld ,damit die Zeit zu laufen anfängt. Halten Sie nun die beiden Maustasten fest und drücken Sie gleichzeitig auf die ESC-Taste. Die Zeit hört nun auf zu laufen, nun können Sie in aller ruhe Weiterspielen. Soll die Zeit weiterlaufen, müssen Sie das Fenster nur einmal Minimieren und dann wieder öffnen.

2.	Auf ihren Rechner ist noch Windows 3.11 Installiert ? Hier haben Sie sogar die Möglichkeit Felder zu überprüfen:

3.	Starten Sie das Spiel

4.	Der Mauszeiger muss sich auf dem Spielfeld befinden

5.	Tippen Sie nun XYZZY

6.	halten Sie jetzt die Shift-Taste gedrückt und bewegen Sie den Mauszeiger über das Minenfeld. Wenn sich unter dem Mauszeiger eine Mine befindet, leuchtet in der oberen Windows-Ecke ein kleiner Punkt auf.


Spiel: FREECELL

Auch in diesen Spiel kann man schummeln:

Starten Sie das Spiel wie immer. Sollten Sie jetzt mal wieder nicht weiterkommen, dann drücken Sie Shift+Ctrl+F10.

Es erscheint ein Benutzerfreundliches Interface, wo Sie sich Entscheiden können ob Sie schummeln möchten.


MS Chat 2.5 Scherz

Auch hier gibt es wieder was Lustiges zu bestaunen:

1.	Starten Sie das Programm

2.	Geben Sie als ersten im Textfeld WhoIsTheGenius? ein (nicht mit ENTER bestätigen)

3.	Halten Sie nun die Tasten STRG+Shift gedrückt und wählen Sie aus dem Favoriten Menü den Punkt Favoriten öffnen aus.


SCSI-Probleme bei mehreren LUNs

Bei einigen SCSI-Geräte kann es zu Fehlern kommen, wenn der SCSI-Controller unter einer ID nach mehreren LUNs (Logical Unit Numbers) sucht. Das kann dann zu mehrfachen Anzeige des gleichen Gerätes führen oder sogar das ganze System zum Absturz bringen.

In der Registry können Sie das austellen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System \CurrentControlSet\ Services\ [Controlername]\ Parameters

(den Eintrag [Controlername] müssen Sie durch die jeweilige Bezeichnung Ihres SCSI-Controlers ersetzen)

hier können Sie mit den Wert "MaximumLogicalUnit" als Datentyp Dword festlegen nach wievielen LUNs gesucht werden soll. Standardmäßig steht dieser Wert auf 8. Bei den meisten Geräten reicht es aber diesen Wert auf 1 zu setzt, da die wenigsten SCSI-Geräte mehr als eine LUN unterstützen.


Gemeinsames Wörterbuch für alle

Wo MS-Produkte das Wörterbuch finden steht in der Registry unter

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Shared Tools\ Proofing Tools\ Custom Dictionaries

Dort steht unter "1" der Pfad zur Wörterbuchdatei, hier sind auch UNC-Pfandangaben möglich, so das man ein gemeinsames Wörterbuch im Netzwerk zur Verfügung stellen kann.


Alle Fehlercodes des DFÜ Netzwerks

Bei einem Verbindungsaufbau zeigt das DFÜ Netzwerk gelgentlich eine Fehlermeldung mit einer Nummer. In der KB von Microsoft unter der Nummer Q163111 sind alle Fehlercodes aufgelistet:

600 An operation is pending.
601 The port handle is invalid.
602 The port is already open.
603 Caller's buffer is too small.
604 Wrong information specified.
605 Cannot set port information.
606 The port is not connected.
607 The event is invalid.
608 The device does not exist.
609 The device type does not exist.
610 The buffer is invalid.
611 The route is not available.
612 The route is not allocated.
613 Invalid compression specified.
614 Out of buffers.
615 The port was not found.
616 An asynchronous request is pending.
617 The port or device is already disconnecting.
618 The port is not open.
619 The port is disconnected.
620 There are no endpoints.
621 Cannot open the phone book file.
622 Cannot load the phone book file.
623 Cannot find the phone book entry.
624 Cannot write the phone book file.
625 Invalid information found in the phone book.
626 Cannot load a string.
627 Cannot find key.
628 The port was disconnected.
629 The port was disconnected by the remote machine.
630 The port was disconnected due to hardware failure.
631 The port was disconnected by the user.
632 The structure size is incorrect.
633 The port is already in use or is not configured for Remote Access dialout.
634 Cannot register your computer on the remote network.
635 Unknown error.
636 The wrong device is attached to the port.
637 The string could not be converted.
638 The request has timed out.
639 No asynchronous net available.
640 A NetBIOS error has occurred.
641 The server cannot allocate NetBIOS resources needed to support the client.
642 One of your NetBIOS names is already registered on the remote network.
643 A network adapter at the server failed.
644 You will not receive network message popups.
645 Internal authentication error.
646 The account is not permitted to log on at this time of day.
647 The account is disabled.
648 The password has expired.
649 The account does not have Remote Access permission.
650 The Remote Access server is not responding.
651 Your modem (or other connecting device) has reported an error.
652 Unrecognized response from the device.
653 A macro required by the device was not found in the device .INF file section.
654 A command or response in the device .INF file section refers to an undefined macro
655 The <message> macro was not found in the device .INF file section.
656 The <defaultoff> macro in the device .INF file section contains an undefined macro
657 The device .INF file could not be opened.
658 The device name in the device .INF or media .INI file is too long.
659 The media .INI file refers to an unknown device name.
660 The device .INF file contains no responses for the command.
661 The device .INF file is missing a command.
662 Attempted to set a macro not listed in device .INF file section.
663 The media .INI file refers to an unknown device type.
664 Cannot allocate memory.
665 The port is not configured for Remote Access.
666 Your modem (or other connecting device) is not functioning.
667 Cannot read the media .INI file.
668 The connection dropped.
669 The usage parameter in the media .INI file is invalid.
670 Cannot read the section name from the media .INI file.
671 Cannot read the device type from the media .INI file.
672 Cannot read the device name from the media .INI file.
673 Cannot read the usage from the media .INI file.
674 Cannot read the maximum connection BPS rate from the media .INI file.
675 Cannot read the maximum carrier BPS rate from the media .INI file.
676 The line is busy.
677 A person answered instead of a modem.
678 There is no answer.
679 Cannot detect carrier.
680 There is no dial tone.
681 General error reported by device.
682 ERROR WRITING SECTIONNAME
683 ERROR WRITING DEVICETYPE
684 ERROR WRITING DEVICENAME
685 ERROR WRITING MAXCONNECTBPS
686 ERROR WRITING MAXCARRIERBPS
687 ERROR WRITING USAGE
688 ERROR WRITING DEFAULTOFF
689 ERROR READING DEFAULTOFF
690 ERROR EMPTY INI FILE
691 Access denied because username and/or password is invalid on the domain.
692 Hardware failure in port or attached device.
693 ERROR NOT BINARY MACRO
694 ERROR DCB NOT FOUND
695 ERROR STATE MACHINES NOT STARTED
696 ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED
697 ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING
698 A response keyname in the device .INF file is not in the expected format.
699 The device response caused buffer overflow.
700 The expanded command in the device .INF file is too long.
701 The device moved to a BPS rate not supported by the COM driver.
702 Device response received when none expected.
703 ERROR INTERACTIVE MODE
704 ERROR BAD CALLBACK NUMBER
705 ERROR INVALID AUTH STATE
706 ERROR WRITING INITBPS
707 X.25 diagnostic indication.
708 The account has expired.
709 Error changing password on domain.
710 Serial overrun errors were detected while communicating with your modem.
711 RasMan initialization failure. Check the event log.
712 Biplex port is initializing. Wait a few seconds and redial.
713 No active ISDN lines are available.
714 Not enough ISDN channels are available to make the call.
715 Too many errors occurred because of poor phone line quality.
716 The Remote Access IP configuration is unusable.
717 No IP addresses are available in the static pool of Remote Access IP addresses.
718 PPP timeout.
719 PPP terminated by remote machine.
720 No PPP control protocols configured.
721 Remote PPP peer is not responding.
722 The PPP packet is invalid.
723 The phone number, including prefix and suffix, is too long.
724 The IPX protocol cannot dial-out on the port because the computer is an IPX router.
725 The IPX protocol cannot dial-in on the port because the IPX router is not installed..
726 The IPX protocol cannot be used for dial-out on more than one port at a time.
727 Cannot access TCPCFG.DLL.
728 Cannot find an IP adapter bound to Remote Access.
729 SLIP cannot be used unless the IP protocol is installed.
730 Computer registration is not complete.
731 The protocol is not configured.
732 The PPP negotiation is not converging.
733 The PPP control protocol for this network protocol is not available on the server.
734 The PPP link control protocol terminated..
735 The requested address was rejected by the server..
736 The remote computer terminated the control protocol.
737 Loopback detected..
738 The server did not assign an address.
739 The remote server cannot use the Windows NT encrypted password.
740 The TAPI devices configured for Remote Access failed to initialize or were not installed correctly.
741 The local computer does not support encryption.
742 The remote server does not support encryption.
743 The remote server requires encryption.
744 Cannot use the IPX net number assigned by the remote server. Check the event log.
752 A syntax error was encountered while processing a script.


Hochfahren dauert ewig

Wenn der Rechner beim Hochfahren sich ewig Zeit läßt, kann es an an der Bindung im Netzwerk liegen. Die Bindung TCP-IP Netzwerkkarte sollte daher gelöscht werden, wenn TCP IP im Netzwerk nicht benötigt wird. Optional kann man beispielsweise eine IP Adresse vergeben:

192.122.100.100, SubnetMask 255.255.255.0. Netzwerk/Eigenschaften


Schnelleres Booten durch Deaktivierung der Disk-Suche

Win98 überprüft bei jedem Start die Diskettenlaufwerke neu, was für Laptops etc. ganz nützlich ist, sind diese nicht immer an den Rechner angeschlossen. Auf Standard-PCs kann diese Suche aber i.d.R. entfallen. Dazu deaktiviert man in der Systemsteuerung, unter "System" -> "Leistungsmerkmale", "Dateisystem", "Diskette" die entsprechende Option


Frontpage 97/98/2000 Scherz

Auch hier wurde wieder was von den Programmierern versteckt.

1.	Starten Sie den Frontpage Explorer

2.	Drücken Sie die SHIFT Taste und halten Sie die Taste die ganze Zeit gedrückt

3.	Wählen Sie "About" aus und drücken Sie OK

4.	Wählen Sie noch mal "About" aus und drücken Sie wieder OK

5.	Wählen Sie wieder "About"


Microsoft Pocket Excel 97

Auch hier wurde wieder was von den Programmierern versteckt.

1.	Drücken Sie Ctrl+G

2.	Geben Sie AA1000 ein

3.	Drücken Sie OK

4.	Geben Sie credits ein

5.	Drücken Sie Enter


Wie groß darf die Systempartition maximal sein ?

Windows NT unterscheidet zwischen System-Partition und Boot-Partition. Die Boot-Partition ist die Partition die das Windows NT Verzeichnis enthält (%SYSTEMROOT%). Diese Partition kann an jeder beliebigen Stelle der Festplatte liegen und unterstützt Festplattengrößen bis zu 2 Terabyte.

Bei der Systempartition sieht es anders aus. Diese Partition enthält die Startdateien von Windows NT (BOOT.INI, NTDETECT.COM, NTLDR). Da Windows NT zum Booten den BIOS INT13 benutzt unterliegt diese Partition den Beschränkungen früherer Zeiten. Hier werden maximal 1024 Zylinder, 256 Köpfe, 63 Sektoren unterstützt. Daraus ergibt sich, das die Systempartition eine Größe von 7,6 GByte nicht überschreiten darf. Auch muss diese Partition bei größeren Festplatten am Anfang dieser 7,6 GByte liegen da Windows NT sonst nicht mehr Booten kann.

Das Setup von Windows unterstützt aber nur das anlegen von 4 GByte Partitionen. Wollen Sie die 7.6 GByte ausnutzen haben Sie 2 Möglichkeiten:

1.	Sie Installieren NT über das Unattend-Setup (Unatted Setup von Windows NT)

2.	Sie legen eine Fat32 Partition mit Windows 95/98 an. Starten nun die Installation von Windows NT. NT wird jetzt diese Partition anzeigen aber das Dateisystem nicht erkennen. Löschen Sie diese Partition und erstellen Sie eine neue Partition, dabei haben Sie jetzt aber die Möglichkeit den gesamten Speicherplatz zu benutzen.

Windows 2000, Windows 98 und Windows 95 OSR2  haben diese Größenbeschränkung nicht mehr, da Sie auf neuere Funktionen zurückgreifen.

Auch unter NT können Sie eine Systempartition größer als 7,6 GByte anlegen. Solange sich die Dateien (BOOT.INI, NTDETECT.COM, NTLDR) innerhalb der ersten 1024 Zylinder befinden. Hierbei muß man aber aufpassen, das Tools wie z.B. Defragmentierungsprogramme, diese Programme nicht ans Ende der Partition verschieben. Wann das passiert, erhaltenSie bein nächsten Booten eine Fehlermeldung !


Fehlermeldung: Unable to find function DLLRegisterServer in
Fehlermeldung: Unable to find function "DLLRegisterServer" in....

Nach der Installation des Internet Explorers 4.01 (SP1 oder SP2) oder dem IE 5.0 kann es nach dem Neustart zu folgenden Fehlermeldungen kommen:

Unable to find function "DLLRegisterServer" in file C:\WNT40\SYSTEM32\COMCAT.DLL.

Error occurred calling "DLLRegisterServer" in C:\ WNT40\SYSTEM32\ASCTRLS.OCX (HRESULT=80004005).

Error occurred calling "DLLRegisterServer" in C:\ WNT40\SYSTEM32\DAXCTLE.OCX (HRESULT=80004005).

Das liegt an einer fehlerhaften Version der Datei %SYSTEMROOT%\System32\COMCAT.DLL. Um diesen Fehler zu beheben, gehen Sie in das Verzeichnis und löschen Sie diese Datei (Sie sollten sie vorher unter einen anderen Namen sichern). Installieren Sie nun den Internet Explorer noch einmal.


Fehlermeldung: The drive is not ready for use Device/Harddisk0/partition0
Fehlermeldung: The drive is not ready for use Device/Harddisk0/partition0...

Wenn Sie beim Start von NT die Fehlermeldung erhalten:

The drive is not ready for use Device/Harddisk0/partition0. Its door may be open. Please check drive and make sure that a disk is inserted and that the drive door is closed.

haben Sie nach der Installation der Norton Utilities ein ZIP Drive installiert. Um diesen Fehler zu beheben, müssen Sie die Norton Utilities deinstallieren und danach mit dem angeschlossenem ZIP-Drive neu installieren.


Mauszeigerbewegung auf Terminal Clients einstellen

Haben Sie auf Ihren Terminal Client Server ruckartige Mausbewegungen sollten Sie auf den Clients den Wert für den Mauscursor anpassen. Standardmäßig sendet der Client alle 100 Millisekunden die Mausbewegungen an den Terminal Server, in der Registry der jeweiligen Client Rechner können Sie das aber ändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURENT_USER\ Software\ Microsoft\ Terminal Server Client

Legen Sie einen neuen Eintrag mit den Namen "Min Send Interval" als DWORD an und weisen Sie Ihm als Wert die Zeit in Millisekunden zu. Sie sollten hier einen kleineren Wert benutzen, bedenken Sie aber, das je kleiner der Wert um so größer ist auch die Netzwerklast.


Wie kann ich die Bildwiederholfrequenz ändern ?

Wenn Ihr Grafikkartentreiber die Veränderung der Bildwiederholfrequenz nicht unterstützt, können Sie es auch direkt in der Registry ändern. Bedenken Sie aber, das Sie sich sicher sein sollten ob Ihr Monitor auch diesen Wert unterstützt. Ansonsten werden Sie nach einem Neustart nichts mehr sehen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ HardwareProfiles\ Current\ System\ CurrentControlSet\ Services\ [Vidoe-Treiber Name]\ Device0

Für [Video-Treiber Name] müssen Sie den Eintrag für Ihre Grafikkarte suchen, da Sie je nach Grafikkartentyp unterschiedlich ist.

Hier solten Sie den Wert "DefaultSettings.Vrefresh" finden. Wenn nicht legen Sie diesen als Datentyp Reg_DWORD an und weisen ihn Hexadezimal die gewünschte Bildwiederholfrequnez zu.

Hier die Umrechnungstabelle für die gewünschten Bildwiederholfrequenzen:

Wiederholfequenz	Hexadezimal
50	32
55	37
60	3C
65	41
70	46
75	4B
80	50
85	55

Starten Sie nun Ihr Betriebssystem neu.


Beim Online Update von Windows 98 tritt ein Fehler auf

Dieser Fehler kann auftreten wenn bei Ihnen noch der IE 4.0 Installiert ist. Wenn Sie damit ein Online Update herunterladen wollen kann es passieren das die Fehlermeldung "Beim Download ist ein Fehler aufgetreten" auftaucht.

Das liegt daran, das der IE versucht die für das Update benötigten Dateien im Verzeichnis "MSDOWNLD.TMP" abzulegen. Wenn sich in diesen Verzeichnis aber noch alte Dateien befinden kommt es zu dieser Fehlermeldung und das Update kann nicht durchgeführt werden.

Öffnen Sie das Verzeichnis mit dem Explorer (Sie müssen aber eingestellt haben, das auch versteckte Dateien angezeigt werden, da dieser Ordner als versteckt markiert ist). Löschen Sie einfach den Ordner "MSDOWNLD.TMP" und versuchen Sie es danach noch mal.


Verzeichnis zeigt nur noch HTML-Dateien an (Verlaufsordner)

Ist ein Verzeichnis unter Windows als sogenannter "Verlaufsordner" gekennzeichnet werden nur noch die HTML-Dateien im Explorer angezeigt.

Wollen Sie das wieder rückgängig machen und alle Dateien im Explorer sehen, müssen Sie die Datei "DESKTOP.INI" aus diesem Ordner löschen. Da auch die nicht im Explorer angezeigt wird, können Sie die Datei nur über die Eingabeaufforderung bzw. mit dem alten Programm WINFILE löschen. Beachten Sie aber, das diese Datei zusätzlich noch als verstecke Datei markiert ist.


Internetzugang für alle Rechner im Netzwerk kostengünstig konfigurieren

Ein Netzwerk ist ja heute fast schon überall zu finden, selbst in privaten Bereich ist oft mehr als ein Rechner vorhanden die untereinander vernetzt sind. Meist haben aber nicht alle Rechner im Netzwerk ein Modem und können somit nicht auf das Internet zugreifen. Windows selber stellt keine Möglichkeit zu Verfügung um über das Netzwerk auf die serielle Schnittstelle eines anderen Rechner zuzugreifen und das Modem zu benutzen.

Um nicht mehr als ein Modem kaufen zu müssen, oder das Modem immer von einen zum anderen Rechner schleppen zu müssen, brauchen Sie ein Programm welches Ihnen den Zugriff auf das Internet über das Netzwerk zu Verfügung stellt. Mit einen einfach Proxy-Server können Sie diese Aufgabe auch meistern. Der Proxy-Server wird dann zwischen Internet und den einzelnen Client-Rechner im Netzwerk geschaltet. Jeder Zugriff auf das Internet geschieht nun ausschließlich über den Proxy-Server der die benötigten Dateien aus dem Internet besorgt. So einen kostenlosen Proxy-Server können Sie sich zum Beispiel bei der Firma Sambar Technologies (http://www.sambar.com) herunterladen.

Diesen Proxy-Server müssen Sei nun auf den Rechner Installieren auf dem auch der Zugang zum Internet Provider eingerichtet ist. Ich beschreibe hier nur kurz die Konfiguration des Proxy-Server (heißt hier: Sambar Server von der Firma Sambar Technologies, da er von dieser Firma im Internet kostenlos vertrieben wird.

Dieses Programm ist eigentlich ein ganzer WEB-Server und bietet daher noch etliche weitere Funktionen, was Sie davon dann noch weiter verwenden wollen müssen Sie dann selber sehen.

Ich gehen hier auch davon aus, das Sie schon ein fertiges Netzwerk mit TCP/IP Installiert haben und auf die Rechner im Netzwerk über eine IP-Adresse zugreifen können.

Einrichtung und Konfiguration des Sambar-Servers 4.2 von der Firma: Sambar Technologies

Installieren Sie den Proxy-Server auf Ihren Rechner. Nach der Installation müssen Sie den Sambar-Server über das angelegte Icon Starten. Um jetzt an die Dokumentation und Konfigurationseinstellungen zu kommen (der Sambar-Server wird über HTML eingerichtet) müssen Sie einen Internetbrowser (z.B. MS Internet Explorer) starten. Geben Sie nun als Adresse http://127.0.0.1 im Explorer ein und Sie sehen die Startseite des Sambar-Servers. Die Seiten für die Konfiguration und Dokumentationseinstellungen sind alle in Englisch. Falls Sie lieber eine Deutsche Anleitung bevorzugen finden Sie eine gute Übersetzung unter (http://all-in-one.purespace.de) hier finden Sie auch noch eine FAQ und andere Infos zu diesen Sambar-Server.

Auf der ersten HTML-Seite die Sie nun sehen klicken Sie den Link "System Administrator" an. Es erfolgt nun die Anmeldung an den Sambar-Server, dafür wird eine Anmeldebox geöffnet, in der Sie nach Username und Paßwort gefragt. Geben Sie als Username: admin ein und lassen das Feld Paßwort leer (Sie sollten später ein Paßwort vergeben, damit keine unberechtigte Person nachher den Sambar-Server konfigurieren kann.

Jetzt Sind Sie im Konfigurationsbereich des Sambar Servers. Unter dem Link "Proxy Configuration" können Sie nun die benötigten Funktionen für Ihren Proxy-Server aktivieren.

Folgende Funktionen müssen Sie je nachdem was Sie über das Netzwerk machen wollen aktivieren:

HTTP	Für den Zugriff auf das Internet

NNTP	Für Zugriff auf die Newsgroups

SMTP, POP3, IMAP4 	für eMail Funktionen

FTP	Für FTP Dateizugriff

Bei jeder Funktion wird Ihnen eine Portnummer angezeigt, über diese Portnummer greifen Ihre Clientrechner nachher auf Ihren Proxy-Server zu. Diese Werte müssen Sie nachher auf den jeweiligen Netzwerkrechnern in den Anwendungen eintragen, das werde ich aber am Ende an einen Beispiel noch mal beschreiben.

Unter SMTP, POP3 und IMAP4 haben Sie jeweils eine Eingabebox. Hier müssen Sie die Adressen von Ihren Provider eintragen.

SMTP ist der Postausgang

POP3  ist der Postausgang

Bei vielen Provider sind diese beiden Adressen gleich.

Bei Ihrem eMail-Programm (bei Outlook 98 unter: Extras -> Konten -> Eigenschaften -> Server) tragen Sie an diesen Stellen nun nicht mehr die Adresse ihres Providers ein (die haben Sie ja gerade oben im Proxy-Server eingetragen), sondern die Adresse des Proxy-Servers (127.0.0.1). Die Netzwerkverbindung stellen Sie nun noch auf (LAN) (bei Outlook 98 unter: Extras -> Konten -> Eigenschaften -> Verbindungen) und nicht auf Modemverbindung. Ab sofort wird Ihr eMail Programm beim Post holen nicht mehr Versuchen Ihren Internetprovider anzusprechen, sondern wendet sich über das Netzwerk an Ihren Proxy-Server, der diese Anfragen automatisch an Ihren Provider weiterreicht.

Jetzt müssen Sie auf der Konfigurationsseite des Proxy-Serves nur noch den "Dial-On-Demand" einrichten (ganz unten auf der HTML-Seite). Er ist dafür zuständig bei anfragen Automatische eine Verbindung zu Ihren Provider aufzubauen. Dazu schalten Sie diese Funktion an und geben unter "Dial-On-Demond-Entry" den Namen der unter Windows erstellen DFÜ-Verbindung an, diesen finden Sie unter "Arbeitsplatz" -> "DFÜ-Netzwerk"  (hier ist auf Groß-undKleinschreibung zu achten). In den anderen Feldern geben Sie noch Ihren Usernamen und das Paßwort ein.

Jetzt ist der Sambar-Server soweit fertig eingerichtet. Klicken Sie am ende der Seite auf "Update Server Configuration" und danach auf "Restart Server". Jetzt ist Ihr Sambar Server betriebsbereit.

Auf den Client müssen Sie nun bei den jeweiligen Programmen (Outlook, Internet Explorer, FTP-Programm usw.) nur noch die jeweiligen Anpassungen vornehmen.

Beim Internet Explorer finden Sie das unter:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon -> "Eigenschaften" -> "Verbindungen" -> klicken Sie auf den Button "LAN-Einstellungen" bei Proxyserver klicken Sie "Proxy verwenden an" und geben bei Adresse die TCP/IP Adresse des Rechners ein auf dem Sie den Proxy-Server Installiert haben und tragen bei Port 80 ein (sollten Sie die Einstellung im Proxy-Server verändert haben, müssen Sie selbstverständlich diese Portnummer dort eintragen). Wenn Sie jetzt den IE starten sollte er nun automatisch eine Verbindung zum Internet herstellen.

Sie sparen nun bei mehreren zugriffen auf das Internet nicht nur Telefonkosten, Sie haben durch den Proxy-Server auch eine bessere Sicherheit als wenn Sie sich direkt mit dem Internet Provider verbinden.


Dateien austauschen die in Benutzung sind

Dateien die unter Windows gerade im Speicher geladen sind, werden gegen jede Veränderung geschützt (Löschen, Umbenennen usw.). Damit aber Service Packs usw. die Möglichkeit haben auch Systemdateien austauschen zu können gibt es natürlich auch dafür einen vorgeschriebenen Weg.

Unter Windows 95/98:

Windows sucht nach einem Start im Windows-Verzeichnis nach einer Datei mit den Namen "WININIT.INI". Wird diese Datei gefunden wird diesen noch im DOS-Modus durch das Programm WININIT.EXE abgearbeitet (hier ist es noch erlaubt Systemdateien auszutauschen).

Dieses Programm erwartet in der INI-Datei unter dem Abschnitt [RENAME] die jeweiligen Anweisungen.

Durch die Anweisung:

[RENAME]

c:\windows\system\test.dll=c:\test\ersatz.dll

würde Windows die Datei TEST.DLL mit der Datei ERSATZ.DLL überschreiben. Danach wird die Datei ERSATZ.DLL aus dem Verzeichnis gelöscht. Nach dieser Aktualisierung sichert Windows die INI-Datei unter den Namen WININIT.BAK ab und entfernt alle durchgeführten Anweisungen aus der WININIT.INI.

Windows NT

Hier wird statt auf eine Datei auf einen Zweig in der Registry zurückgegriffen, der unter dem Registry Schlüssel

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ PendingfileRenameOperations abgelegt wird. Das wird hauptsächlich wegen der Sicherheit gemacht, auf diesen Schlüssel hat nur ein Administrator Zugriff. Darum ist es auch nur möglich das ein Administrator ein Service Pack installieren kann, hier werden nämlich einige Systemdateien ausgetauscht.

Sie sollten sich diesen Schlüssel immer nur mit REGEDT32 ansehen, da dieser Wert als Datentyp REG_MULTI_SZ angelegt ist, mit REGEDIT würde man hier also nur HEX Zahlen sehen, was einem wohl wenig weiterhelfen würde.

Microsoft sagt, das man diesen Wert nicht direkt über den Registry Editor verändern sollte, sondern immer nur über die Systemfunktion "MoveFileEx" da hier vorher eine Überprüfung durchgeführt wird. Für das obige Beispiel würde das dann so aussehen:

MoveFileEx('c:\test\ersatz.dll','c:\windows\system\test.dll',MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT);

Alte Dateien im Zielverzeichnis werden nur durch neuere aus dem Hilfsverzeichnis ersetzt, wenn der letzte Parameter auf (MOVEFILE_REPLACE_EXISTING | MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT) gesetzt wird.

Nur Administratoren haben die Berechtigung auf diesen Registryschlüssel schreibend zu zugreifen.

Hier werden nur kurze Dateinamen verarbeitet (8.3).

Mit den Programm "MoveEx" von http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html bekommt mann auch die härteren Fälle in den Griff, da die Dateien damit beim Booten verschoben werden, bevor andere Prozesse gestartet werden.


MS Assistenten ausschalten

Um den lästigen Assistenten in den Office-Programmen loszuwerden können Sie ihn in der Registry durch einen Key ausschalten:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Office\ 8.0\ Common\ Assistant

Erstellen Sie dort einen neuen Eintrag mit den Namen "AsstState" und setzten Sie den Wert auf 0


Aufbau der DirectX Versionsnummer

Die Versionsnummer von DirectX hat insgesamt 10 Stellen die folgenden Regeln entsprechen:

Die 1 beiden Stellen:	Windows Versionsnummer (immer 04)
Die 2 beiden Stellen:	DirectX-Version: 00 gibt es nicht 01 und 02 DirectX 1 03 DirectX 2 04 DirectX 3 05 DirectX 5 06 DirectX 6
Die 3 beiden Stellen:	immer 00
Die letzten 4 Zeichen	Die Build-Nummer, die bei jedem neuen Rebuild um eine Zahl erhöht wird.

Die Versionsnummer können Sie über den Explorer an der Datei "D3DIM.DLL" über das Menü -> rechte Maustaste -> "Eigenschaften" -> "Version" ermitteln.

Ab Windows 2000 gibt es aber einen neuen Aufbau der Versionsnummer:

Die 1 beiden Stellen:	Windows Versionsnummer (hier jetzt 05)
Die 2 beiden Stellen:	immer 0
Die nächsten 4 Stellen:	Die Build-Nummer
Die letzten beiden Stellen:	Bis jetzt immer 1


Windows Updaten (Aktuelles Update aus dem Internet ziehen)

Ab den IE 4.x haben Sie die Möglichkeit Ihr Windows über das Netz mit neuen Treibern und Funktionen zu aktualisieren.

Laut Microsoft wird beim Update nur die Datei "HWINFO.DAT" aus dem Windows-Verzeichnis übertragen welche bei der Installation von Windows mit angelegt wird. Diese Datei wird bei jeden Update auch aktualisiert.

Es hat sich aber herausgestellt, das die System-ID des Rechner bei der Onlineregistrierung mit übertragen wird. Diese ID ist einmalig und kann somit zu Identifizierung benutzt werden. Lauf MS sollen diesen Informationen zwar nicht gespeichert werden, aber aus welchen Grund wird die erst erzeugt und seltsamer weise auch in allen Office Dokumenten mit abgespeichert ?

Darum ist von einer Onlineregistrierung auch abzuraten, wie Sie das durch einen kleinen Trick umgehen können, finden Sie unter "Online Registrierung für Update unnötig".

Beim Start des Updates werden auf Ihren Rechner folgende Dateien heruntergeladen:

C:\Windows\Downloaded Files\

ACTSETUP.INF

CDMWU.OCX

WUDETINS.EXE
CONVEYER.INF

CONVEYER.OCX

C:\Windows\Temporary Internet Files\[zufälliger Verzeichnisname]

ACTSETUP.CAB

CONVEYER1.CAB

Der Update-Wizard zeigt Ihnen auf der Homepage nur die Programme an, die er für ein Update für nötig hält. Da bei einem Update die Dateien gleich Installiert werden, ist es leider auch nicht vorgesehen das Sie die Datei extra speichern können, um bei einer neu Installation gegebenenfalls ohne den weg über das Internet die Dateien neu Installieren zu können. Durch einen Trick kommen Sie aber doch an die Updatedateien:

Nach der Installation der Treiber werden Sie aufgefordert der Rechner neu zu starten, führen Sie an dieser Stelle keinen Neustart durch, da sonst alle Treiber automatisch gelöscht werden.

Starten Sie den Explorer und gehen Sie in das Verzeichnis "C:\Windows\Temporary Internet Files": In diesen Ordner finden Sie weider Ordner mit komischen namens Bezeichnungen. Kopieren Sie alle Dateien mit den Endungen *.EXE und *.CAB in ein extra Verzeichnis. Diese Dateien wurden von MS für das Update von Server heruntergeladen.

Eine gute Übersicht, was es auf den Updateseiten von MS alles gibt finden Sie auf den Internetseiten:

http://www.walbeehm.com/win98upd.html

http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/matthias.buecher/w98deupd.htm


SCANREG Fehlermeldungen

0	kein Fehler
2	Fehler in REG-Datei
-2	nicht genug Arbeitsspeicher
-3	keine REG-Datei gefunden
-4	USER.DAT oder SYSTEM.DAT läßt sich nicht anlegen
-5	REG-Datei unleserlich
-6	USER.DAT oder SYSTEM.DAT läßt sich nicht anlegen
-7	Zugriffsverletzung ist aufgetreten

Dazu ist in der Datei "SCANREG.INI" der Parameter Optimize=0 einzustellen.


Zeichenkettensuche am Prompt oder in einer Batchdatei

Mit derm NT-Proggie FINDSTR koennen Sie Zeichenketten am Prompt oder innerhalb von Batchdateien in Dateien suchen.

Eine Liste der Parameter gibt wenn mit folgendem Parameter: FINSTR /? |more


Prompt an der Eingabeaufforderung ändern

Wollen Sie das aktuelle Datum oder die aktuelle Uhrzeit in ihr Prompt einbinden?

Hier sind die Kommandos dafür:

Prompt Befehl	Zeichen
$A	&
$B	| (Pipe)
$C	( Klammer auf
$F	) Klammer zu
$D	Datum
$E	Escape code (ASCII Kode 27)
$G	> Größer als
$L	< Kliener als
$H	Backspace
$N	Laufwerk
$P	Laufwerk mit Pfad
$Q	= Ist gleich
$S	Zwischenraum
$T	Uhrzeit
$V	Windows NT Versionsnummer
$_	Carriage return
$$	$ Dollar zeichen

um folgendes Prompt zu erhalten "Fri 09/05/1997 102946.17 Windows NT Version 4.0 C:\>" einfach das "prompt $D$S$T$S$V$_$P$G" an der Eingabeaufforderung eingeben.


Was machen die Punkte beim Booten auf dem Bildschirm

Auf dem blauen Bildschirm beim Booten erscheinen unter der Angabe "Microsoft (R) Windows NT (TM) Version 4.0 (Build xxxx)

1 Systemprozessor (256MB)" immer einige Punkte. Die Anzahl der Punkte kann teilweise unterschiedlich sein, wenn noch nicht so viel Installiert ist.

1 Punkt	Bei der Initialisierung der Low-Level Treiber die in der vorgehenden Bootphase geladen wurden
2 Punkt	Laden und Initialisieren anderer Treiber
3 Punkt	Laden von Programmen (z.B. CHKDSK)
4 Punkt	Laden und Initialisieren von Diensten
5 Punkt	Erstellen der Pagefile.sys
6 Punkt	Starten der NT Subsysteme

Sie können sich auch statt den Punkten mehr Informationen anzeigen lassen dazu müssen Sie in der Boot.INI den Parameter /SOS setzen (siehe: Informationen über die Boot.INI)


16-Bit Applikationen immer in einer separaten VDM starten

Wenn alle 16-Bit Proggies seperate VDMs (Virtual Dos Machine) benutzen sollen, so ist folgender Eintrag in die Registry zu machen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ WOW

ist der Wert "DefaultSeparateVDM" als Datentyp REG_SZ auf YES zu setzen.


RAS Verbindung beim Abmelden halten

Um auch nach dem Abmelden eine RAS-Verbindung zu halten, ist es notwendig den folgenden Registryzweig zu editieren:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

dort ist dem Wert "KeepRasConnections" als Datentyp REG_SZ der Zahlenwert "1" zuzuweisen.


Dateierweiterungen vom Prompt aus verändern

Es gibt 2 Befehle um die Dateierweiterungen unter NT bearbeiten zu können:

ASSOC zeigt die definierten Erweiterungen

FTYPE zeigt die Verknüpfungen der Erweiterungen mit einer Anwendung.

Wenn Sie am Prompt nun eine neue Verknüpfung eines Dateisuffixes,z.B. .ME, mit einer Anwendung durchführen wollen gehen Sie wie folgt vor:

Definieren Sie eine Dateiverknüpfung mit Hilfe von: ASSOC .ME=READMEDatei

Nun muss die Dateiverknüpfung noch mit einer Anwendung verbundern werden: FTYPE READMEDatei=winnt\system32\notepad.exe %1


Fehler bei SMS mit Service Pack 4

Wenn Sie den System Management Server Ver. 1.2 auf einen Windows NT Rechner mit Service Pack 4 benutzen wollen können Sie die Helpdesk Funktion, sich Remote auf einen Client zu verbinden, nicht mehr benutzen.

Der Grund liegt an einer fehlerhaften DLL von SMS die durch die Installation des Service Pack 4 nicht ersetzt wird.

Um den Fehler zu beheben, müssen Sie nur die Datei "sightnt.dll" des Service Packs 4 in das Verzeichnis

....\smsadmin\site.srv\x86.bin der SMS-Installation kopieren.


Dateien ohne Umweg über den Papierkorb löschen

Wenn Sie mal eine größere Mänge an Dateien löschen wollen ist der Umweg über den Papierkorb nur zeitraubend. Halten Sie dann vor dem Drücken der ENF-Taste einfach noch zustätzlich die SHIFT-Taste gedrückt (Sie müssen diese Taste so lange gedrückt halten, bis die Message-Box mit der Löschbestätigung erscheint) und schon werden die Dateien gleich richtig gelöscht, was bei einer großen Anzahl an Dateien dann auch viel schneller geht.

Bedenken Sie aber, das nun kein wiederherstellen der Dateien über den Papierkorb mehr möglich ist.


Diamond Fehler beim Update von Windows 95 auf 98

Bei einem Update von Windows 95 auf Windows 98 und Neuinstallation der Diamond-Treiber der Viper V550 kann man die Eigenschaften von Anzeige nicht mehr aufrufen. Windows meldet dabei immer einen Fehler in der Verarbeitung der Datei DESK.CPL

Lösung:

Löschen Sie alle Einträge von Diamond die Sie unter folgende Schlüssel finden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Controls Folder\ Display\ Shellex\ PropertySheetHandlers


Fehlercodezahlen und was sich dahinter verbirgt

Wenn Sie als Fehlercode einen Zahlenwert von NT erhalten, können Sie sich diesen in eine handfeste Fehlermeldung umwandeln lassen.

Geben Sie am Prompt folgendes ein:

NET HELPMSG 1797

wobei 1797 der Fehlercode ist.


Mehr freier Speicher nach Office97 Installation

Bei der Installation von Office97 legt die Setuproutine eine Verknüpfung in den Startordner, die sich Office Start nennt. Hierbei handelt es sich um ein Routine, die mehrere DLL-Dateien von Office beim Start von Windows bereits in den Arbeitsspeicher lädt. Wer nicht ständig die Office-Boliden aktiviert, sollte diese Verknüpfung besser aus dem Startordner löschen. Die DLL-Dateien werden dann erst bei Aktivierung der Programme angefordert.


Die Systemdateienprüfung findet keine geänderten Dateien

Grundsätzlich sollte man bei jeder Installation eines Treibers oder Programms die Sytemdateienprüfung von Windows 98 starten. Sie läßt sich über das neue Systeminfo oder direkt C:\WINDOWS\SYSTEM\SFC.EXE starten. Dennoch findet es bei der Suche keine Veränderungen. Dazu muss man unter EINSTELLUNGEN nochmals ganz unten "Geänderte Dateien suchen" und "Gelöschte Dateien suchen" markieren.


Recovery Funktion vom Backup funktioniert nicht

Die Recovery Funktion vom neuen Backup ist etwas unglücklich gewählt. Nach einen Systemabsturz kann das Backup nur über ein Notwindows aufgespielt werden. Dies wird über die Batchdatei Pcrestor.bat in Ordner Tools\Sysrec gesteuert und im DOS gestartet. Leider funktioniert dies nur, wenn Windows in C.\ installiert wurde. Wurde ein anderer Pfad gewählt, muss man den kompletten Ordner SYSREC auf die Platte kopieren und die Datei msbatch.inf im Eintrag "InstallDir" entsprechend anpassen


MSINFO 32 beschädigt oder stürzt ab

Bei bestimmten Systemen kann es vorkommen, dass Frontpage 98 die Dateien von Systeminformation beschädigt. Sollte Frontpage 98 installiert werden, muss daher vorher der Ordner MSINFO im Ordner Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared gesichert werden, welcher nach der Installation zurückgeschrieben zurückkopiert werden kann.

Auch andere Software kann den Systeminfo beschädigen.

Bei einem solchen Vorfall sollte man die SFC.EXE (Systemdateienprüfung) (START-AUSFÜHREN) starten und "Eine Datei von der InstallDiskette extrahieren" wählen.

Dort gibt man msinfo32.exe an. Windows fragt dann woher und man gibt den Pfad der Windows 98 CD an. Zudem sollte beim SPEICHERN IN Der Pfad "C :\ Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\MSINFO" angegeben sein.


Outlook Express Adressbuch sichern

Das Adressbuch von Outlook Express finden Sie unter: Windows\Anwendungsdateien\Windows Adressbuch.


HTML mit Netscape öffnen

Wie kann ich bewirken, dass ein HTML-Dokument anstatt mit dem IE mit Netscape geöffnet wird, wenn ich im Explorer darauf klicke.

Die Registriereinträge der HTML und HTM Dateien verweisen intern auf den IE4 und nicht auf auf die Dateiendlungsliste.

Starten Sie den Registry Editor.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT

für die Endungen .HTM und .HTML Der Standardwert NetscapeMarkup sein. Also einfach in die Endungen gehen und dort eine neue Zeichenfolge erstellen die sich Standardwert nennt und mit dem Wert "NetscapeMarkup" versehen wird.


Setup Pfad der Office97 CD

Will man nachträglich Komponenten von Office 97 hinzufügen, verlangt das Setup zunächst die CD. Haben sich mittlerweile die Laufwerksbuchstaben geändert ist das etwas nervig. Um das anzupassen gehen Sie folgendermaßen vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ MS Setup(ACME)\ Table Files\

hier gibt es einige Einträge unter andern auch einen Verweiß auf eine .STF Datei (je nach Installation ist das Unterschiedlich. Beispiel: C:\Programme\Microsoft Office\Office\Setup\Off97Pro.STF). Laden Sie diese Datei mit einem Editor und ändert Sie hinter "Source Directory" den entsprechende Pfad nach Ihren wünschen ab.


Outlook Express: Speicherverzeichnis nachträglich ändern

Soll das Verzeichnis von OE, in welchem er die Mails und News speichert, nachträglich geändert werden, muss ein Wert in der Registry geändert werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ MICROSOFT\ OUTLOOK EXPRESS

dern Wert "STORE ROOT" müssen Sie nach Ihren wünschen anpassen.

Ab Outlook Express 5.0 unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Identities\ {...}\ SOFTWARE\ MICROSOFT\ OUTLOOK EXPRESS\ 5.0

Die drei Punkte im Pfad stehen für eine Buchstaben-Zahlenkombination, die vermutlich von der individuellen Installation abhängt.

Zudem muss der bisherige Outlook Express Ordner (Mit Inhalt Mail und News) an die neue Stelle verschoben werden"


Windows 98 Backup liest Windows 95 Backups nicht zurück

Beim Zurücklesen eines Backups, welches mit Win95 erstellt wurde, kann es zu dem Fehler kommen, dass Win98 einen Fehler meldet und 0 Bytes zurückliest. Der Fehler tritt i.d.R. auf, wenn aus einem Backup-Satz, der über mehrere Medien erstellt wurde, einzelne Dateien herausgelesen werden sollen. Grund ist eine Änderung des Handlings mit dem QIC Format. Als Lösung bietet sich nur ein komplettes Zurücklesen an.


Word und Excel 97 ohne neues Dokument starten

Word und Excel erstellen beim Start immer ein leeres Dokument.

Mit dem Schalter word.exe /n wird keine leere Seite erstellt.

Für Excel nennt sich der Schalter excel.exe /e.

Beide Schalter können bei den Eigenschaften der Verknüpfung ergänzt werden.


Mailverzeichnis von Outlook 98 anpassen

Outlook 98 speichert seine Dateien in der Datei Outlook.pst ab, welche ja nach Installation in das Programmverzeichnis abgelegt werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows MessagingSubsystem\ Profiles\ MicrosoftOutlook-Interneteinstellungen\ 266ea2ce40d8bd11bc97c6e814472727

können Sie den Pfad zu der Datei "Outlook.pst" anpassen.

Es geht aber auch noch anders:

Verschieben Sie die Datei Outlook.pst an den gewünschten Ort. Wenn Sie nun Outlook starten, werden Sie Informiert das Outlook die PST-Datei nicht finden und Sie haben jetzt die Möglichkeit die Pfadangaben in der Auswahlbox zu ändern.


Adressbuch von Outlook Express verschieben

Das Adressbuch vom Outlook Express liegt normalerweise im Ordner Windows\Anwendungsdateien\Microsoft\Adressbuch und hat die Endung .WAB.

Möchte man das Adressbuch aber in einem anderen Pfad speichern, verschiebt man die Datei an den neuen Ort und ändert in der Registry:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ WAB\ WAB4

den Eintrag WAB File Name mit dem neuen Pfad


Eigene Star Office Shell wieder abschalten

Die StarOffice 5 Oberfläche ersetzt, wenn geladen, komplett die Shell und Funktionalität der Windows Shell. Um dies wieder zu deaktivieren, editiert man die Datei soffice.ini und fügt unter Common die Zeile FullScreenDesktop=0 hinzu. Hiermit benimmt sich Star Office wie jede Windows Anwendung.


Der IE5 meldet: Seite kann nicht angezeigt werden
Der IE5 meldet "Seite kann nicht angezeigt werden"

Mit dem IE5 kann es passieren, dass die Meldung erscheint "Seite kann nicht angezeigt werden", ein Reload aber dann doch das Ergebnis bringt. Schuld hierfür ist laut Microsoft ein Problem im HTTP Stream, welcher mit dem Patch behoben werden soll.

Die neue Wininet.dll hat die Versions-Nr. 5.00.2614.3400

http://support.microsoft.com/download/support/mslfiles/De3725.exe


Installation von Office97 scheitert mit Fehler

Nachdem  die Vollversion von Windows 98 installiert wurde sich in Einzelfällen Office 97 prof. nicht mehr installieren. Es kommt eine Meldung, dass neuere Versionen der zu installierenden Dateien bereits installiert sind und deshalb das Setup abgebrochen wird.

Lösung:

Kopiere alle Dateien der CD auf die Festplatte, ändere bei allen Dateien das Attribut Schreibgeschützt  und starte das Setup von dort.

Ein weitere Möglichkeit ist laut der Microsoft KB:

In der Win.ini unter [Compatibility] nach dem Eintrag BOOTSTRP= suchen und diesen mit einem Semikolon deaktivieren.

Nach einen Neustart sollte es klappen.


Probleme beim Servicepack 1 oder 2 von MS Office 97

Eine Voraussetzung für dieses Update auf SP2 ist ein installiertes SP-1. Unter manchen Umständen, wenn z.B. das SP-1 installiert wurde, nachdem auf Win98 upgedatet wurde, werden die Dateien von Office 97 nicht erneuert. Es kommt zu keiner Fehlermeldung, kann aber in der Datei patch.log nachgeprüft werden.

Lösung:

Soll Win98 über Win95 installiert werden, muss das SP1 vor dieser Aktion gestartet werden. Wird Win98 neu installiert, sollte sofort MS Office 97 (ohne vorher den Taskplaner gestartet zu haben) und danach das SP1 installiert werden. Wurde über Win95 ohne SP1 upgedatet, muss Office erst wieder installiert werden.

Grund für das Problem ist die Datei Walign.exe von Windows 98, welche bestimmte Dateien leicht verändert, um diese später schneller zu finden und an den Anfang der Platte zu stellen.

Sollte diese Methode scheitern, hilft folgender Kniff:

die beiden Dateien mso97.dll und mso7deu.dll aus dem Office Verzeichnis der Festplatte in ein temporäres Verzeichnis kopieren und von derOffice97 CD die original Dateien in das Office Verzeichnis der Platte kopieren, dabei die vorhandenen Dateien überschreiben lassen.

Danach den SR1 Patch starten und anschließend nach einem Neustart die gesicherten Dateien aus dem temporären Verzeichnis wieder zurückkopieren.


Windows 2000 Infos

Windows 2000 liegt jetzt schon in der Beta 3 (Deutsch und Englisch) vor. MS hat bei sich selber schon viel auf Windows 2000 umgestellt und will die entgültige Version noch in diesen Jahr auf den Markt bringen.

Da ich auch die Beta Version Teste, habe ich mich entschieden schon mal einige Informationen mit in die FAQ mit einzubauen. Alle Infos beziehen sich auf die Beta 3 Build: 2128 (Deutsche und Engliche Version).

Es wird 4 unterschiedliche Versionen von Windows 2000 geben

1.	Windows 2000 Professional
entspricht der heutigen WS Version
- für maximal 2 Prozessoren

2.	Windows 2000 Server
entspricht der heutigen Server Version
- für maximal 4 Prozessoren
- enthält auch die Terminal Services

3.	Windows 2000 Advanced Server
entspricht der heutigen Enterprise Server Version
- für maximal 8 Prozessoren

4.	Windows 2000 Datacenter Server
diese Version wird wohl erst etwas später erscheinen und soll als großer unterschied mehr CPUs und größere Cluster unterstützen als die anderen Server Versionen
- bis zu 32 Prozessoren

Was hat sich gegenüber Windows NT verändert ?

1.	Verbessertes Plug and Play

2.	Power Management

3.	Schützen der DLL-Dateinen vor fehlerhaften Installationsprogrammen

4.	Zusammenfassung der Systemverwaltungswerkzeuge

5.	Inelli Mirror (für Notebookbesitzer zum automatischen Abgleich der Dateien mit dem Netzwerk)

6.	NTFS5 (transparenter Kompression, Verschlüsselung)

7.	FAT32

8.	Active Directory

9.	DirectX

10.	USB Unterstützung

11.	Verbesserte Reparaturfunktionen

12.	es sind viel weniger Systemstarts nötig beim Verändern von Systemeigenschaften

13.	Transaction und Message Queue Server sind in der Serverversion als (D)COM Intrigiert

14.	Programme können unter einen anderen Benutzerkontext gestartet werden.

Die Oberfläche ist jetzt sehr stark an Windows 98 angeleht. Man wird an fast allen stellen mit Tipps und Hilfetexten überschüttet. Offentsichtlich hat MS zur Zeit noch keine Möglichkeit vorgesehen diese Hilfen auch auszuschalten (jedenfals nicht über die Oberfläche). Einen erfahrenden Anwender werden diese Hilfen mit der Zeit aber eher nervig als hilfreich auffallen.


Installation von Windows 2000

Da Windows 2000 jetzt auch FAT32 unterstützt können Sie es nun ohne Probleme parallel zu einer vorhandenen Windows 98 Installation Installieren. Das Setup erkennt dabei automatisch das andere Betriebsystem und bindet es auch selbständig in das NT Bootmenü mit ein.

Vorsicht ist geboten wenn auf Ihren Rechner schon ein Windows NT Installiert ist, welches Sie auch noch weiterhin erhalten möchten. Sie sollten vorher sicherstellen, das Sie mindestens Service Pack 4 auf Ihren System installiert haben, erst ab diesen Service Pack ist NT 4.0 in der Lage auch mit NTFS5 umzugehen. Da NT 2000 bei der Installation gnadenlos alle gefundenen NTFS-Partitionnen nach NTFS5 umwandelt würde NT 4.0 ohne Service Pack 4 nicht mehr starten. Sollte Ihnen das trotzdem Passieren, starten Sie Ihr System mit NT 2000 und kopieren die Datei NTFS4.SYS aus dem I386-Verzeichnis der NT 2000 CD in das entsprechende Verzeichnis der NT 4.0 Partition als NTFS.SYS. Auch können Sie nachträglich kein NT 4.0 mehr auf diesen Partitionen Installieren, da NT ohne Service Pack ja noch nicht mit diesen Dateisystem umgehen kann. Das kopieren der Installationsdateien auf die Festplatte und das ersetzen der entsprechenden Dateien mit dem Service Pack 4 führt aber auch hier zum gewünschten Erfolg, aber wer will schon wieder NT 4.0 Installieren wenn er einmal NT 2000 gesehen hat ?

Die Installation können Sie über die Bootfähige CD durchführen, oder Sie erstellen sich die Bootdisketten (die sich jetzt auf 5 Stück erhöht haben) und führen damit die Installation durch. Alternative dazu können Sie auch das Installationsverzeichnis auf die Festplatte kopieren und die Installation mit WINNT.EXE starten.

Erfreulicher weise hat MS diesen mal nachgedacht, die Installation von der CD wird erst mit einem Tastendruck gestartet. Dadurch ist es nicht mehr nötig während der Installation und den zahlreichen Bootvorgängen jedesmal die CD rauszunehmen und wieder einlegen zu müssen.

Die Möglichkeit, die Bootdisketten über WINNT bzw. WINNT32 erstellen zu lassen ist nicht mehr möglich. Dafür gibt es jetzt auf der CD ein Verzeichnis "BOOTDISK" in dem sich zwei EXE-Dateien befinden.

MAKEBOOT.EXE für DOS

MAKEBT32.EXE  für NT

Starten Sie die jeweilige Datei und NT erstellt anhand der IMG-Dateien 4 Bootdisketten.

Sollten Sie die Installation nicht über die Bootdisketten bzw. Bootcd durchführen, sondern die CD auf die Festplatte (Server) kopieren und dann die Installation von hier aus starten wollen, müssen Sie sich an neuen Parameter für den Aufruf der Installation gewöhnen. Gestartet wird die Installation immer noch über die Datei WINNT.EXE bzw. unter NT mit WINNT32.EXE die Parameter haben sich aber geändert. (Siehe hierzu: Setup Parameter von Windows 2000)

Hier nun der Installationsvorgang in Schritten

1.	Start der Installation
In dieser Zeit werden Sie durch den Text (F6-Drücken zur Installation eine SCSI-Treibers eines anderen Herstellrs) auf die Möglichkeit hingewiesen andere SSI-Treiber einzubinden.

2.	NT überprüft die Festplatte auf vorhandene NT Installation. Wird eine NT Partition gefunden, zeigt NT Sie an und man kann mit der Taste R die Reparaturfunktion für dieses NT starten oder aber mit ESC eine neue Installation beginnen. Findet NT keine NT Partition wird die Installation mit ENTER gestartet. Sie haben aber auch hier die Möglichkeit mit der Taste R eine Reparaturinstallation anzustoßen.

3.	Wenn Sie die Installation von NT vorgesetzt haben, zeigt Ihnen NT nun alle Festplatten mit eventuell vorhandenen Partitionen an. Hier können Sie nun Partitionen anlegen/löschen und durch Auswahl einer entsprechenden Partition die Installation fortsetzen

4.	Befinden sich auf dieser Partition Daten, werden Sie darauf hingewiesen, das ein eventuell vorhandenes Betriebsystem auf dieser Partition nach der Installation nicht mehr korrekt funktionieren könnte. Wenn Sie die Installation fortsetzten wollen, müssen Sie diese Meldung mit C bestätigen.

5.	NT kopiert nun die benötigten Dateien um die Installation nach einen Neustart im Grafikmodus fortsetzen zu können.

6.	Nach einem Neustart werden Sie von Grafischen Setup-Programm begrüßt. Klicken Sie auf "Weiter"

7.	Windows NT versucht nun die Installiere Hardware auf Ihren Rechner zu finden, das kann einige Minuten dauern.

8.	Jetzt müssen Sie die Ländereinstellungen vornehmen (Gebitsscheme und Tastaurlayout)

9.	NT fragt nun nach Ihren Persönlichen Informationen (Benutzerinformationen)

10.	In der nächsten Abfrage legen Sie den Computernamen und das Administrator Paßwort fest.

11.	Jetzt werden Sie nach den aktuellen Zeit/Datumseinstellungen gefragt.

12.	Jetzt kommen Sie zur Netzwerkinstallation. Hier können Sie zwischen "Standardeinstellungen" und Benutzerdefinierte Einstellungen" wählen.

13.	NT wird die Installation nun Vervollständigen


Setup Parameter von Windows 2000

Bei Windows 2000 haben sich die möglichen Parameter zu Windows NT erheblich geändert. Hier finden Sie eine übersicht der Parameter die Sie bei WINNT.EXE bzw. WINNT32.EXE benutzen können:

winnt32 [/s:Quellpfad] [/tempdrive:Laufwerk] [/unattend[Zahl]:[Antwortdatei]] [/copydir:Ordner] [/copysource:Ordner] [/cmd:Befehlszeile] [/debug[Ebene]:[Datei]] [/udf:ID[,UDF-Datei]] [/syspart:Laufwerk] [/checkupgradeonly] [/cmdcons] [/m:Ordner] [0/makelocalsource] [/noreboot]

Parameter	Beschreibung
/checkupgradeonly	Überprüft ob es bei einen Upgrade (WIN98, WINNT usw.) zu Problemen kommen kann. Es wird bei NT eine LOG-Datei WINNT32.LOG bzw bei Windows 95/98 eine Datei UPGRADE.TXT erstellt, wo Sie dann nachlesen können ob es zu Problemen kommen kann. Es wird keine Installation von NT durchgeführt.
/CMD:[Command_Line]	Weist Setup an, vor der Schlussphase von Setup einen bestimmten Befehl auszuführen. Dieser Zeitpunkt liegt nach dem zweimaligen Neustarten des Computers und nachdem Setup die erforderlichen Konfigurationsdaten gesammelt hat, jedoch vor Abschluss von Setup.
/makelocalsource	Kopiert die Quelldateien auf die lokale Festplatte
/syspart:[Laufwerk]	Kopiert die Startdateien auf die lokale Festplatte. Dieser Parameter muss immer im zusammenhang von /tempdrive verwendet werden.
/unattend	Macht ein Update von einer vorherigen Windows 2000 Installation. Alle Benutzereingaben werden von der vorhandenen Installation verwendet.
/unattend[Ziet]:[Antwortdatei]	Die Installation wird ohne Benutzereingaben durchgeführt. Alle angaben Benutzereingaben werden aus der Datei geholt. Der Parameter [Zeit] gibt an, wie lange NT nach dem Dateikopieren und dem Reboot warten soll
/tempdrive:[Laufwerk]	Laufwerk auf dem Temporären Dateien abgelegt werden sollen und das Windows auf diesen Laufwerk installiert werden soll.
/s:[sourcepath]	Legt das Laufwerk fest, auf dem sich die Quelldateien befinden. Sie können auch mehrere /s Schalter für unterschiedliche Server angeben, der erste Server muss aber immer zu verfügung stehen.
/cmdcons:	Fügt dem Installationsbildschirm eine Reparaturfuktion für die durchgeführte Installation hinzu
/copydir:[Verzeichnisname]	Damit können Sie ein Verzeichnis hinzufügen der in Windows 2000 nicht vorhanden ist. Dieses Verzeichnis wird unter dem Windows-Verzeichnis angelegt (z.B.: C:\WINNT\TESTOrdner)
/debug[Level-NR][:Dateiname]	Erstellt ein Fehlerprotokoll mit den angegebenen Dateinamen. Werden keine Parameter angegeben, wird das Log als C:\WINNT32.LOG als Level 2 erstellt. Die Level bestimmen, wie ausführlioch das Protokoll sein soll: Level 0: schwerwiegende Fehler Level 1: Fehler Level 2: Warnungen Level 3: Informationen Level 4: Ausführliche Informationen
/m:[Verzeichnisname]	Legt fest, das Treiber erst aus diesen Verzeichnis Installiert werden sollen. Werden Treiber in diesen Verzeichnis für die Hardware gefunden, haben Sie die Möglichkeit diese Treiber zu verwenden.
/noreboot:	Es wird kein Neustart durchgeführt wenn WINNT das kopieren beendet hat. Sie haben die Möglichkeit noch weitere Aktionen durchzuführen.
/udf:id[,UDF_file]	Erweitere Antwortdatei. Diese Datei wird zusätzlich zur Unattend-Antwortdatei benutzt. Alle Einstellungen in dieser Datei setzten gleiche Einstellungen in der Unattend-Datei außer Kraft.
/copysource:Ordner	Erstellt wie "copydir" einen zusätzlichen Ordner. Dieser Wird aber nach der installation automatisch wieder gelöscht.


PS/2 Mausabfrage beschleunigen

Wer eine PS/2 Maus an einem PS/2 Port besitzt, sollte die Abfrage der Maus beschleunigen. Man wird durch ein wesentlich feineres Scrolling der Maus belohnt:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ i8042prt\ Parameters

legen Sie dort den Wert "SampleRate" als Datentyp REG_DWORD und weisen Sie Ihn einen Wert zwischen 0 - 200 zu. Der Standardwert ist  60.


CHM-Help-File Info

Einige Leute haben mir den Fehler gemeldet, das die CHM Version immer wieder versucht eine Verbindung zum Internet herzustellen oder es beim Klick auf die Buttons (z.B. Registry Editor Starten) zu Fehlermeldungen kommt. Lange Zeit konnte ich den Fehler nicht nachstellen.

Der Grund liegt daran, das für diese Help-File Version "ActiveX for Help" installiert sein muss.

Die dafür benötigten Dateien finden Sie auch auf meiner Homepage (http://www.winfaq.de) und können von da runtergeladen werden.

Wollen Sie das aber nicht installieren, müssen Sie auf die alte Help-File Version bzw. auf die HTML-Version der FAQ umsteigen.

Ich möchte darauf Hinweisen, dass ich keinesfals Daten mit der FAQ damit versenden möchte!


Explorer Parameter und bestimmte Aufrufe

Wollen Sie den Explorer immer in einem bestimmten Ordner öffnen, können Sie das mit folgenden Parametern erreichen:

explorer /e,[Laufwerk]:\[Pfad]

z.B. explorer /e,C:\windows

Wollen Sie nur den Explorer öffen, ohne das ein Verzeichnis geöffnet wird, müssen Sie folgenden Aufruf benutzen:

explorer /e,/select

Syntax:

explorer [/n] [/e][,/root,object][[,/select],subobject]

Parameter:

/root,object	Wenn Sie diesen Parameter mit angeben wird der Pfad im Explorer als Root angezeigt (Sie können nicht weiter zurückblättern) Beispiel: explorer /e,/root,c:\windows\system
/e	Auf der linken Seite wird ein Verzeichnisbaum angezeigt. Wenn Sie diesen Parameter weglassen wird im Explorer nur der Ordnerinhalt angezeigt.
/n	Öffnet immer einen neuen Explorer, auch wenn schon einer geöffnet ist.
subobject	legt den Ordner fest, der den FOCUS erhält, wenn der Explorer gestartet wird. Als Standard ist root definiert. Ist nicht in Verbindung mit /SELECT möglich
/select	legt fest, dass ein Ordner geöffnet wird und ein Objekt im Ordner selektiert ist


Registry Abkürzungen in INF-Dateien

Hier die Abkürzungen, die Sie für den Registryzugriff in INF-Dateien usw. finden:

Kürzel	Registry Key
HKCR	HKEY_CLASSES_ROOT
HKCU	HKEY_CLASSES_USER
HKLM	HKEY_LOCAL_MACHINE
HKU	HKEY_USERS
HKR	relativer Schlüssel, den Windows vorgibt


Favoriten im IE ordnen

Die Favoriten im Internet Explorer 4.x werden willkürlich angezeigt. Das neu sortieren im IE führt nicht zum gewünschten Erfolg, da diese Funktion fehlerhaft ist.

Damit Sie die Favoriten wieder sortieren können, müssen Sie eine Registry Key löschen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CUREENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ MenuOrder\ Favorites

hier löschen Sie den Ordner Menü.

Jetzt wählen Sie im IE "Favoriten"- > "Favoriten verwalten" und klicken mit der rechten Maustaste in das Dialogfenster. Jetzt haben Sie im Kontextmenü die Auswahl "Symbole anordnen".


Hot Fix Packs für SP5

(Stand: 04.01.2000)

Hier nun eine Aufstellung aller mir bekannten Hot-Fix Packs für Windows NT (Deutsch/Englisch). Wobei man bei einen Server eigentlich immer die englische Version einsetzen sollte.

Es ist nur ratsam ein Hot-Fix Pack einzuspielen, wenn bei Ihnen das Problem besteht bzw. es eine erhebliche Sicherheitslücke darstellen würde. Auch sollten Sie beachten, das nach dem Ändern und Einspielen der Service Packs, auch das Hot-Fix Pack neu eingespielt werden muss.

Bei allen hier aufgeführten Hot-Fix Packs muss meist das aktuelle Service Pack für die jeweilige NT Version installiert sein, was für NT 4.0 Service Pack 5 bedeutet.

KB Nummer:	Q216913 und Q241040
Beschreibung:	In Service Pack 5 hat MS schon Fixes für das Jahr 2000 eingebaut. Das war ein Problem mit älteren BIOS-Versionen die den Jahreswechsel nicht richtig durchgeführt haben. Zwei Fehler bestehen aber immer noch, die mit diesem Bugfix behoben werden: - Wenn ein Computer auf eine Zeitzone gestellt wird, die nicht an der Sommerzeit teilnimmt, funktioniert die Aktualisierung für das Jahr 2000 nicht. - Auch bei Multiprozessorkernel funktioniert jetzt die Umstellung
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/Y2K/BIOS2-fix/biosfixi.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Y2K/BIOS3-fix/biosfixi.exe
KB Nummer:	Q229607
Beschreibung:	Wenn Sie auf einem NTFS-Laufwerk Dateien erstellen bzw. löschen auf dem mehr als 4 Millionen Dateien vorhanden sind, kann es zu folgenden Fehlern kommen: - Gelöschte Dateien werden immer noch auf dem Laufwerk angezeigt - Nicht gelöschte Dateien sind nicht mehr zu sehen - Es werden Ihnen Fehler auf dem Laufwerk angezeigt und Sie sollen CHKDSK ausführen.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/NTFS-fix/ntfsfixi.exe
KB Nummer:	Q230677
Beschreibung:	Ein fehlerhafter Eintrag im Telefonbuch kann verwendet werden um Sicherheitseinstellungen zu umgehen auf den der RAS Dienst installiert ist. Ein Anwender kann diesen Eintrag ausnutzen um auf diesen Computer ein Programm ausführen zu lassen mit welchem er einen Angriff auf den Computer durchführen kann.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/RAS-fix/rasffixi.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/RAS-fix/rasffixi.exe
KB Nummer:	Q230681
Beschreibung:	Auch wenn bei der Anmeldung an einen RAS-Server die Einstellung "Paßwort Speichern" ausgestellt wird. Werden die Daten Paßwort, USER.ID und Domainname in der Registry gespeichert.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-PostSP5/Perfctrs-fix/Q234351i.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Perfctrs-fix/Q234351i.exe
KB Nummer:	Q231337
Beschreibung:	Wenn ein Clientrechner auf dem Service Pack 4 Installiert ist sich über DDE mit einen Server unterhält und eine WM_DDE_TERMINATE Mitteilung an einen Server sendet, wird von NETDDE.EXE die WM_DDE_TERMINATE Antwort des Servers nicht an den Clientrechner weitergeleitet.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/NetDDE-fix/nddefixi.exe
KB Nummer:	Q231457
Beschreibung:	Eine fehlerhafte Anfrage an das LSA (Local Security Authority) kann durch ein Sicherheitsloch dazu führen, das der Rechner nicht mehr antwortet und einen Neustart durchführen möchte.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/LSA3-fix/lsarepi.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/LSA3-fix/lsareqi.exe
KB Nummer:	Q231605
Beschreibung:	Eine Sicherheitslücke im Hilfesystem von MS kann verwendet werden um das System zum Stillstand zu bringen wenn ein Anwender die Hilfe Taste (F1) drückt.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/WinHLP32-fix/winhlp-i.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Winhlp32-fix/winhlp-i.exe
KB Nummer:	Q233303
Beschreibung:	Wenn Sie den RAS Service auf Ihren Rechner installiert haben und sich bei der Anmeldung über den Dial-Up Client mit einen Server verbinden, werden Sie aufgefordert Ihre Benutzerdaten einzugeben. Hier haben Sie auch die Möglichkeit auszustellen, das die Anmeldeinformationen abgespeichert werden. Egal was Sie hier aber anklicken, der Client speichert die Informationen auf jeden Fall ab.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/RRASPassword-fix/rpwdfixi.exe
KB Nummer:	Q233323
Beschreibung:	Wird auf einen Windows Rechner ein fehlerhafter Dienst installiert, wird dieser vom System abgelehnt. Sind es mehr als die maximale Anzahl von Prozessen (Standardmäßig 16), die auf eine Benutzereingabe warten, ohne eine Benutzereingabe zu erhalten, kann es sein, das der Server angehalten wird.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/CSRSS-fix/csrssfxi.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Csrss-fix/csrssfxi.exe
KB Nummer:	Q234351
Beschreibung:	Wenn Sie ein Programm starten welches Performance Daten eines anderen Computers über das Netz anzeigen soll, aber das entsprechende Protokoll nicht installiert ist, kann es dazu führen das der Computer hängenbleibt.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-PostSP5/RASPassword-fix/pwdfixi.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/RASPassword-fix/pwdfixi.exe
KB Nummer:	Q234351
Beschreibung:	Wenn Sie ein Programm verwenden, welches versucht auf einen Dienst zuzugreifen der nicht installiert ist, kann die Performance abbauen bzw. sich der Computer aufhängen.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-postsp5/perfctrs-fix/q234351i.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Perfctrs-fix/q234351i.exe
KB Nummer:	Q236359
Beschreibung:	Wenn Sie ein Programm ausführen welches einen IOCTL (Input Output Control) Aufruf für die Maus oder Tastatur startet, kann es sein das dieses Programm IOCTL daran hindert auf weitere Anfragen vom Betriebsystem zu antworten.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/IOCTL-fix/ioctlfxi.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/IOCTL-fix/ioctlfxi.exe
KB Nummer:	Q237185
Beschreibung:	Wenn Sie das DFÜ-Netzwerk beenden, können Sie eine "Access violation" Fehlermeldung erhalten und im Event Viewer können Sie folgende ähnliche Einträge vorfinden: - The application, exe\dialer.dbg, generated an application error. - The error occurred on <date> @ <time> - The exception generated was c0000005 at address 31313131. Dieser Fehler tritt auf wenn der Eintrag [letzte gewählte Nummer] in der DIALER.INI zwischen 128 und 256 Zeichen enthält.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-postsp5/dialer-fix/dialrfxi.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Dialer-fix/dialrfxi.exe
KB Nummer:	Q238020
Beschreibung:	Das NNTP (Network News Transfer Protocol) kann nicht richtig zweistellige Jahreszahlen umwandeln. Wenn Sie also das Jahr 2000 angeben, betrachtet das Protokoll nur "00" und kann das Jahr 2000 somit in 1900 umwandeln. Erfolgt nun einen Anfrage 2-stellig kann es dazu kommen, das diese Anfrage mit einen Fehler zurückgewiesen wird, da das Datum zu alt ist.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ Hotfixes-PostSP5/Y2K/NNTP-fix/q238020i.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Y2K/NNTP-fix/q238020i.exe
KB Nummer:	Q238329
Beschreibung:	Wenn ein Computer unter Win98 eine fehlerhafte IGMP (Internet Group Management Protocol) erhält, kann sich die Leistung des Computers verschlechtern bzw. er antwortet überhaupt nicht mehr und muß neu gestartet werden. Windows NT Rechner sind von diesem Fehler auch betroffen, aber andere Dienste verhindern die Auswirkung auf die Geschwindigkeit.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/IGMP-fix/igmpfixi.exe
KB Nummer:	Q238453
Beschreibung:	Wenn Sie das TCP/IP Source Routing wie im Artikel Q217336 beschrieben deaktivieren, ist es durch fehlerhafte Informationen mögliche diese Deaktivierung zu umgehen.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Spoof-fix/ipsrfixi.exe
KB Nummer:	Q239132
Beschreibung:	Microsoft Exchange und Outlook Clients hängen sich auf, wenn eine Verbindung über eine langsame Leitung auf einen Exchange Server erfolgt.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Rpcltscm-fix/rpslwfxi.exe
KB Nummer:	Q240195
Beschreibung:	Im Jahr 2000 bringt der Schalter "/times" vom Befehl NET.EXE eine Fehlermeldung zustande.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ hotfixes-PostSP5/Y2K/Times-fix/netfixi.exe


Woher bekomme ich Hot Fix Packs ?

MS macht für Hot-Fix Packs wenig Werbung. Wenn Sie Hot-Fix Packs suchen müssen Sie meist selber auf den MS FTP-Server nachsehen.

Auch bei den Hot-Fix Packs ist es wie mit den Service Packs, es sind immer erst die USA-Version und dann mal die Deutschen Versionen zu bekommen.

Einen guten Dienst um Hot-Fix Packs zu finden ist aber nicht die MS Seite. Auf der Seite http://www.ntbugtraq.com findet man einen übersichtlich und gut aufgebeuten Suchserver. Hier wird Ihnen nach Angabe der NT-Version und einigen anderen Fragen eine übersichtliche Liste aller Hot-Fix Packs erstellt, die zur Zeit bei MS zu verfügung stehen. Sie könne die Dateien dann auch gleich von dort runterladen.

Die MS FTP Seiten

Für Service Pack 4

Deutsch: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/hotfixes-postSP4

Englisch: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/hotfixes-postSP4

Für Service Pack 5

Deutsch: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/hotfixes-PostSP5

Englisch: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/hotfixes-PostSP5


Was ist das Option Pack ?

Zu Anfang hat MS auch in den Service Packs neue Funktionen mit eingebunden. Da dadurch aber die größer sehr angestiegen sind und die Service Packs eigendlich dafür gedacht sind Fehler zu beheben, wurde für neue Funktionen das Option Pack eingeführt.

Aus diesen Grunde gehört zum Service Pack auch noch das Option Pack, welches zur Zeit als Version 4 vorliegt.

Das Option Pack 4 enthält zur Zeit:

1.	Internet Information Server 4

2.	Microsoft Transaction Server 2

3.	Microsoft Message Queue Server 1

4.	Internet Connection Service for RAS

5.	Certificate Server

6.	Site Server Express

7.	SMTP Server

Dieses Option Pack ist mehr für die Leute gedacht, die mit NT einen Internet/Intranet Server aufbauen wollen. Wenn Sie aber viel mit RAS arbeiten, ist wegen der "Internet Connection Service for RAS" auch für diese Leute zu gebrauchen.

Runterladen können Sie es unter: http://www.microsoft.com/msdownload/ntoptionpack/askwiz.asp


CLSID Nummern der wichtigsten Funktionen

Die wichtigsten Funktionen werden bei Windows über CLSID-Nummern aufgerufen (siehe dazu auch: Was ist eine CLSID ?). In einigen Tipps in dieser FAQ wurden schon etliche dieser Nummern aufgezeigt. Hier mal eine Übersicht aller wichtiger Funktionen von Windows und ihre dazugehörige CLSID

Wenn Sie ein Icon zum Aufruf solcher Funktionen anlegen wollen, legen Sie an der gewünschten Stelle (Desktop oder Startmenü) einen neuen Ordner an. As Namen für den Ordner geben Sie eine Beschreibung ein und dann die CLSID-Nummer [Name.{CLSID-Nummer}] (z.B. Systemsteuerung.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} )

Was	CLSID Nummer	NT	Windows 95/98
Netzwerk Verbindungen	{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}	Ja	Ja
Drucker	{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}	Ja	Ja
Mailprogramm (MS Exchange/Outlook)	{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}	Ja	Ja
Internet Mail	{89292102-4755-11cf-9DC2-00AA006C2B84}	Nein	Ja
Internet News	{89292103-4755-11cf-9DC2-00AA006C2B84}	Nein	Ja
Papierkorb	{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}	Ja	Ja
Internet Cache	{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}	Ja	Ja
Aktenkoffer	{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}	Ja	Ja
DFÜ Netzwerk	{a4d92740-67cd-11cf-96f2-00aa00a11dd9}	Ja	Ja
Internet Einstellungen	{DB2112AD-0000-0000-0002-000004281965}	Nein	Ja
Internet Explorer	{FBF23B42-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}	Ja	Ja
URL Verlauf	{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}	Ja	Ja
Bitmap	{D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652}	Nein	Ja
Arbeitsplatz	{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}	Nein	Ja
Systemsteuerung	{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}	Ja	Ja
Netzwerkumgebung	{00028B00-0000-0000-C000-000000000046}	Nein	Ja
Desktop	{00021400-0000-0000-C000-000000000046}	Nein	Ja
DFÜ-Netzwerk	{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}	Nein	Ja
Shortcut	{00021401-0000-0000-C000-000000000046}	Nein	Ja
Briefkasten	{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}	Nein	Ja
Schriftwarten	{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}	Nein	Ja
Internet Cache	{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}	Nein	Ja
History	{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}	Nein	Ja


Unterschiedliche DLL-Versionen

Häufig kommt es vor das Programme zwar die selbe DLL benutzen, aber nur mit unterschiedlichen Versionen dieser DLL zusammenarbeiten.

Bei NT haben Sie die Möglichkeit für die Porgramme Pfade vorzugeben wo Sie nach den DLL-Dateien suchen sollen.So können Sie von einer DLL verschiedene Versionen auf Ihren Rechner bereitstellen.

Die Pfade für DLL-Suchpfade können Sie in der Registry angeben.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsof\ Windows\ CurrentVersion\ App Paths\

hier finden Sie entweder schon den Programmnamen, oder Sie legen einen neuen Schlüssel mit dem Namen der entsprechenden EXE-Datei an.

Unter diesen Schlüssel nehmen Sie zwei Einträge vor:

Schlüsselname	Datentyp	Eintrag
default	REG_SZ	Pfad und Name zum Programm (z.B.: C:\Programme\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE)
Path	REG_SZ	Pfad zum DLL-Verzeichnis (z.B.: C:\Programme\Microsoft Office\Office)


NT-Systemprozesse

Hier eine Auflistung der Standard NT Prozesse.

Systemprozess	Beschreibung
Leerlaufprozess	Prozess der die übrige Prozessorzeit bekommt
system	Windows NT Subsystem
smss.exe	Session Manager Subsystem
csrss.exe	Client/Server Runtime Subsystem (schützt Systemaufrufe)
winlogon.exe	Login-Dienst zur An- und Abmeldungq
services.exe	Service Controller (steuert die Dienste)
lsass.exe	Local Security Authority Subsystem (lokaler Sicherheitsdienst)
spoolss.exe	Spooler Subsystem
locator.exe	Teil der Remote Procedure Call Systems
systray.exe	Message-Bereich im Taskbar
rpcss.exe	Remote Procedure Call Subsystem
explorer.exe	Windows Explorer


Standard Benutzergruppen unter Windows NT

Hier eine Übersicht der vordefinierten Gruppen und der ihnen zugewiesenen Rechte und Funktionen. Diese Berechtigungen werden im USERMANAGER unter dem Menü "Richtlinien" -> "Benutzerrechte" vergeben. Dort können Sie auch Veränderungen an diesen Einstellungen vornehmen.

NT Workstation	Administrator	Sicherungs Operator	Jeder	Benutzer	Hauptbenutzer	Gäste
Lokale Anmeldung	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Zugriff auf diesen Computer vom Netz	JA		JA		JA
Übernehmen des Besitzes an Dateien und Objekten	JA
Verwalten von Überwachungs- und Sicherheitsprotokoll	JA
Ändern der Systemzeit	JA				JA
System herunterfahren	JA	JA	JA		JA
Herunterfahren von einem Fernsystem aus	JA				JA
Sichern von Dateien und Verzeichnissen	JA	JA
Wiederherstellen von Dateien und Verzeichnissen	JA	JA
Erzeugen und Verwalten von Benutzerkonten	JA				JA
Erzeugen und Verwalten von lokalen Gruppen	JA			JA	JA
Erteilen von Benutzerrechten	JA
Sperren der Arbeitsstation	JA		JA		JA
Zugriff auf eine gesperrte Arbeitsstation	JA
Formatieren der Festplatte	JA
Erzeugen von Gruppen	JA				JA
Speichern lokaler Profile	JA	JA			JA
Verzeichnisse freigeben im Netz	JA				JA
Drucker freigeben im Netz	JA	JA			JA
NT Server	Administrator	Server Operator	Konten Operator	Drucker Operator	Sicherungs Operator	Jeder	Benutzer
Lokale Anmeldung	JA	JA	JA	JA	JA
Zugriff auf diesen Computer vom Netz	JA					JA
Übernehmen des Besitzes an Dateien und Objekten	JA
Verwalten von Überwachungs- und Sicherheitsprotokoll	JA
Ändern der Systemzeit	JA	JA
System herunterfahren	JA	JA	JA	JA	JA		JA
Herunterfahren von einem Fernsystem aus	JA	JA
Sichern von Dateien und Verzeichnissen	JA	JA			JA
Wiederherstellen von Dateien und Verzeichnissen	JA	JA			JA
Erzeugen und Verwalten von Benutzerkonten	JA		JA
Erzeugen und Verwalten von globalen Gruppen	JA		JA
Erzeugen und Verwalten von lokalen Gruppen	JA		JA
Erteilen von Benutzerrechten	JA
Sperren des Servers	JA	Ja				JA
Sperren der Arbeitsstation	JA	JA
Zugriff auf eine gesperrte Arbeitsstation	JA
Zugriff auf einen gesperrten Server		JA
Formatieren der Festplatte	JA	JA
Erzeugen von Gruppen	JA	JA
Speichern lokaler Profile	JA	JA	JA	JA	JA
Verzeichnisse freigeben im Netz	JA	JA
Drucker freigeben im Netz	JA	JA		JA

Die nun aufgeführten Gruppen, werden von NT standardmäßig angelegt und können auch nicht gelöscht werden. Die Aufteilung der Gruppen ist schon recht gut durchdacht und bedarf nur einigen Änderungen um es den jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Administratoren:

Die Gruppe hat die meisten Rechte und hat damit die größte Kontrolle über das Netz. Trotzdem kann ein Mitglied dieser Gruppe nicht standardmäßig auf alle Dateien im Netz zugreifen. Für den Zugriff auf Dateien muss der Gruppe die Berechtigung dazu vorliegen. Der Administrator hat aber die Möglichkeit das Eigentumsrecht für eine Datei zu übernehmen. Was aber bei eingeschalteter Überwachung im Sicherheitsprotokoll festgehalten wird. Desweiteren kann er das Eigentumsrecht nicht wieder an den Eigentümer der Datei zurückgeben.

Da diese Gruppe die gesamten Rechte im Netz hat, sollte die Benutzung nur zur Systemverwaltung benutzt werden, die auch die volle Kontrolle über das System erfordern. Alle anderen Aufgaben sollten nach Möglichkeit von Benutzerkonten erledigt werden die in anderen Gruppen mit weniger Rechten eingerichtet wurden. Dadurch ist auch der Personenkreis, der zu den Administratoren gehört sehr klein zu halten.

Domänen-Admins:

Diese Gruppe ist Mitglied in der lokalen Gruppe der Administratoren und somit haben die Personen die dieser Gruppe angehören auf allen Rechnern der Domäne administrative Rechte.

Server-Operatoren:

Alle notwendigen Rechte zur Verwaltung der Server und zwar:

1.	Druckerfreigabe

2.	Netzwerkfreigaben einrichten

3.	Anlegen von Sicherungskopien auf dem Server, herstellen von Dateien und setzen der Systemzeit

4.	Server herunterfahren

Alle arbeiten auf dem Server die nicht mehr Rechte benötigen sollten mit diesen Konto durchgeführt werden.

Sicherungs-Operatoren:

Mitglieder dieser Gruppe können alle Daten sichern und wieder herstellen. Es ist für diese Aufgabe nicht nötig Administrative Rechte zu besitzen.

Reproduktions-Operatoren:

Dieses Konto sollte nicht für Benutzer sondern ausschließlich nur für das Starten des Reproduktionsdienstes benutzt werden, der einige besondere Rechte benötigt. Die hier eingetragenen Konten sollten nicht über das Recht "Zugriff auf diesen Computer vom Netz" und "Lokale Anmeldung" verfügen, da dies für den Reproduktiosdienst nicht benötigt wird und somit zu einer höheren Sicherheit beiträgt.

Druck-Operatoren:

Mitglieder dieser Gruppe können Drucker auf dem Domänencontroller hinzufügen und die Zugriffsrechte verwalten. Standardmäßig können Sie sich auch an einem Server anmelden und ihn herunterfahren, soll das nicht von diesen Leuten durchgeführt werden, sollte ihnen das Recht genommen werden.

Konten-Operatoren:

Haben die Erlaubnis die meisten Konten anzulegen, zu verwalten und  zu löschen. Auf folgende Gruppen haben Sie keine Zugriffsmöglichkeiten:

5.	Administratoren

6.	Domänen-Admins

7.	Konten-Operatoren

8.	Sicherungs-Operatoren

9.	Druck-Operatoren

10.	Server-Operatoren

Diese Gruppe entspricht also in weiten Sinne der Gruppe "Hauptbenutzer"

Hauptbenutzer:

Dieser Benutzer hat eingeschränkte administrative Funktionen. Somit kann ein USER aus dieser Gruppe Verzeichnisse im Netz freigeben, Druckertreiber installieren und freigeben und einige allgemeine Programmgruppen verwalten. (Hauptbenutzer, Benutzer und Gäste, auf alle weiteren Gruppen haben Sie aber keinen Einfluß und können Sie auch nicht verändern) sowie neue Gruppen erstellen. Sie haben das Recht sich am Server anzumelden die Domäne herunterzufahren und neue Rechner in die Domäne einzufügen.

Benutzer:

Diese Gruppe enthält alle benötigten Rechte, die ein USER braucht um mit den Rechner arbeiten zu können. Jeder neu angelegte Benutzer wird standardmäßig Mitglied der Gruppe.

Domänen-Benutzer:

Diese Gruppe ist gleichzusetzen mit der Gruppe "Benutzer" und bezieht sich nur auf Domänen. Jeder neu angelegter Benutzer in einer Domäne wird automatisch Mitglied in dieser Gruppe.

Alle Benutzer die nur normale Arbeiten am Rechner durchführen und keine weiteren Rechte benötigen, sollten nur dieser Gruppe angehören.

Gäste:

Diese Gruppe enthält nur wenige Rechte für Benutzer. Da es trotzdem mit diesen Konto leicht zu einem Sicherheitsrisiko kommen kann, sollte man das Konto deaktivieren. In den meisten Netzen ist es sowieso nicht erwünscht, das sich nicht bekannte Benutzer anmelden und Zugriff auf einige Resourcen haben.

Domänen-Gäste:

Siehe "Gäste" nur in Bezug auf die ganze Domäne

Besondere Gruppen:

Diese Gruppen tauchen nicht in der Auflistung des Benutzer - Managers auf und werden nur bei der Verwaltung der Resourcen angezeigt. Es ist nicht möglich Mitglieder von Hand diesen Gruppen zuzuweisen.

Ersteller - Besitzer:

Enthält den Benutzer der die neue Datei/Resource angelegt hat.

Interaktiv:

Benutzer die sich lokal an einem Rechner anmelden sind automatisch Mitglied in dieser Gruppe.

Jeder:

Jeder Benutzer ist Mitglied dieser Gruppe (Lokale und Netzwerkbenutzer)

Netzwerk:

Benutzer die sich an das Netzwerk anmelden sind automatisch Mitglied in dieser Gruppe.

System:

Zugriff für das System (Dienste usw.) auf die Resourcen. Dieses Konto ist nur für das Betriebsystem vorgesehen.

Mit diesen Gruppen bestimmt man die User, die für die Verwaltung der Userrechte und Aufgaben zuständig sind.
Um die Rechte für den Verzeichniszugriff zu regeln sollten jetzt noch frei definierte Gruppen angelegt werden, die jeweils den nötigen Aufgaben der Abteilungen entsprechen. Mit solchen Gruppen sollte ausschließlich festgelegt werden welche Daten die Anwender sehen, lesen und verändern dürfen. Die Vergabe von solchen Rechten sollte aus administrativen Gründen nie direkt an USER- Accounts erfolgen.


Unterschiedliche AT Parameter bei NT 3.51 und NT 4.0

MS hat den Aufruf von AT von NT 3.51 nach NT 4.0 etwas verändert.

Windows NT 3.51

AT hh:mm "CMD /C Parameter"

Windows NT 4.0

AT hh:mm CMD /C "Parameter"

Wenn Sie Programme benutzen die noch auf den alten Aufruf angewiesen sind, können Sie ab Service Pack 4 mit einem Registry Key einstellen, das auch der alte Aufruf wieder möglich ist.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Schedule

Erstellen Sie hier einen neuen Schlüssel mit den Namen "Parameters" unter diesen Schlüssel legen Sie nun einen Wert als REG_DWORD mit den Namen "UseOldParsing" an und weisen ihn den Wert 1 zu.


Datenträgerauslastung mit dem Systemmonitor protokollieren

Der Windows NT-interne System-Monitor erlaubt keine direkte Überwachung der Festplatten-Performance, weil keine entsprechenden Datenquellen zur Verfügung stehen.

Wenn Sie mit dem Systemmonitor (PERFMON.EXE) die Auslastung Ihrer Datenträger protokollieren wollen, müssen Sie erst mal die Festplatten dafür freigeben. Dazu müssen Sie diskperf -y \\Computername eingeben, nun können Sie nach einem Neustart des Systems die Schreib- und Lesegeschwindigkeit Ihrer Hardisks messen. Zum deaktivieren müssen Sie an der Eingabeaufforderung diskperf -n eingeben. Die Option Computername müssen Sie nur eingeben, wenn sich der Rechner in einem Netzwerk befindet.

Die Parameter von DISKPERF.EXE:

-y	Starten "Datenträgerdatenquellen" nach einem Systemneustart
-ye	Aktiviert "Datenträgerdatenquellen" die für die Leistungsüberwachung bei physischen Laufwerken mit Stripe Sets verwendet werden.
-n	Beendet "Datenträgerdatenquellen" nach einem Systemneustart
//[Servername]	Führt den Befehl auf einen bestimmten Server aus

Beispiel:

Diskperf -ye //TestServer


Win98 SE Vollversion über Win98 installieren

Die Vollversion von Windows 98 SE (Secound Editon) läßt sich nur auf einem nackten System installieren. Ein Update über Win98 scheitert mit dem Hinweis, dass man sich doch ein Update zulegen soll. Diese Meldung kommt aber nur bei der OEM-Version die bei der Auslieferung von Rechnern mit dabeiliegt. Eine Vollversion die Sie extra gekauft haben können Sie über ein bestehendes System installieren.

Mit etwas vorarbeit können Sie aber auch diese Version über ein bestehendes Windows installieren:

1.	Kopieren Sie die Installationsdateien von der Windows 98 CD auf ihre Festplatte in ein beliebiges Verzeichnis (z.B. Install)

2.	Starten Sie ihr Windows im MS-DOS Modus

3.	Löschen Sie aus dem Hauptverzeichnis die Dateien:
IO.SYS
MSDOS.SYS
und aus dem Windows Verzeichnis die Datei:
WIN.COM
4.Bedenken Sie, das diese Dateien versteckt und schreibgeschützt sind. Sie müssen Sie daher erst mit "attrib -r -h -s [Dateiname]" freigeben.

Gehen Sie in das Verzeichnis wo die Installationsdateien liegen und starten Sie das Setup


Prompt in der DOSBOX von Windows definieren

Unter DOS wird der PROMPT mit SET PROMPT= definiert.

In der Windows DOSBOX kann dies auch mit SET WINPMT= definiert werden

Siehe dazu auch: Prompt an der Eingabeaufforderung ändern


Beschleunigung Festplattenzugriffe

Bei jeden Zugriff auf eine Datei, wird von Windows das Attribut für das Datum des lezten Zugriffs erneuert.

Mit folgendem Eintrag je Partition in der CONFIG.SYS kann dies umgangen werden und so mit ggf.

der Zugriff auf Festplatten (jeder gesparter Zugriff bedeutet auch in der Regel Beschleunigung) beschleunigt werden:

Syntax:

ACCDATE=[Laufwerk]-

Beispiel:

ACCDATE=C-

In diesem Beispiel wird der Zugriff für das Laufwerk C abgeschaltet.

Dieser Befehl funktioniert aber leider nicht und MS hat den Fehler bisher noch nicht behoben, wie Sie in der Knowledge Base auch lesen können: (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q182/4/65.asp)


Tuning-Tools

Wie kann man den subjektiven Eindruck, dass System sei zu langsam; objektiv beurteilen?

Hierzu bieten sich verschiedene Tools an. Ich beschreibe hier kurz die Tools und in einem weiteren Bericht (Wie kann ich die Geschwindigkeit meines Systems verbessern?) wie man sein System beschleunigen kann.

Leistungsmerkmale

Liefert Informationen über die Grafikgeschwindigkeit, virtuellen Arbeitsspeicher, Dateisystem und erlaubt performancesteigernde Maßnahmen. Das Programm verfügt über eine Onlinehilfe.Dieses Tool zeigt auch an, ob Windows im Kompatibilitätsmodus betrieben wird.

Bei Windows 95 und 98 finden Sie es unter "Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Leistungsmerkmale"

Systemmonitor

Dieses Programm liefert ausschließlich, aber detailierte Informationen über alle wesentlichen Windows-Komponenten.

Unter "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" -> "Systemmonitor" können Sie den Systemmonitor starten. Ist das Programm nicht in der Gruppe zu finden, so muss es zunächst über "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Software" -> "Windows Setup"  unter "Zubehör" bzw. bei Windows 98 unter "Systemprogramme" installiert werden.

Unter "Bearbeiten" -> "Datenquelle hinzufügen" können Sie nun bestimme Meßwerte abrufen:

Problem:	zu wenig RAM-Speicher
Messwert:	"Speicher-Manager" -> "Seiteneinlagerung" und "Seitenauslagerung"
Anzeige:	hohe Aktivität (ständig wechselnde, hohe Zahlenwerte) Es lohnt sich auch ein Blick auf die Größe des Caches. Möglicherweise ist ein falsches Profil (Siehe Tuning CACHE) ausgewählt worden, so dass der RAM-Speicher in den Cache gesteckt wird,
Problem:	zu geringe CPU-Leistung
Messwert:	"Kernel" -> "Prozessorauslastung %" und "Threads"
Anzeige:	Dieser Messwert ist relativ ungenau. Verringert man mit "Option" -> "Diagramm.." den Aktualisierungsintervall wird der Messwert genauer. Laufen DOS-Programme, z.B. DFÜ-DOS-Verbindungen oder wird die Maustaste gedrückt, liefert die Prozessorauslastung ebenfalls ein falsches Bild der CPU-Leistung. In Verbindung mit den "Kernel" -> "Threads" oder aber auch dem Programm WinTop (Siehe unten) läßt sich nun feststellen, welche Threads (in der Regel Programme) die meiste CPU-Belastung verursachen. Mit CTRL ALT DEL läßt sich dann gezielt ein Thread beenden, doch vorsicht einige Threads sind lebensnotwendig für Windows. Besser die Anwendung ordentlich, z.B. über die Taskleiste am Bildschirmrand beenden.
Problem:	zu geringe Festplattengeschwindigkeit
Messwert:	"Dateisystem" -> "Geschriebene Byte/Sek." und "Gelesene Bytes/Sek." "Dateisystem" -> "Lesezugriffe/Sek." und "Schreibzugriffe/Sek."
Anzeige:	Je heftiger das System genutzt wird, desto wichtiger ist es den Zugriff auf Dateien zu verbessern
Problem:	im laufenden System wird Windows immer langsamer
Messwert:	"Speicher-Manager" -> "Reservierter Speicher", "Gesperrter Speicher", "Seitenauslagerungen", "Sonstiger Speicher  und unter "Kernel" -> "Threads"
Anzeige:	Anwendungen sollen nach Beendigung Resourcen, insbesondere Speicher wieder freigeben. So manche Windows 3.1 Anwendung verhält sich jedoch unkooperativ und gibt Speicher nicht wieder frei. Auf der anderen Seite wird für Windows 3.1 Anwendungen in Windows eine eigene Laufzeitumgebung benötigt, die unter anderem Speicherplatz kostet. Diese Laufzeitumgebung kann aber erst dann wieder entfernt werden, wenn auch die letzte Windows 3.1 Anwendung beendet wurde. Sonstiger Speicher zeigt z.B. den Speicher an, der nicht in der Auslagerungsdatei liegt, Speicher für den Cache, Speicher der nicht ausgelagert werden kann, Speicher der nicht zugeordnet werden kann (z.B. DLLs wie der von WIN32.DLL). Sonstiger Speicher ist also eine Summe von anderen Meßwerten und mehr.
Der Systemmonitor kann weitere Meßwerte enthalten, die sonst nicht angezeigt werden. Wird z.B. ein weiteres Gerät, eine Windows-Ramdisk benutzt, können diese Geräte hier Werte anzeigen. VRAMDIR (siehe Tuning Dateizugriff) wäre ein solches Programm.

WinTop

In den Microsoft KERNELTOYS finden Sie dieses Programm, welches Sie über die Datei WINTOP.INF installieren müssen.

Dieses Programm ist ein echter Knüller. Es zeigt welche Anwendungen, genauer Tasks, die meiste CPU-Zeit benötigen. Je höher der IDLE-Wert, desto weniger ist die CPU ausgelastet.

Faustformel: Windows 3.1 Anwendungen, 16-Bit-Anwendungen (siehe Spalte TYPE) sind fehleranfälliger und verbrauchen in der Regel mehr CPU-Zeit als ihre Windows 4.0 bzw. 32 Bit-Kollegen.

Resourcen-Monitor

Den finden Sie unter "START" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Leistungsmerkmale". Hier finden Sie unter anderem Informationen über die freien "Systemresourcen". Je weniger Resourcen verfügbar sind, desto langsamer ist Windows.


Wie kann ich die Geschwindigkeit meines Systems verbessern ?

Allgemein

Die beste Performance erhält man, wenn man komplett auf die erweiterten Eigenschaften von Windows aufsetzen kann. Dazu gehört z.B., das eine Festplatte nicht den Kompatibilitätsmodus, sonder 32Bit-Zugriff benutzt. Statt SMARTDRIVE oder andere 16-BIT-Cache-Software soll das dynamische Cache System von Windows verwendet werden.

Windows wird erheblich durch genügend Speicher (8 bzw. 16 MB reichen nicht aus) und einer schnellen Festplatte, CPU und einem modernem Bussystem beschleunigt. In den nachfolgenden Kapiteln wird erklärt wie man das System durch andere Maßnahmen als Aufrüstung der Hardware noch beschleunigen kann. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sich eine Aufbesserung der Hardware direkt auf die Performance des Systems auswirkt.

Dabei gilt bei begrenztem Budget folgende Reihenfolge:

1.	Motherboard
Ein altes Motherboard mit ISA-BUS oder VL-BUS sollte gegen ein modernes Motherboard ausgetauscht werden. Die Gründe hierfür sind:
- schnelleres, stabiles BUS-System (PCI), Aufrüstmöglichkeit CPU
- mögliche Verwendung moderner Speicherbausteine (PS/2 SIMMs, DIMMs,...)
- mögliche Verwendung moderner Peripheriegeräte, wie z.B. moderne Grafikkarten (VL und ISA stirbt weitgehend aus)

Doch Vorsicht:
das Layout eines Computergehäuses hat sich geändert, neben den alten Motherboards gibt es nun sogenannte ATX-Boards. Diese können nicht in alte Gehäuse eingebaut werden.

2.	Speicheraufrüstung
bis 32 MB, danach nur noch geringer Perfomancegewinn bei normaler Benutzung. Anwender die viel mit Grafik bzw. Multimedia Dateien arbeiten profitieren auch noch gut von mehr Speicher

3.	CPU-Aufrüstung
Eine Pentium-CPU bringt erhebliche Beschleunigungen im Fliesskommabereich, aber auch der Integerbereich wirkt sich teilweise auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit von allgemeinen Anwendungen aus.

4.	Festplatte
Beim Neukauf auf folgende Kriterien achten:
- Datentransferrate, je höher desto besser
- Zugriffszeit, je kürzer desto besser
- Umdrehungsgeschwindigkeit (Faustformel je höher, desto bessere Datentransferraten werden erzielt).

5.	BUS-SYSTEM
bei massiver Benutzung, z.B. Multitaskingbetrieb, Serverbetrieb lohnt sich die Verwendung von SCSI statt dem Standard-EIDE-System.

Beim Kauf der Komponenten, insbesondere bei Controllern, Grafikkarten, Drucker, Soundkarte, Scanner und Streamer darauf achten, dass dem Gerät Windows Treiber beigelegt werden.

Profile für Disk Cache Optionen

Siehe hierzu "Disk Cache Optimieren"

Mit einem weiteren Wert in der Registry können Sie das Verhalten der Auslagerungsdatei beeinflussen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Die Werte, die jedem Nutzungsprofil zugeordnet werden, sind im folgenden Registrierschlüssel gespeichert:

HKEY_LOKAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ FS Templates

Das aktuelle Nutzungsprofil ist im folgenden Registrierschlüssel gespeichert:

HKEY_LOKAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Filesystem

ContigFileAllocSize	größter zusammenhängender Plattenplatz der gesucht wird, wenn Plattenplatz, z.B.für die Auslagerungsdatei, benötigt wird. Per default wird versucht unter den ersten 0,5 MB einen  zusammenhängendem freien Speicherplatz zu finden. MSDOS versucht hingegen direkt am Plattenanfang freien Speicher zu finden und diese Methode führt oft zur starker Fragmentierung der Festplatte. Ein kleiner Wert kann zu häufigeren Zugriffen für die Auslagerungsdatei und höherer Fragmentierung der Festplatte führen.
Defragmentierung

Durch häufige Schreibzugriffe wird die Platte mehr und mehr fragmentiert. Im Klartext bedeutet diese Fragmentierung, dass der Zugriffsarm der Festplatte häufiger die Position wechseln muss um eine Datei komplett von der Festplatte zu lesen. Die Zeit die verstreicht bezeichnet man auch als Zugriffszeit und verzögert das Laden von Dateien. Zwangsläufig soll man von Zeit zu Zeit das Utility DEFRAG, welches mit Windows ausgeliefert wird, aufrufen.

Tuning CDROM-Zugriff

Der CDROM-Zugriff wird in Windows durch einen vom Dateizugriffscache unabhängigen Cache beschleunigt.

Eingestellt wird die Größe des Cache in

"START" -> "SYSTEMSTEUERUNG" -> "SYSTEM" -> "LEISTUNGSMERKMALE" -> "DATEISYSTEM" -> "CDROM"

Hauptspeicher	Optimale Einstellung	Cachegröße
8  MB	Einfach	64KB
8  MB -  12 MB	Zweifach	626KB
12 MB und mehr	Vierfach	1238KB

Dieser Cache hat keine dynamische Größe und der Speicher für den Cache wird permanent vom Hauptspeicher abgezogen und steht nicht für andere Dinge zur Verfügung.

Tuning Druckausgabe

Unter "START" -> "EINSTELLUNGEN"  -> "DRUCKER" kann über das Eigenschaftsmenü des jeweiligen Druckers (rechte Maustaste) und dann "DETAILS" -> "SPOOLEINSTELLUNG" der Ausdruck optimiert werden.

Damit nach Anstoß der Druckausgabe schneller zur Anwendung zurückgekehrt werden kann, wird der Druck erst nach der letzten Seite begonnen. Wenn es beim Ausdruck keine Probleme geben sollte, dann soll EMF-Format ausgewählt werden. Ebenso führt der bidirektionale Druck zu einer Beschleunigung der Druckausgabe.

Optimierung Hauptspeicher

Windows setzt wie auch Windows 3.x auf einen DOS-Kern auf und kennt daher die Speicherarten LOW-MEMORY (Speicher bis 640 KB), UMB und XMS-Speicher. Es gibt daher auch unter Windows das Problem, dass zu wenig Speicher zur Verfügung steht, obwohl mehrere MB Speicher eingebaut sind.

In Windows, wenn die GUI gestartet wird (das ist der Normalfall) gilt es bei Rechnern mit weniger Hauptspeicher (z.B. 8 MB) ein wenig mit dem Speicher zu haushalten. Praktisch sind 8 MB für Windows zu wenig, dennoch hier ein paar Tricks:

1.	nur geringe Auflösung und Farbtiefe verwenden (also nicht gerade 1024x768x24bit)

2.	keine Desktop-Hintergrundbilder laden

3.	keine Erweiterungen wie z.B. "BMP-ICON als BMP darstellen" verwenden

4.	möglichst auf resistente Programme (z.B. DESKMENU, QUICKRES, SYSTEMDIENSTE) verzichten

5.	per SYSTEM.INI den CACHE (siehe Performance TUNING CACHE) minimieren (z.B. MaxFileCache=2048).

6.	Den CDROM-Cache (siehe Performance TUNING CDROM) auf einfach stellen

7.	Das Profil DOCKING STATION unter SYSTEM\LEISTUNGSMERKMALE\ verwenden.

8.	Auf Tonunterstützung bei Aktivitäten (z.B. Papierkorb leeren) verzichten.

Dadurch ist Windows vielleicht nicht so schön bunt und die Zugriffsgeschwindigkeit auf Dateien mag sinken, doch allgemein wird das System beschleunigt, da die Auslagerungsdatei weniger oft benötigt wird und die Anwendung(en) öfters komplett in den Speicher geladen werden können.

Tuning Dateizugriff

In Windows wird ein dynamischer Cache verwendet. Dieser Cache wirkt sich ausschließlich auf lokale Laufwerke aus, also nicht bei der Übertragung vom Netzwerklaufwerk noch beim Zugriff auf ein Diskettenlaufwerk.Die erste Optimierungsmaßnahme ist das Entfernen aller alten DOS-Beschleuniger wie z.B. share, smartdrive, kwick cache, ...

Diese Dateien findet man entweder in der CONFIG.SYS oder AUTOEXEC.BAT. Bei einer Update-Installation von Windows werden bekannte DOS- Beschleuniger durch Windows deaktiviert (REM vor dem eigentlichen Befehl).

dynamischer Cache

Dieser Cache wird von Dateizugriffen oder der Seitenauslagerung durch Windows verwendet. Hingegen werden Aktivitäten auf die Auslagerungsdatei nicht gecacht. Die Strategie von Windows ist dabei, die Seitenauslagerungen ungenutzter Seiten (logische RAM-Einheiten) dann zu betreiben, wenn das System gerade nicht ausgelastet ist. Diese freigewordenen Seiten stehen dann wieder Anwendungen als physikalischer Speicher oder aber dem Cache für Dateizugriffe zur Verfügung.

Diese Seitenauslagerungen/einlagerungen werden jedoch durch REALMODE-Treiber stark eingeschränkt. Im Klartext heißt das, wenn eine Platte im Kompatibilitätsmodus arbeitet, kann weniger Speicher ausgelagert werden, als es normal der Fall wäre.

Kompatibilitätsmodus

Es gilt zu verhindern, dass Windows auf den Kompatibilitätsmodus beim Plattenzugriff angewiesen ist.

Dieser Modus wird aber immer dann verwendet, wenn ein Realmode-Treiber (16 Bit-DOS-Treiber) verwendet werden muss.

Die Datei IOS.LOG, IOS.INI gibt Auskunft, über Realmodetreiber. Dieser Realmodetreiber (z.B. ein komprimiertes Stackerlaufwerk) sollte durch einen 32Bit-Proteced-Mode-Treiber ersetzt werden.

Busmastering

Bei den meisten Systemen handelt es sich um EIDE-Systeme (wie enhanced). Der Durchsatz einer einzelnen Platte wird zwar kaum durch BUSMASTERING (siehe Gerätemanager in Systemsteuerung\System\Festplatten-Controller) beschleunigt, doch wirkt sich dies im allgemeinen beim Anwendungstest aus. Es sollte also das Busmastering bei EIDE-SYSTEMEN aktiviert sein. Für das Busmastering werden individuell zum Motherboard Treiber (in der Regel von INTEL) zur Verfügung gestellt.

Deaktivierung DYNAMIK

Aus Kompatibilitätsgründen ist die SYSTEM.INI in Windows noch vorhanden. Mit dem Paragraphen [VCACHE] läßt sich der Ramspeicher, der minimal bzw. maximal für den Cache verwendet werden soll exakt begrenzen.

Genaures dazu finden Sie unter "Cache Einstellungen"

Ramdrive benutzen

Mit Windows kann man auch eine RAMDRIVE benutzen. Hierbei wird RAM-Speicher als DISK-Speicher verwendet. Programme oder Dateien die in einer RAMDRIVE liegen werden besonders schnell verarbeitet. Neben der statischen RAMDRIVE, die Windows bietet gibt es weitere von Drittherstellern. VRAMDIR ist z.B. eine 32 Bit-Ramdrive, die dynamisch RAM-Speicher zuordnet. Es wird also immer soviel Speicher für die RAMDRIVE reserviert wie benötigt wird. Dabei ist VRAMDIR in der Lage Zugriffe auf bestehende Verzeichnisse auf der Festplatte in den Hauptspeicher, z.B. das Temporär-Verzeichnis, umzuleiten. Eine RAMDRIVE lohnt sich nur dann, wenn man über ausreichend  Hauptspeicher verfügt bzw. macht ab einer bestimmten RAM-Ausstattung erst die sinnvolle Nutzung des Ramspeichers möglich (z.B. 64 MB).

Optimierung DOS-Speicher

Windows kennt 2 verschiedene Betriebsarten. MSDOS-Mode und GUI. Beide Betriebsarten setzen auf einen

DOSKERN auf. Einige Funktionen in der GUI werden nach wie vor via Interruptaufrufe statt über moderne 32-Bit-Architekturkomponenten aufgerufen.

Der DOS-COMMAND-Prompt für MSDOS-Programme kann hingegen auf viele verschiedene Wege aufgerufen werden:

a) Beim Windows-Start durch das Bootmenü (siehe MSDOS.SYS)

1) Eingabeaufforderung

2) vorherige DOS-Version (Achtung, nicht Windows 950b = OSR2)

In beiden Fällen handelt es sich um ein vollwertiges MSDOS, welches zum Ansteuern von Peripheriegeräten, Realmodetreiber und Programme (z.B. beim CDROM MSCDEX.EXE) benötigt. Die 32-Bit-Treiber stehen nicht zur Verfügung. Es steht damit auch kein 32-Bit-Cache oder VFAT mit langen Dateinamen zur Verfügung. Die Beschleunigung erfolgt wie bisher durch Programme wie SMARTDRV oder FASTOPEN. Dieser Modus ist für alle die Programme geeignet, die mit der DOS-Eingabeaufforderung von der GUI nicht klar kommen. Einige Programme schließt Windows sowieso aus von der GUI aus zu starten. Hierfür gibt es bei Windows eine Kompatibilitätsdatenbank (Lw:\WINDOWS\INF\APPS.INF). Bei diesen Programmen wird automatisch der MSDOS-Modus vorgeschlagen.

Auf der Windows95-CD befindet sich ein Verzeichnis OLDDOS. In diesem Verzeichnis steht unter anderem das Werkzeug MEMMAKER und alte DOS-Befehle zur Verfügung um diesen Modus zu optimieren.

Wie bei einer Vollinstallation von Windows95 eine vorherige DOS-Version aktiviert werden kann findet man an anderer Stelle in dieser FAQ.

b) Von der GUI

1) DOS-Eingabeaufforderung als Fenstersitzung

2) DOS-Eingabeaufforderung als Vollbild

3) MSDOS-Modus

Bei den DOS-Eingabeaufforderungen stehen alle 32Bit-Treiber von Windows zur Verfügung. D.h. nun, dass auch ein CDROM über 32Bit-Treiber angesteuert werden kann und auch den CDROM-Cache von Windows verwendet. Aus diesem Grund kann man auf weitere Treiber und Programme in der CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT weitgehend verzichten.

Bei einer Updateinstallation werden nicht alle Treiber (z.B. CDROM-Treiber) automatisch deinstalliert. Hingegen werden weitere Speicherfressende Programme (z.B. MODE-Befehle und KEYBOARD.SYS)

installiert. Diese sind aber i.d.R. nicht nötig. Auch Treiber von Drittherstellern, wie z.B. Soundkartentreiber sind nicht notwendig.

Selbst die Treiber HIMEM.SYS und EMM386.EXE sind nicht notwendig, da HIMEM.SYS bereits durch die IO.SYS geladen wird und EMS-Speicher durch einen 32Bit-Treiber simuliert wird. Die Maus wird ebenfalls durch einen 32Bit-Treiber simuliert. Nur die deutsche Tastatur muss über einen Tastaturtreiber für DOS-Programme aktiviert werden. Ebenfalls Anweisungen wie DOS=HIGH, FILES, BUFFERS oder STACKS sind überflüssig. Auch hier erfolgen, z.B. FILES=60, Defaultzuweisungen in der IO.SYS. Diese Defaultzuweisung wird für die jeweilige Komponente deaktiviert, wenn eine entsprechende Zuweisung in der CONFIG.SYS erfolgt. Hier darf dann aber statt FILES auch FILESHIGH verwendet werden oder DEVICEHIGH statt DEVICE. Soll die automatische Zuweisung in der IO.SYS komplett deaktiviert werden, so muss die erste Zeile in der CONFIG.SYS DOS=NOAUTO lauten. Im Idealfall steht in der CONFIG.SYS nur die COUNTRY-Zuweisung:

COUNTRY=049,437,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

In der AUTOEXEC.BAT sollten sich dann nur ein deutscher Tastaturtreiber und ein paar Zuweisungen für Umgebungsvariablen befinden. Einige Umgebungsvariablen werden bereits durch IO.SYS gesetzt. So ist die Umgebungsvariable PATH, TEMP und TMP bereits belegt, kann aber jeder Zeit durch entsprechende Einträge in der AUTOEXEC.BAT erweitert oder überschrieben werden:

@echo off

path=%path%;c:\tools

LH KDRIVE -A- -/-

LH S3VBE20 /INSTALL

SET TEMP=C:\TEMP

SET TMP=C:\TEMP

SET DIRCMD=/OGN /A /W /P

SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E MODE:0

SET SOUND=C:\PROGRA~1\CREATIVE\CTSND

SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6

In diesem Beispiel wird die PATH-Variable erweitert und die Variable TEMP und TMP überschrieben. Weitere Variablen werden hinzugefügt.

Wer noch mehr konventionellen Speicher zur Verfügung stellen möchte, verwendet entweder je DOS-Anwendung eine individuelle MSDOS-Konfiguration, die er über die Eigenschaften des DOS-Programmes (rechte Maustaste auf EXE-Datei) konfiguriert, oder startet über eine Verknüpfung zum DOS-Programm eine Stapelverarbeitung. In dieser kann dann z.B. der deutsche Tastaturtreiber statt in der AUTOEXEC.BAT aktiviert werden.

c) Windows im DOS-MODUS beenden

Beim Beenden von Windows wird der DOS-MODUS angeboten, der ohne Warmstart zum DOS-Prompt führt. Auch hier stehen keine 32Bit-Treiber mehr zur Verfügung. Dieser DOS-Prompt setzt per default auf die bestehenden Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT beim Windows-Start auf und es wird eine Datei DOSSTART.BAT ausgeführt. Diese Datei wird einmalig bei der Installation von Windows erstellt, kann jedoch jeder Zeit modifiziert werden.

Für diesen Menüpunkt ist eine Verknüpfung MS-DOS-MODUS im Windowshauptverzeichnis verantwortlich. Diese Verknüpfung hat ebenfalls ein Eigenschaftsmenü, welches verändert werden kann. Auch hier kann man den MSDOS-Modus mit einer individuellen CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT erzwungen werden. Allerdings führt dies dann unwiderruflich zu einem Warmstart statt direkt zum DOS-Prompt.

Was ist also nun zu tun?

a) man muss sich entscheiden, ob eine Anwendung unter dem MSDOS-Modus laufen soll oder muss, verzichtet dann aber auf erweiterte Fähigkeiten von Windows, wie z.B. lange Dateinamen, schneller 32Bit-Dateizugriff oder Multitasking oder verwendet eben die DOS-Anwendung von der GUI. Manche Peripheriegeräte verlangen nach wie vor noch 16Bit-Treiber.  Anwendungen, die auf diese Treiber angewiesen sind, sollte man ggf. durch moderne Anwendungen ersetzen oder sich moderne Treiber besorgen, damit auf die 16Bit-Treiber verzichtet werden kann.

Die Standardperipheriegeräte (Maus, Festplatte, CDROM) brauchen i.d.R. keinen Realmodetreiber. Gerade bei Festplatten oder CDROMs ist darauf zu achten 32Bit-Treiber zu verwenden, da sonst ggf. Windows im langsamen Kompatibilitätsmodus arbeiten muss. Das führt zu einer Senkung der Verarbeitungsgeschwindigkeit, Erhöhung der Fehleranfälligkeit, schlechtem Multitaskingbetrieb und weniger DOS-Speicher.

b) Man optimiert den jeweiligen Modus. Entweder werden Realmodetreiber bei der Verwendung der GUI entfernt oder wenn man darauf angewiesen ist verwendet man kleinere Treiber bzw. erst dann, wenn Sie benötigt  wird oder ersetzt Sie durch 32Bit-kompatibele Treiber. Auf jeden Fall sollten diese in den UMB-Speicher per DEVICEHIGH oder LH geladen werden. Verwendet man den MSDOS-MODUS oder ist auf REALMODE-Treiber angewiesen optimiert man die Ladereihenfolge und die Speicherbelegung mit Programmen wie Memmaker. Als Faustformel gilt z.B. hier, dass man zunächst alle großen Treiber und Programme und dann anschließend kleinere Treiber und Anwendungen lädt. (Z.B. MSCDEX vor SMARTDRIVE, SMARTDRIVE vor dem Tastaturtreiber).

Für die Konfiguration des MSDOS-Modus stehen weitere Tools auf der Windwos95-CD sowie im Freewarepaket KERNELTOYS von MICROSOFT zur Verfügung.


Fehler: Beim Einloggen will NT SETUP.EXE starten
Fehler: Beim Einloggen will NT "SETUP.EXE" starten

Bei jedem Systemlogin schaut NT nach der Datei "SETUP.EXE" im %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 Verzeichnis. Ist diese nicht vorhanden oder durch eine andere Datei ersetzt, kommt es zu einer Fehlermeldung. Ersetzen Sie in diesem Fall die Datei durch die SETUP.EXE Datei von der NT Original CD.


Bootreihenfolge bei Autostart festlegen

Programme die Sie im Ordner AUTOSTART packen werden von Windows beim Starten automatisch gestartet. Leider können Sie hier aber nicht die Reihenfolge festlegen. Sollte es aber nötig sein, das ein Programm erst gestartet werden kann wenn eine andere Anwendung schon geladen ist müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Legen Sie eine BATCH-Datei an, das folgende Einträge hat:

START [PROG1.EXE]

START [PROG2.EXE]

usw....

Starten Sie diese Datei nun im Autosstartordner (die anderen Verknüpfungen entfernen Sie natürlich!)


Aufruf des Taskmanager

Um den Taskmanger aufzurufen ist unter NT 4.0, anders als bei NT 3.51, die Tastenkombination STRG+SHIFT+ESC nötig


Dateien mit reservierten Namen löschen
Dateien mit "reservierten"Namen löschen

Wenn eine Datei auf der Platte ist, die einen reservierten Namen hat, so können Sie diese nicht ohne weiteres löschen.

Um z.B. die Datei/Ordner "LPT1" zu löschen, müssen Sie folgendes eingeben:

DEL \\.\LW:\Verzeichnis\Dateiname

also

DEL \\.\C:\LPT1

auf diese Weise können Sie auch andere Dateien/Ordner löschen.


SQL-Datenbank sichern

Beim Backup einer Datenbank, müssen Sie auch die aktuellen Größen der Daten/Log Devices dokumentieren. Beim Zurückspielen des Backup müssen die Größen der Devices mit der Originaldatenbank übereinstimmen, da es ansonsten zu Fehlern und Datenverlust kommen kann.

Damit Sie das nicht immer bei jeden vergrößern der Datenbank neu dokumentieren müssen (was schnell mal vergessen werden kann). Sollten Sie die Größenangaben der Datenbank über ein SQL-Skript automatisch sicher lassen.

Beispiel:

isql -U[Anmeldename] -P[Paßwort] -S[SQL-Servername] -Q"sp_help_revdatabase" -o[Sicherungsdatei]

Bei einem Restore brauchen Sie jetzt nur noch diese Sicherungsdatei unter ISQL laden und ausführen und die Datenbank wird mit der richtigen Größe automatisch angelegt.

Bei einer Neuinstallation des SQL-Server ist darauf zu achten, das die bei der Installation die gleiche Codeseite und die installierte Sortierreihenfolge wie bei der alten Installation verwenden.

Diese Informationen können Sie bei einer bestehenden Installation über ISQL mit folgenden Befehl abfragen: sp_helpsort

Auch sollten Sie das gleiche Service Pack einspielen, mit den Befehl: SELECT @@version können Sie sich die aktuellen Daten ausgeben lassen.

Dabei entspricht die Versionsnummer folgender SQL-Installation

6.50.201	SQL Server 6.5
6.50.213	SQL Server 6.5 mit Service Pack 1
6.50.240	SQL Server 6.5 mit Service Pack 2
6.50.258	SQL Server 6.5 mit Service Pack 3
6.50.281	SQL Server 6.5 mit Service Pack 4


Alte Oberfläche im Internet Explorer

Durch einen Eintrag in der Registry können Sie einige Desktoperweiterungen ausschalten z.B. (der Eintrag Favoriten aus dem Startmenü und die Symbolleiste Schnellstart in der Task-Leiste werden ausgeschaltet).

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Erstellen Sie dort den Eintrag "ClassicShell" als Binärwert und weißen Sie ihn den Wert 1 zu. Ab sofort werden keine Desktoperweiterungen mehr geladen.

Dieser Eintrag bringt aber nur wenige kByte Speichergewinn, so das sich das Ausschalten eigentlich nicht lohnt.


Fehlermeldung bei der Installation in der Datei PIDGEN.DLL

Bei der Installation von Windows kommt es zu einem Absturz, wenn das Biosdatum größer als das Jahr 2047 ist. Steht das Jahr z.B. auf 2048 stürzt Windows mit einer Fehlermeldung in der Datei PIDGEN.DLL nach der Eingabe der Seriennummer ab.


Command-Line Switches der Datei WIN.COM

Diese Parameter können nicht über die Eingabeaufforderung benutzt werden. Sie müssen daür Windows beenden um dann mit den entsprechenden Parametern Windows starten zu können.

Syntax:

WIN {/D:[F] [M] [N] [S] [V] [X]} [/W] [/WX]

Parameter:

/W	Wiederherstellen der Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT mit Hilfe der Dateien CONFIG.WOS und AUTOEXEC.WOS. Danach erscheinen folgende Bildschirmmeldungen: Weiter mit beliebiger Taste ... Jetzt wird das System neu gestartet.
/WX	Wiederherstellen der Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT mit Hilfe der Dateien CONFIG.WOS und AUTOEXEC.WOS. Danach wird das System automatisch neu gestartet.
/D:[Werte]	Ermöglicht die Fehlersuche, wenn Windows nicht gestartet werden kann. Die Werte können kombiniert werden. F  Deaktiviert den 32-Bit Datenträgerzugriff. Entspricht den SYSTEM.INI Eintrag: 32BitDiskAccess=FALSE M Aktiviert den abgesicherten Modus (entspricht den Start mit F5) N Aktiviert den abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung (entspricht den Start mit F6) S Verhindert, dass Windows den ROM-Adressbereich von F000:0000 bis 1 MB für einen Haltepunkt verwendet. Entspricht den SYSTEM.INI Eintrag: SystemROMBreakPoint=FALSE V Interrupts des Festplatten-Controllers werden von der ROM-Routine behandelt. Entspricht den SYSTEM.INI Eintrag: VirtualHDIRQ=FALSE X Schließt den Adapterbereich aus dem Speicherbereich aus, in dem Windows nach freien Speicher sucht. Entspricht den SYSTEM.INI Eintrag: EMMExclude=A000-FFFF


NT über Tastatur ohne Abfrage neu starten

Wird Windows über "Start" -> "Beenden" -> "Computer herunterfahren" beendet, dauert das immer einige Zeit, da Windows erst alle offene Programme usw. beendet.

Durch einen neuen Eintrag in der Registry können Sie Windows mit der Tastatur zu einen schnellen Neustart bewegen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

erstellen Sie hier einen neunen Wert als Datentyp REG_SZ mit den Namen "EnableQuickReboot" und setzen Sie den Wert auf 1. Starten Sie nun Ihr System neu. Jetzt können Sie über die Tastatur durch gleichzeitiges drücken von STRG+Shift+Alt+Entf das System ohne weitere Abfragen neu starten

Bedenken Sie, das Windows hierbei keine offenen Programme beendet. Windows führt also kein richtiges "Shutdown" durch, dadurch kann es unter umständen zu Datenverlust kommen.


Systemrichtlinien Editor

Informationen

Mit den Systemrichtlinien haben Sie die Möglichkeit Einstellungen vorzunehmen ohne das ein Anwender eine Datei ausführen muss oder etwas davon mitbekommt. Bei Anmelden an einen Server, wird diese Datei automatisch von NT ausgeführt und die entsprechenden Änderungen in der Registry vorgenommen. Meist handelt es sich dabei um Schlüssel die Rechte unter Windows beschränken. Sie können damit aber auch den Bildschrimschoner für die Anwender vorgeben.

Beim Windows NT Server wird automatisch der Systemrichtlinien Editor installiert. Bei der WS Version ist er nicht mit dabei, dort muss das Resource-Kit installiert werden damit Sie Zugriff auf den Systemrichtlinien Editor haben. Gestartet wird das Programm über "POLEDIT.EXE"

Mit den Systemrichtlinien können für einzelne Anwender, Benutzergruppen und für bestimmte Computer Einstellungen vorgenommen werden. Diese Einstellungen können auf den Server hinterlegt werden und gelten dann für alle Anwender die sich an diesen Server anmelden. Da diese Datei bei jedem Anmelden überprüft wird, kann man so leicht und ohne Probleme Änderungen an Einstellungen vornehmen die dann für bestimmte Gruppen im Netzwerk gelten.

Es wird dabei zwischen Computer- und Anwenderrichtlinien unterschieden. Diese beiden Richtlinien werden automatisch zusammengeführt und ergänzen sich, wenn eine Richtlinie doppelt konfiguriert wurde, erhält die Anwenderrichtlinie immer Priorität vor der Computerrichtlinie. Das bedeutet also, wurde für alle Computer die Systemsteuerung deaktiviert aber es meldet sich ein Anwender an, wo die Systemsteuerung freigeschaltet wurde, hat er zugriff auf die Systemsteuerung.

Die Bearbeitung der Systemrichtlinien Dateien darf nur mit Versionsgleichen Systemrichtlinien Editoren erfolgen. Wenn unterschiedliche Versionen benutzt werden, kann das zu einer Inkonsistenz in den Systemrichtlinien führen.

Benutzer- und Computereinstellungen werden in den Standardvorlagen "COMMON.ADM" und "WINNT.ADM" eingestellt. Durch Erstellung von eigenen ADM - Dateien können noch mehr Richtlinien hinzugefügt oder geändert werden. Werden diese Richtlinien gespeichert wird die Datei "NTCONFIG.POL" erstellt.

Wenn Sie nur einen Server oder Workstation haben bzw. mit der Policy ausstatten wollen, müssen Sie die Datei in das Verzeichnis: "%SystemRoot%\system32\Repl\import\scripts" kopieren. Wenn Sie über mehrere Domänen-Controller verfügen, speichern Sie die Datei in das Verzeichnis: "%SystemRoot%\system32\Repl\export\scribts" und starten Sie auf allen Servern den Verzeichnisreplikations - Dienst.

Es ist unbedingt wichtig, dass die Datei im richtigen Verzeichnis liegt ansonsten wird die Datei beim Anmelden eines USERs nicht gefunden und somit auch nicht ausgeführt. Sollten also Einstellungen bei Ihnen nicht vorgenommen werden, überprüfen Sie erst mal das NETLOGON Verzeichnis ob da auch die Datei zu sehen ist.

Bei der Anmeldung am Server, wird die "NTCONFIG.POL" ausgelesen und auf der NT-WorkStation  ausgeführt. Da die Datei zentral auf dem Server liegt, bekommt der Anwender immer die selben Desktop Einstellungen, unabhängig davon auf welchen Rechner er sich anmeldet.

Die Benutzung des Systemrichtlinien - Editors und ein Zugriff auf die Dateien sollte nur Systemadministratoren erlaubt sein. Durch falschen Einsatz ist es auch möglich allen Administratoren im Netz plötzlich alle Rechte zu entziehen.

Start des Systemrichtlinieneditors

Beim Start des Systemrichtlinieneditors werden als erstes die ADM-Files geladen. Wenn keine ADM-Datei gefunden wird, erscheint ein Fehlermeldung und Sie werden aufgefordert anzugeben im welchen Verzeichnis sich die ADM-Dateien befinden.

Hier können Sie jetzt nur eine Datei angeben die dann vom Policyeditor eingelesen wird. Weitere ADM-Dateien können Sie über das Menü: "Options" -> "Policy Template" hinzufügen.

Über "Datei" -> "Neue Richtlinie" können Sie eine neue Datei anlegen. Sie sehen dann nur die beiden Symbole "Standardbenutzer" und "Standard-Computer". Alle Änderungen die Sie an diesen beiden Gruppen vornehmen gelten jeweils für alle im Netz die sich an den jeweiligen Domänen anmelden auf der die ADM-Datei abgelegt wurde. Sie können noch weitere Gruppen oder einzelne USER anlegen. Auch können einzelne Computer angelegt werden (hier kann man leider keine Gruppen von Computern erstellen für der die Einstellungen gelten sollen).

Die meisten Einstellungen werden durch Setzen von Kontrollkästchen vorgenommen. Die Einstellungen haben folgende Bedeutung:

Aktiviert	der Wert wird in der Registrierung hinzugefügt
Leer	der Wert wird aus der Registrierung gelöscht
Schattiert	der Wert bleibt in der Registrierung unverändert

Beispiele welche Konfigurationswerte in den ADM-Dateien geändert werden können:

1.	Systemsteuerung
Einstellen der Systemmöglichkeiten für die Anzeige (Grafikkarte)

2.	Desktop
Festlegen eines Hintergrundbildes

3.	Shell
Beschränken von Einstellungen auf dem Desktop (Suchen, Beenden, Ausführen usw.)

4.	System
Deaktivierung des Registrierungseditors und erstellen einer Liste der erlaubten Windows Anwendungen
Autostart von bestimmten Anwendungen, setzen von SNMP-Zielen

5.	Windows NT Shell
Anpassen des Startmenüs und der Desktopoberfläche. Festlegen von bestimmten Ordner usw.

6.	Windows NT System
Anmeldevorgang (Einlesen der Autoexec.bat, Task-Manager und Anzeigen Meldungen)

7.	Netzwerk
Umgang mit den Systemrichtlinien

8.	Windows NT Netzwerk
Aktivieren bzw. deaktivieren der Laufwerksfreigabe

9.	Windows NT-Drucker
Deaktivieren des Drucker-Spoolers, dadurch wird die System- und Netzwerkleistung gesteigert.

10.	Windows NT-Remote-Zugriff
Festlegung der Zeiten für wiederholte Versuche eine Echtheitsbestätigung von Server zu bekommen durchzuführen.

11.	Windows NT-Benutzerprofile
Löschen von zwischengespeichterten Server-Profilen

12.	Profilgröße einschränken
Damit wird die Größe für das persönliche Profilverzeichnis (C:\WINNT\PROFILES\ [USER-ID] festgelegt. Da dieses Verzeichnis bei jeder An- und Abmeldung über das Netzwerk kopiert wird, ist es sinnvoll, diese auf eine Größe zu beschränken. Wird eine bestimmt Größe überschritten, wird der Anwender darauf hingewiesen und kann sich erst abmelden, wenn er das Profilverzeichnis auf die eingestellte Größe anpaßt, indem man z.B. Dateien in ein anderes Netzwerklaufwerk kopiert.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie die Datei wie oben angegeben in das entsprechende Verzeichnis ab.

Aufzählung fertiger ADM - Files von MS

ADM Dateien finden Sie bei MS schon für recht viele Programme. Für das OFFICE Paket finden Sie die ADM- Dateien im Resource-Kit.

für den IE 4.x:

Chat.adm

Conf.adm

Inetres.adm

Inetset.adm

Oe.adm

Shell.adm

Subs.adm

für Windows NT 4.x:

Common.adm (Einstellungen für Windows )

Windows.adm (Spezielle Einstellungen für Windows 95/98)

Winnt.adm (Spezielle Einstellungen für Windows NT)

für Office:

Access97.adm

Off97nt4.adm (für Windows NT 4.0)

Off97w95.adm (für Windows 95/98)

ADMIN.ADM (Windows 95/98)

Erstellen einer eigenen ADM - Datei

Die ADM - Files werden durch den Systemrichtlinieneditor eingelesen der dann die jeweiligen Einstellungen zu Verfügung stellt. Es gibt von MS schon einige solcher ADM - Files, wenn Sie aber Einstellungen verändern wollen die in den ADM- Files noch nicht vorhanden sind, müssen Sie sich eine eigene Datei erstellen.

Die ADM - Files sind einfache ASCII Dateien die mit einem Texteditor erstellt werden können und als ASCII-Datei mit der Endung ".ADM" abgespeichert werden müssen.

Befehle einer ADM - Datei

CLASS MASCHINE bzw.  CLASS USER	Hiermit wird festgelegt ob die Einstellungen für die Maschine (Rechner oder dem Anwender (USER) gelten sollen. Einstellungen für eine Maschine gelten dann für alle Anwender die sich dort anmelden
CATEGORY "[Name]" .. END CATEGORY	Jeder neue Eintrag muss in so einer Anweisung eingeschlossen sein. Als [NAME] geben Sie eine Beschreibung ein die im Richtlineneditor im Auswahlbaum angezeigt werden soll.
POLICY "[NAME]" .. END POLICY	Jeden unterschiedlichen Registryschlüssel müssen Sie wiederum in so eine Anweisung einbinden. Hier ist der Name auch wieder für die Anzeige im POLICY Editor gedacht.
KEYNAME "....."	Hier müssen Sie den Registryschlüssel angeben wo Sie eine Einstellung verändern wollen. Dabei müssen die den ersten Schlüsselnamen HKEY_LOCAL_MACHINE bzw. HKEY_CURRENT_USER weglassen. NT trägt das je nach zugeordneter CLASS (MASCHINE oder USER) selbständig ein.
VALUENAME "..."	Hier wird der Wert angegeben der unter den Schlüssel verändert bzw. angelegt werden soll. Danach muss die Angabe erfolgen um was für ein TYP es sich handelt und wie er im Systemrichtlinieneditor angezeigt werden soll.
VALUEON NUMERIC 1 VALUEOFF NUMERIC 0	Datentyp welcher nur 0 oder 1 enthalten kann: Durch diese Einträge erzeugt der Policyeditor eine BOX zum Ein/Ausschalten
PART !![Variablenname] [Boxart]      VALUENAME [NAME] END PART	Verschiedene Eingabe/Auswahlboxen. Mit dieser Anweisung erstellen Sie eine Eingabe bzw. Auswahlbox. Als Variblenname müssen Sie einen Namen angeben, den Sie im unteren Teil definiert haben. Den Wert Boxart können Sie durch folgende Werte ersetzen:
	PART !!Info TEXT END PART	Nur als Ausgabe eines Infotextes im Systemrichtlinieneditor. Hier muss der Wert VALUENNAME weggelassen werden
	PART !!Test NUMERIC      VALUENAME Test END PART	Erstellt einen Registry Key als Datentyp: REG_DWORD
	PART !!Test DROPDOWNLIST      VALUENAME Test   ITEMLIST NAME "Auswahl1" VALUE NUMERIC NAME "Auswahl2" VALUE NUMERIC NAME "Auswahl3" VALUE NUMERIC END ITEMLIST END PART	Zum Erstellen einer Auswahlbox
	PART !!Test EDITTEXT       VALUENAME Test END PART	Erstellt einen Registry Key als Datentyp: REG_SZ. Wenn Sie hinter EDITTEXT noch REQUIRED angeben, wird einer Fehlermeldung ausgegeben, wenn kein Eintrag bei diesen Wert erfolgt.
	PART !!Test EXPANDABLETEXT      VALUENAME Test END PART	Erstellt einen Registry Key als Datentyp: REG_EXPAND_SZ
	PART !!Test EDITTEXT       VALUENAME Test      MAXLEN 5 END PART	Gibt die maximale Länge für das Eingabefeld an.
	PART !!Test NUMERIC      DEFAULT 5      VALUENAME Test END PART	Legt einen Vorgabewert fest für Text oder Zahlen.
	PART !!Test NUMERIC      MIN 5 MAX 100 DEFAULT 10      VALUENAME Test END PART	Legt den größten und kleinsten Wert für die Eingabe fest
Variablen anlegen:

[strings]

[NAME]=[Wert]

Nach dieser Angabe können Sie Variablen festlegen

Beispiel einer ADM - Datei

CLASS MACHINE

CATEGORY  "NetBIOS über TCP/IP"

                POLICY "DNS für Windows-Auflösung aktivieren"

                        KEYNAME "System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters"

                        VALUENAME "EnableDNS"

                        VALUEON NUMERIC 1

VALUEOFF NUMERIC 0

                END POLICY

END CATEGORY

CATEGORY "Sicherheit"

POLICY "Löschen der Auslagerungsdatei beim Systemabschluß"

KEYNAME "System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management"

VALUENAME "ClearPageFileAtShutdown"

VALUEON NUMERIC 1

VALUEOFF NUMERIC 0

END POLICY

POLICY "Anzeigen der WS im Netz ausschalten"

KEYNAME "System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters"

VALUENAME "Hidden"

VALUEON NUMERIC 1

VALUEOFF NUMERIC 0

END POLICY

POLICY "Adminrechte - Behebung der Sicherheitslücke: Q218473"

KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager"

VALUENAME "ProtectionMode"

VALUEON NUMERIC 1

VALUEOFF NUMERIC 0

END POLICY

END CATEGORY

CLASS USER

CATEGORY "Bildschrimschoner"

KEYNAME "Control Panel\Desktop"

POLICY "Bildschirmschoner einstellen"

PART !!BildschirmS	EDITTEXT

                	            VALUENAME "SCRNSAVE.EXE"

END PART

END POLICY

POLICY "Bildschirmschoner Aktivieren"

VALUENAME "ScreenSaveActive"

VALUEON "1"

VALUEOFF "0"

END POLICY

POLICY "Bildschirmschonerpaßwort"

VALUENAME "ScreenSaverIsSecure"

VALUEON "1" VALUEOFF "0"

END POLICY

POLICY "Bildschirmschoner Zeit"

PART !!ZeitInterval EDITTEXT

                        VALUENAME "ScreenSaveTimeOut"

            	            END PART

END POLICY

END CATEGORY

[strings]

BildschirmS="Dateiname"

ZeitInterval="Zeit in sec."


Soundblaster LIVE läuft nicht mit SP4

Nach der Installation der Treiber für die Soundblaster LIVE können Sie sich nicht mehr an Ihrem System anmelden, da sich das System aufhängt. Dieser Fehler ist bekannt und auf der Homepage finden Sie neue Treiber die auch mit SP4 von Windows NT fehlerfrei laufen.

http://www.sblive.com


Fix für Shutdown-Problem jetzt zum Download bei Microsoft

Für die neue Version Windows 98 SE 1 gibt es jetzt schon einen Fix für das Shutdown Problem.

http://www.microsoft.com/windows98/downloads/corporate.asp (502 KB)

Beschreibung von MS:

Addresses shutdown issues on systems with specific hardware/software configurations running Windows 98 Second Edition. These issues include systems restarting when selecting shutdown and systems hanging on shutdown.

Dies ist eine US-englische Version, die aber auch mit der Deutschen Version ohne Probleme funktioniert.

Bald dürfte aber auch eine deutsche Version erhältlich sein.

Weiterhin finden Sie unter http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q238/0/96.ASP noch weitere Informationen zu diesen Problem von MS


Taskplaner (Schedule) in der Taskleiste deaktivieren

Standardmäßig wird der Taskplaner bei Windows mit installiert und auch automatisch gestartet. Da die meisten Anwender aber diese Funktion nicht benötigen, (mit den Taskplaner können beliebige Anwendugen zu bestimmten Zeiten gestartet werden) sollte man den Taskplaner deaktivieren.

Das machen Sie unter:

"Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" -> "Systeminformationen" dort unter Extras das Systemkonfigurationsprogramm starten und unter "Autostart" das Kreuz vor "Scheduling Agent" entfernen.

bzw. über "Start" -> "Ausführen" -> MSCONFIG und unter der Registrierkarte "Autostart" deaktivieren


Festplatte unterstützt kein Busmaster-Modus

Wenn Sie einen Treiber für Busmaster-Modus unter Windows Installieren, aber Ihre Festplatte das nicht unterstützt, können Sie Windows nur noch im Abgesicherten Modus hochfahren. Jetzt haben Sie aber nicht mehr die Möglichkeit in der Systemsteuerung den DMA-Support auszuschalten, dazu müssen Sie jetzt auf den Registrierungseditor zurückgreifen.

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ hdc\

hier finden Sie Einträge die mit 0000,0001 usw. anfangen. Unter der entsprechenden Festplatte stellen Sie den Wert von 1 auf 0.


Bei der Installation erscheint der Fehler 168
Bei der Installation erscheint der Fehler: 168

Wurden Programme unter Windows nicht sauber Deinstalliert, kann es passieren das etliche Einträge in der Registry zurückbleiben. Das kann gerade dann zu Problemen führen, wenn diese Programme alte Einträge unter den Schlüssel:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ SharedDLLs

zurücklassen. Hier hat MS nämlich die maximale Anzahl von Einträgen beschränkt. Ist das Limit erreicht und ein Setup Programm versucht einen weiteren Eintrag hinzuzufügen kommt es zu dieser Fehlermeldung

Mit den Programm CheckDLL.EXE (welches Sie im Internet finden) können Sie nicht mehr gebrauchte Einträge leicht auffinden.


Deinstallation von Windows 2000

Wollen Sie die beta Version von Windows 2000 wieder deinstallieren gehen Sie je nach vorherigen Betriebsystem folgendermaßen vor:

Sie haben Windows 95/98 und Windows 2000 installiert

1.	Booten Sie mit einer Windows 95/98 Bootdiskette

2.	Geben Sie nun folgende Befehle ein:
FDISK /MBR
SYS C:

Jetzt können Sie Ihr Windows wieder von der Festplatte starten

Es sind jetzt nun noch die versteckten Dateien NTLDR, NTDETECT.COM und BOOT.INI von der C-Partition löschen. Dazu müssen Sie die Dateien jeweils vorher mit Attirb -s -h -r  [DATEINAME] freischalten.

Jetzt kommt es nur noch darauf an, wo Sie die Dateien von Windows 2000 hin installiert haben, je nach Partitionsart und Dateiformat (FAT oder NTFS) können Sie die restlichen Daten im Explorer oder die Partition mit Fdisk löschen. Wenn es aber eine erweiterte Partiton auf einem logischen Laufwerk angelegt haben, kann es passieren das Ihr DOS-Fdisk diese Partiton nicht löschen kann. Entweder greifen Sie auf einen anderen FDISK Ersatz zurück (siehe: Programme), oder aber Sie Booten noch mal von der NT 2000 CD bis zu den Punkt wo Sie die Installationspartiton auswählen sollen, hier können Sie auch die Partitonen löschen und damit Windows 2000 endgültig aus Ihren System entfernen

Sie haben Windows NT 4.0 und Windows 2000 installiert

Im Prinzip startet NT 4.0 auch mit den Bootdateien von Windows 2000 und Sie bräuchten daher nur Windows 2000 aus der BOOT.INI entfernen und die Partition löschen. Das hat aber einen Nachteil. Wird NT 4.0 über den neuen Bootloader aufgerufen, ist es nicht mehr in der Lage CHKDSK zu starten. Sollten also mal Fehler im Dateisystem auftreten, kann Windows NT diese Fehler nicht mehr beheben. Aus diesen Grunde sollten Sie den Bootloader austauschen.

Benutzen Sie am besten gleich die Dateien aus dem aktuellen Service Pack (entpacken Sie das Service Pack in ein Verzeichnis in dem Sie es mit den Parameter /X aufrufen).

Kopieren Sie nun die Dateien NTLDR und NTDETECT.COM in die Startpartition.


Virtuellen Drucker Port hinzufügen

Unter Windows 95/98 können Sie beliebig entsprechende Ports mit Druckern belegen und auf andere umleiten. Bei Windows NT Standardmäßig nur bis LPT3. Wenn Sie versuchen einen Netzwerkdrucker auf LPT4 meppen zu wollen bekommen Sie eine Fehlermeldung.

Aber auch hier können Sie höhere Ports benutzen, Sie müssen sie nur erst anlegen und das geht so:

"Arbeitsplatz" -> "Drucker" -> "Neuer Drucker" -> "Arbeitsplatz" nun keinen Anschluß auswählen sonder "Hinzufügen" -> "Local Port" auf neuer Anschuß klicken und dort als Namen "LPT4:" eingeben (Wichtig ist, das der : (Doppelpunkt) mit eingegeben wird). Das können Sie jetzt für beliebig viele Portnummern wiederholen.


IrDA-Schnittstelle unter NT nutzen

Standardmäßig wird diese Schnittstelle nicht von Windows NT untersützt. Wollen Sie auf die Funktion aber nicht verzichten, müssen Sie auf den Treiber eines Fremdherstellers zurückgreifen um wenigstens etwas diese Schnittstelle nutzen zu können.

Die QuickBeam-Suite liefert IrDA-Stacks und -Treiber für Windows - auch Windows NT - sowie ein praktisches, intuitiv zu bedienendes Programm zur Dateiübertragung. Eine genauere Beschreibung finden Sie unter:

http://www.jacobi.de/irda/quickbeam.html

JACOBI C.E.O.S. Computer Equipment & Online Services

Zschertnitzer Str. 42

D-01219 Dresden

Tel.: (+49) (0)351 470 05 08

Fax:  (+49) (0)351 470 05 36

http://www.jacobi.de/irda/

email: olaf@jacobi.de

IrDA mit Nokia6110

Das Nokia 6110 und damit eigentlich die 61xx-Reihe ist nicht 100% IrDA-kompatibel. Allerdings habe ich über das 6150 schon anderes gehört, nämlich das dort neuere Software-Versionen voll IrDA-kompatibel sind. Ich verweise zu einer Menge von Informationen mal auf:

http://home.wxs.nl/~deest000/

http://www.actisys.com/files/

http://ourworld.compuserve.com/homepages/martin_guthrie/IR/InfraRed.htm

Der letzte Link dreht sich zwar um Kopplung mit Psion, aber es werden eine Menge Grundlagen in den Windows-Einstellungen für die IrDA-Geschichten beschrieben (Einstellung der Systemsteuerungsparameter usw).

Was ich erfolgreich geschafft habe, ist der Einsatz der Logoeditoren für das 6110 (von http://www.actisys.com/files/). Generell empfiehlt es sich, die NCDS von Nokia haben, für deren Einsatz man alle relevanten Infos unter dem Link http://home.wxs.nl/~deest000/ findet.

Die Infrarot-Adapter gibt es im Prinzip immer in 3 Varianten:

1.	intern auf IrDA-Steckplatz zu verbinden (z.B. BayBeamer, ACT-IR210L)

2.	extern auf serielle Schnittstelle zu verbinden (z.B. JetEYE, ACT-IR220L und ACT-IR220L+)

3.	per ISA-Interfacekarte (diese auch für 4MBit/s, also IrDA 1.1)

Adapter mit USB-Interface sind in Vorbereitung, werden preislich attraktiv sein, aber momentan gibt es da massive Probleme mit der Softwareunterstützung in Win98, daher werden diese noch nicht ausgeliefert (von ACTiSYS).


Fehlermledung: Zu wenig Stackseiten

Gibt bei Ihnen Windows die Fehlermeldung "Zu wenig Stackseiten" aus, müssen Sie den Wert MinSPs unter [386Enh] in der SYSTEM.INI anlegen und einen größeren Wert zuweisen (z.B.: MinSPs=4)

Stackseiten werden von Windows für 32-Bit-Gerätetreiber reserviert. Eine Stackseite belegt 4kByte und wird auf Anforderung einem Treiber zugeteilt. Wird nun von einer Anwendung mehr verlangt als da ist, kommt es zu dieser Fehlermeldung mit den Eintrag "MinSPs=4" legen Sie 4 reservierte Stackseiten an.


Zugriff auf das Diskettenlaufwerk beschleunigen

Sollte der Zugriff auf das Diskettenlaufwerk bei Ihnen ungewöhnlich lange dauern können Sie es durch deaktivieren des Buffers beschleunigen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ FDC\ 0000

Erstellen Sie hier eine neue Zeichenfolge mit den Namen "ForceFIFO" und weisen Sie ihn den Wert 0 zu.


Grafikausdruck beschleunigen

Normalerweise erkennt der Treiber automatisch ob die Grafik als Raster oder Vektor gesendet wird und benutzt  dann jeweils die richtige Einstellung zum Ausdruck. Leider passiert es aber auch oft, das der Treiber es nicht richtig erkennt (gerade beim Ausdruck aus  CorelDraw) und dann die falsche Einstellung benutzt was die Ausdruckzeit erheblich in die Höhe schnellen läßt. In so einen Fall stellen Sie doch testweise einfach mal unter Drucker -> Druckereigenschaften die Einstellung für Grafik-Modus von Auto auf "Raster" um.


Maus und Tastaturspeicher verändern

Bewegungen der Maus und Tastatur werden vor der Verarbeitung in einen Zwischenspeicher gepackt und dann abgearbeitet. Unter einigen Systemen kann es vorkommen das der Standardwert von 100 nicht ausreicht und es im Ereignisprotokol zu folgender Fehlermeldung kommt:

The ring buffer that stores incoming mouse data has overflowed (Überlauf im Mausdatenpuffer)

Dann sollten Sie den Wert auf 256 bzw. 512 erhöhen. Diese Einstellung finden Sie in der Registry unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Busmouse\ Parameters\

den Wert MouseDataQueueSize als Datentyp REG_DWORD für den Mauspuffer

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Busmouse\ Parameters\

Hier den Wert KeyboardDataQueueSize als Datentyp REG_DWORD für die Tastatur


Fehlercodes der Dump-Datei

Wenn Windows abstürzt, haben Sie die Möglichkeit sich eine Dump-Datei erzeugen zu lassen, wenn Sie unter Systemsteuerung -> System unter Starten/Herunterfahren die Option "Debug-Info festhalten" aktivieren.

Bei einem Absturz schreibt NT nun alle Fehlercodes in die Defaultdatei "memory.dmp" um damit aber auch was anfangen zu können müssen Sie die Datei erst mal mit Programmen von der NT CD aus dem Verzeichnis \support\Debug\i386 bearbeiten.

dumpflop	Speicher die DUMP-Datei auf Diskette (nicht unbedingt nötig)
dumpchk	Überprüft die Datei auf Fehler
dumpexam	Zeigt die jeweiligen Fehlercodes an

Damit Sie mit den Fehlercodes was anfangen können hier mal die wichtigsten:

Fehlercode	Bedeutung
0x00000000	Division durch 0
0x00000001	Start des System Debuggers
0x00000003	Stop Punkt für Debugger
0x00000004	Überlauf des arithmetischen Operators
0x00000005	Array hat Speichergrenze erreicht
0x00000006	Ungültige Operanden
0x00000007	Aufruf einer Funktion die vom Coprozessor nicht unterstützt wird
0x00000008	Auftreten eines Fehlers bei der Fehlerbearbeitung
0x0000000A	Programm mit Task-Status verursachte einen Fehler
0x0000000B	Anwendung versucht auf ein nicht vorhandenes Speichersegment zuzugreifen
0x0000000C	Speicherzugriff der außerhalb des erlaubten Bereiches lag
0x0000000D	Unbekannter Fehler


Desktop anzeigen aus der Ouick-Launch wieder herstellen

Ab dem IE 4.x gibt es in der Taskleiste die Schnellstart-Symbolleiste (auch Quick-Launch) genannt. Hier können Sie selber Programmicons ablegen die dann über einen einfachen Mausklick sofort gestartet werden. In dieser Leiste sind schon von MS einige Icons abgelegt worden. Diese Icons können Sie durch Drag & Drop auf den Papierkorb auch leicht aus der Quick-Launch entfernen und durch neues hineinziehen des Programmicons auch wieder anlegen. Problematisch wird es aber, wenn Sie das Desktopicon aus versehen gelöscht haben und wieder anlegen möchten, das geht leider nicht über Drag & Drop

Hierzu müssen Sie eine SCF-Datei (Shortcut File) erstellen mit folgenden Inhalt:

[Shell]

Command=2

IconFile=explorer.exe,3

[Taskbar]

Command=ToggelDesktop

Erstellen Sie die Datei mit einem normalen Texteditor als ASCCI-Datei und speichern Sie die dann unter den Namen "Destop anzeigen.scf" in das entsprechende Verzeichnis ab. Wichtig ist dabei, das die Datei mit einer Leerzeile beginnt, damit Sie nachher auch vom Internetexplorer ausgewertet wird.

Arbeiten Sie ohne Benutzerprofile in das Verzeichnis:

C:\Windows\Anwendungsdaten\Microsoft\Inernet Explorer\Ouick Launch

Haben Sie Benutzerprofiel, dann jeweils unter den Profilnamen des Benutzers:

C:\Windows\Profil\[Profilname]\Anwendungsdaten\Microsoft\Inernet Explorer\Ouick Launch


IE History als Liste ins Startmenü

Der Internet Explorer legt automatisch eine History Ihrer besuchten Internetseiten an. Für Leute die öfter auf diese Seiten zurückgreifen ist es ganz nützlich diese Liste auch im Sartmenü als Linkliste zur Ansicht zu bekommen.

Dazu müssen Sie nur im Startmenüverzeichnis (C:\Windows\Startmenü\Programme) einen neuen Ordner anlegen, der diese Bezeichnung trägt:

History.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Jetzt können Sie auch über das Startmenü auf die History Ihres Internetexplorers zurückgreifen.


Ausführen des Autostart Ordners verhindern

Windows führt bei jedem Start alle Programme aus die im Autostartordner eingetragen sind. Ist das mal nicht erwünscht, müssen Sie nur nach der Anmeldung die SHIFT-Taste so lange gedrückt halten bis Windows hochgefahren ist, dadurch werden keine Programme aus dem Autostartordner ausgeführt.


FOR-Schleifen in Batchdateien

Wenn Sie unter Windows FOR-Schleifen in einer Batch Datei benutzen, sollten Sie bedenken, das Standardmäßig nur mit kurzen Dateinamen in FOR-Schleifen gearbeitet wird. Wenn Sie so eine Batch aber unter Windows ausführen, ist das DOS in der Lage auch mit langen Dateinamen umzugehen. In diesen Falle können Sie mit den Befehl "lfnfor on" auch die Verarbeitung von langen Dateinamen in FOR-Schleifen aktivieren.


WEB Ansicht von Ordnern

Ab dem IE 4.x besteht die Möglichkeit Ordner als Webansicht anzeigen zu lassen. Diese Ansicht können Sie je nach belieben total verändern. Wie ein Ordner dargestellt wird, hängt von der Datei "FOLDER.HTT" ab die als erstes im aktuellen Ordner gesucht wird. Ist sie da nicht vorhanden, wird die allgemeingültige "FOLDER.HTT" Datei aus dem Verzeichnis "Winodws\Web" genommen.

Wollen Sie noch zusätzliche Informationen angezeigt bekommen, müssen Sie diese HTLM-Datei nur Ihren wünschen nach abändern (Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Originaldatei vorher sichern).

Entweder Sie öffnen die Datei mit einem HTML-Editor, oder über den Explorer "Ansicht" -> "Ordner anpassen", dort aktivieren Sie "Ein HTML-Dokument erstellen oder bearbeiten".

Die erste Anweisung die zwischen <object> und </object> eingeschlossen ist sollten Sie nicht löschen, die ist dafür zuständig, das der Inhalt des Ordners auf den Bildschirm angezeigt wird. Aus diesen Grunde sollten Sie eine neue "FOLDER.HTT" auch immer über den Explorer erstellen, da er die richtig Class-ID einträgt.

Sie können aber beliebige andere Anweisungen hinzufügen.

Videodateien mit Wiedergabesymbol:

Suchen Sie in der bestehenden Datei nach wantMedia, dieser Wert steht normalerweise auf FALSE. Wenn Sie diesen Wert auf TRUE setzen erscheinen ab sofort Videodateien im linken Fenster mit dem Wiedergabesymbol.

Automatische Splatenumschatung:

Wenn das Fenster des Explorers sehr schmal gemacht wird, blendet Windows automatisch die linke Infozeile aus. Ab welcher größe das passieren soll, wird mit der Variable threshold festgelegt. Standardmaäßig steht dieser Wert auf 400. Wenn Sie diesen Wert auf 3000 setzen, beschrängt sich die Webansicht auf die Nennung des Ordnernamens am oberen Fensterrand.

Die Sektion "/Style"

Hier finden Sie alle Einträge für die wichtigen Elemente in der WEB-Ansicht.

Eintrag	Bedeutung
body	alle Elemente der linken Infozeile
p	Text
p.Title	Ordnername
p.Links	Verknüpfungen
a.Command	anklickbare Befehle
#FileList	Aufbau der rechten Spalte (Inhalt)
#Panel	Aufbau der linken Spalte (Infozeile)

Hinter diesen Begriffen finden Sie in den geschweiften Klammenr die Einstellungen. Sie können hier z.B. Schrieftart, -größe, -stil, -farbe usw. festlegen.

Der Aufbau der geschweiften Klammer ist recht leicht.

{position: absolute; width: 200px; height: 100%; visibility: hidden; overflow: auto}

Als erstes wird angegeben welcher Wert geändert werden soll und durch einen Doppelpungt getrennt wird der neue Wert angegeben. Einzelne Einträge werden untereinander durch ein Komma getrennt.

Bei größenangaben kann die Angaben entweder in Prozent oder Punkten erfolgen (% bzw. px). Die Prozentangabe bezieht sich dabei auf die größe des Fensters.


DirectX Deinstallieren

Laut Angaben von MS läßt dich DirectX nicht mehr deinstallieren. Es gibt aber ältere Spiele die mit der neueren DirectX Version nicht zurechtkommen, da man aber keine ältere Version über eine neuere Installieren kann, muss man das DirectX durch händischen Eingriff entfernen.

Vorher sollten Sie Ihr System sichern.

In der Registry müssen Sie folgende Keys löschen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Direct3D

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ DirectDraw

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ DirectPlay

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ DirectX

Wechseln Sie jetzt in den MS-DOS Modus und löschen Sie folgende Dateien:

Aus dem C:\Windows\system\ Verzeichnis: (Es kann sein, das bei Ihnen nicht alle Dateien davon Installiert sind)

ddhelp.exe

ddraw*.*

dsound*.*

dinput*.*

d3d*.*

dplayx.dll

dpmodemx.dll

dpwsockx.dll

directx.cpl

vjoyd.vxd

joy.cpl

dplaysvr.exe

dpwsock.dll

dpserial.dll

dplay.dll

Zusätzlich bei Windows 98 noch aus dem Verzeichnis C:\Windows\Sysbckup

Ddhelp.exe

Ddraw*.*

Dsound*.*

Dinput*.*

D3d*.*

Dplayx.dll*.*

Dpmodemx.dll

Dpwsockx.dll


Treiber für Windows 2000

Da es für die neue Windows 2000 beta nicht so leicht ist aktuelle Treiber im Internet zu finden, erstelle ich hier mal eine Link-Liste mit den mir bekannten Treibern für Windows 2000

Treiberseiten:

http://www.betaos.de/2000/treiber/treiber.htm

http://www.cool-download.de/index0_d.html

Beschreibung	URL
Voodoo 2 INF	http://ntgamepalace.3dfiles.com/cgi-bin/pickem.cgi?moodyv2
Winfax 8.0/90 Fix	http://ntgamepalace.3dfiles.com/cgi-bin/pickem.cgi?winfax
Western Digital WD7296a SCSI	http://ntgamepalace.3dfiles.com/cgi-bin/pickem.cgi?wd7296a
Western Digital SCSI-Controler INF	http://ntgamepalace.3dfiles.com/cgi-bin/pickem.cgi?wdwin2000
Soundblaster Live INF	http://ntgamepalace.3dfiles.com/cgi-bin/pickem.cgi?sbinf
Live!ware 3	http://ntgamepalace.3dfiles.com/cgi-bin/pickem.cgi?liveware
Voodoo 3 Treiber	http://www.3dfxgamers.com/view.asp?PAGE=V3Drivers Homepage: http://www.3dfxgamers.com


Wie kann man die 128-Bit RAS Entschlüsselung aktivieren ?

Wenn man die 128-BIT Version von Service Pack Installiert hat (ist in Deutschland nicht so ohne weiteres zu bekommen), kann man unter RAS auch die 128-Bit Entschlüsselung aktivieren.

Unter "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Dienste" -> "RAS-Dienst (Remote Access Service)" -> "Properties" dort unter "Netzwerk" aktivieren Sie "Require Microsoft encrypted authentication". Klicken Sie auf "Require data encyption" und bestätigen Sie es mit "OK", die Frage nach einem Neustart müssen Sie verneinen.

Starten Sie den Registry Editor

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ RasMan\ PPP\ COMPCP

Erstellen Sie einen neuen Wert als Datentyp REG_DWORD mit den Namen: ForceStrongEncryption und setzten den Wert auf 1

Starten Sie den Rechner nun neu.

Wird das von RAS-Client unterstützt erhalten Sie im Eventlog folgende Meldung:

Event ID: 20107

Source:   RemoteAccess

Description: The user RAS connected to port COM1 using strong encryption.

Ansonsten folgende und die Verbindung wird beendet:

Event ID: 20077

Source:   RemoteAccess

Description: An error occurred in the Point to Point Protocol module on port COM1. The remote computer does not support the  required encryption type.


Weitere Informationsquellen

Alles können Sie auch in dieser FAQ nicht finden. Darum hier mal eine Zusammenstellung von Informationsquellen wo Sie nach weiteren Tipps und Infos über Windows suchen können.

1.	Newsgroups

2.	Links zu anderen FAQ Seiten

3.	Infos über die Sicherheit von Windows

Newsgroups

In den Newsgroups finden Sie etliche Themen über Windows. Hier können Sie selber Fragen stellen oder nach Antworten suchen.

de.comp.os.ms-windows.misc	Allgemeines über Windows Sprache: DEUTSCH
de.comp.os.ms-windows.nt	Allgemeine Windows NT-Diskussion Sprache: DEUTSCH
microsoft.public.de.german.windowsnt.server	Über Windows NT Server Sprache: DEUTSCH
microsoft.public.de.german.windowsnt.workstation	Über Windows NT Workstation Sprache: DEUTSCH
microsoft.public.de.german.win98.allgemein	Allgemeines über Windows 98 Sprache: DEUTSCH
comp.os.ms-windows.nt.admin.misc	Windows NT System Administration Sprache: ENGLISCH
comp.os.ms-windows.nt.admin.networking	Windows NT Netzwerk Administration  Sprache: ENGLISCH
comp.os.ms-windows.nt.advocacy	Windows NT Advocacy Sprache: ENGLISCH
comp.os.ms-windows.nt.pre-release	Windows NT Beta-Versionen Sprache: ENGLISCH
comp.os.ms-windows.nt.software.backoffice	Windows NT Back Office Software  Sprache: ENGLISCH
Für neue Links bzw. Hinweise auf broken Links würde ich mich freuen, senden Sie einfach eine eMail an Ullrich@winfaq.de.


Nicht mehr vorhandene Freigaben

Die Freigaben für Verzeichnisse werden in der Registry gespeichert. Wenn Sie nun das Verzeichnis löschen ohne vorher die Freigabe zu beenden, versucht NT trotzdem die Verzeichnisfreigabe zu erstellen und gibt eine Fehlermeldung im Ereignisprotokoll aus.

Sie können diese Freigabe nur noch über den Servermanager beenden oder löschen den entsprechenden Eintrag manuel aus der Registry.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Shares

finden Sie alle erstellten Freigaben. Löschen Sie einfach die Einträge die nicht mehr benötigt werden.


Probleme mit SP5 und drucken im Novell-Netzwerk

Seit der Installation von SP5 wird beim Drucken auf einem Netzwerkdrucker in einer "Novell Netzwerk Queue" obwohl die Funktion "Vorspann drucken" ausgeschaltet ist, immer ein Vorspann ausgedruckt

Das ist ein Bug von SP5, ersetzen Sie einfach die Datei "NWPROVAU.DLL" durch die von SP4, damit ist der Fehler behoben.


Wartezeit beim Windows NT Backup

Mit dem Windows NT-Backup können Sie ihr System sichern. Das Backup-Programm wartet beim Backup bei jeder Datei die in Benutzung ist und aus diesem Grunde nicht gesichtert werden kann, 30 sec. Je nach System kann diese Zeit zu lange sein, da sich dann die gesammte Laufzeit des Backups zu sehr verlängert und es sowieso schon feststeht das diese Dateien nicht gesichert werden können. Die Wartezeit können Sie in der Registry verändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Ntbackup\ User Interface

können Sie mit den Eintrag "Wait time" als Datentyp REG_DWORD festlegen wie lange das Backup bei einer Datei warten soll, die gerade in Benutzung ist.


Taskplaner führt geplante Vorgänge nicht aus

Fehler:

Bei meinem Windows 98 startet der Taskplaner gar nicht und deshalb werden geplante Tasks auch nicht gestartet. Das Taskicon erscheint nur kurz im Systray.

Grund:

Ihre Festplatte heißt zufällig genauso wie Ihr Windows-Verzeichnis. Ändern Sie den Label Ihrer Festplatte und schon funktioniert wieder alles.


Beim Update auf Windows SE 1 wird der IE nicht aktualisiert

Wenn Sie die Secound Edition von Windows 98 als Update über das alte Windows 98 installieren wird der IE nicht erneuert, sondern es wird weiterhin die Versionsnummer "V.5.00.2614.3500" angezeigt.

Wenn Sie wollen das bei Setup die Dateien erneuert werden, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1.	Löschen Sie die Datei "Iemigrat.dll" aus dem Windows\System Verzeichnis

2.	Löschen Sie folgenden Registry Wert

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Setup\ Migration\ 100

den Wert "IE System Migration" löschen.

Jetzt wird nach der Installation auch bei IE die Versionsnummer: V.5.00.2615.200 angezeigt.


Anwählen zu lokalen Rechnern abschalten

Haben Sie für das Internet das automatische Anwählen aktiviert, so wird bei Netzwerkadressen die nicht vorhanden sind automatische eine Verbindung aufgebaut. Dabei kann es vorkommen, das Windows auch bei der Auswahl von lokalen Netzwerkadressen versucht eine Verbindung aufzubauen.

Das passiert, da NT durch einen Fehler ab und zu auch lokale Netzwerkadressen in diese Leiste mit einträgt. Um das wieder loszuwerden müssen Sie diese Einträge wieder aus der Registry entfernen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ RASAutodial\ Addresses

Finden Sie die Adressen für die Windows eine Verbindung aufbauen will, entfernen Sie hier einfach die IP-Adresse Ihres lokalen Computers.


Fehlermeldung: NTKERN.VXD

Wenn Sie versuchen eine ältere Windows Version über eine neuere Windows Version (OSR 2.x) zu installieren erhalten Sie diese Fehlermeldung.

Damit Sie die ältere Version trotzdem installieren können, müssen Sie die USB-Unterstützung deinstallieren. Wenn Sie die USB-Unterstützung benötigen, müssen Sie die nach der Installation wieder nachinstallieren.


Nach dem Formatieren werden keine langen Dateinamen angezeigt

Wenn Sie unter Windows eine Festplatte formatieren, werden im Explorer keine langen Dateinamen mehr angezeigt. Das ist ein Bug von Windows, wenn Sie F5 zum aktualisieren drücken, werden die langen Dateinamen wieder angezeigt.


Netzwerkverbindungen nicht speichern

Wenn Sie nicht möchten das ein Anwender dauerhafte Netzwerkverbindungen erstellen kann, können Sie das über die Registry für den Anwender abschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Network\ Persistent Connections\

hier können Sie mit den Wert "SaveConnections" als Datentyp REG_SZ durch eintragen von "no" das Speichern von Netzwerkverbindugen unterbinden.


Infos und Whitepapers von Microsoft

Whitepaper zu Windows 2000

Hier finden Sie einen Whitepaper mit Infos zur Migrationsplanung auf Windows 2000.

Homepage: http://www.microsoft.com/windows/server/Deploy/management/PlanDomMig.asp

CHM Help File Format

Hier finden Sie Infos über das "Microsoft HTML Help File" format.

Homepage: http://msdn.microsoft.com/workshop/author/htmlhelp/

Sicherheit

Hier finden Sie von MS Infos über das Thema Sicherheit.

Homepage: http://www.microsoft.com/security

Fehlermeldungen

Liste von Fehlermeldungen und was Sie bedeuten.

Homepage: http://mspress.microsoft.com/reslink/common/msg/

DX Setup Fehlermeldungen

Liste aller DX-Setup Fehlermeldungen.

Homepage: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q177/4/30.asp

Tastaturbefehle

Alle Tastaturbefehle von Office 2000.

Homepage: http://officeupdate.microsoft.com/2000/downloaddetails/O2kkeys.htm

Windows 2000

Technische Referenz: Einsatzplanung Windows 2000.

Homepage: http://www.microsoft.com/germany/technet/windows/linkpage227884.htm

Windows 2000 Professional

Handbuch über Windows 2000 Professional.

Homepage: http://www.microsoft.com/germany/technet/windows/windows2000/getstart/

windowsprof/default.htm

Windows 2000 Server

Handbuch über Windows 2000 Server.

Homepage: http://www.microsoft.com/germany/technet/windows/windows2000/getstart/

windowsserv/default.htm

Speicherverwaltung

Funktionsweise der Speicherverwaltung unter Windows 2000.

Homepage: http://www.microsoft.com/germany/technet/windows/linkpage228218.htm

Active Directory

Wichtige Informationen über das Active Directory und eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise.

Homepage: http://www.microsoft.com/germany/technet/windows/linkpage228239.htm

Verteilungsprozess von Windows 2000 mit Sysprep optimieren

Hier finden Sie eine Beschreibung, wie Sie den Verteilungsprozess von Windows 2000 mittels dem Programm Sysprep.exe optimieren können. Hier finden Sie auch das Update auf die Version 1.1

Homepage: http://www.microsoft.com/windows2000/library/planning/incremental/sysprep11.asp

Diagnostic Solution Guide

Hier finden Sie ein neues Informationscentrum von MS zu Windows NT und 2000

Homepage:  http://dsg.rte.microsoft.com

Windows 2000 Professional (Online Book)

Hier finden Sie ein Online Buch über Windows 2000

Homepage: http://windows.microsoft.com/windows2000/en/professional/help/

Für neue Links bzw. Hinweise auf broken Links würde ich mich freuen, senden Sie einfach eine eMail an Ullrich@winfaq.de.


Reservierter Fehler 1104 unter Access 97

Bekommen Sie unter Access 97 die Fehlermeldung "Reservierter Fehler 1104", hat er die folgende Bedeutung: "Invalid Session handle" was bedeutet, dass Access die Verbindung zur Datenbank verloren hat.

Die Fehlermeldung kann durch folgende Fehler herforgerufen werden:

1.	Ein korruptes Formular oder korrupte Daten

2.	Hardware/System-Fehler


CDFS Dateisystem für CD-ROMs wird nicht gestartet

Wird ein CD-ROM Laufwerk unter NT nachträglich installiert kann es beim Zugriff auf das Laufwerk unter dem Explorer zu folgender Fehlermeldung kommen "[Laufwerk]:\is not accessible"

Dieses wird durch einen fehlerhaften Eintrag in der Regsitry herforgerufen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ Root\ Legacy_Cdrom\ 0000.

Speichern Sie diesen Schlüssel über "Registrierung" -> "Schlüssel speichern.." unter einen beliebigen Namen ab.

Gehen Sie nun zum Schlüssel

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ Root\ Legacy_Cdfs\ 0000.

Über das Menü "Registrierung" -> "Wiederherstellen" laden Sie den gesicherten Schlüssel unter diesen Zweig.

Ändern Sie außerdem noch die Rechte unter "Sicherheit" -> "Berechtigungen" und geben Sie der Gruppe "Jeder" bzw. "Everyone" auf diesen Zweig "Full Control"

Jetzt sollten Sie unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ Root\ Legacy_Cdfs\ 0000" die Schlüssel aus "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ Root\ Legacy_Cdrom\ 0000" sehen.

Ändern Sie nun folgende Einträge unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ Root\ Legacy_Cdfs\ 0000" ab:

"DeviceDesc" als Datentyp REG_SZ von "Cdrom Device" nach "Cdfs Device"

und

"Service" als Datentyp REG_SZ von "Cdrom" nach "Cdfs"

Beenden Sie nun den Registrierungseditor und starten Sie ihr System neu, nun sollte das CDROM-Laufwerk funktionieren.

Wenn Sie nicht wollen das unberechtigte Anwender die Schlüssel verändern, sollten Sie die Berechtigungen von "Everyone" unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Enum\ Root\ Legacy_Cdfs\ 0000" wieder auf "Lesen" setzen


Ausschalten der UNC-Pfadangaben bei MS Office

MS Office 97 wandelt automatisch Verweise auf Servern in UNC-Pfade um. Das kann aber teilweise zu Fehlern führen und ist auch nicht immer erwünscht.

Durch einen Registry Eintrag können Sie das ausschalten

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Office\ 8.0\ Word\ Options

Erstellen Sie einen neuen Eintrag mit den Namen "DontUseUNC" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie diesen Eintrag auf "1". Ab jetzt arbeitet Word wieder mit den Laufwerksbuchstaben.


Fehlermeldungen bei Benutzerprofilen

Wenn Sie die Benutzerprofile auf den Server ablegen, kann es vorkommen, dass beim Anmelden eine Fehlermeldung angezeigt wird. Mit dieser Fehlermeldung kann man wenig anfangen, da hier meist nur gemeldet wird, dass die Aktualisierung gescheitert ist.

NT legt aber im Ereignisprotokoll einen Eintrag für diesen Fehler, mit der Ereignis-ID 1000, an. Hier wird nach dieser Textmeldung noch eine weitere Fehlernummer mit angegeben, die Aufschluß über den aufgetretenen Fehler gibt.

Fehlernummer	Fehlermeldung	Bedeutung
2	Der Anwender verwendet ein verbindliches Profil, das vom System nicht gefunden wurde	Überprüfen Sie die Pfadangaben im Benutzermanager und ob der Freigabename richtig geschrieben ist.
32	Auf das Profil wird von einem anderen Prozeß zugegriffen	Anwender hat sich schon wo angemeldet
53	Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden	Keine Netzwerkverbindung zum Server
67	Der Netzwerkname wurde nicht gefunden	Pfadname zu Profilverzeichnis ist fehlerhaft
71	Der Server, auf dem das Profil gesichert ist, erlaubt keine weiteren Verbindungen	Die Lizenzen sind überschritten.
1385	Das Recht Zugriff vom Netzwerk für den Server, auf dem das Profil abgelegt ist, ist nicht gegeben	Benutzer hat kein Recht auf das Verzeichnis zuzugreifen.


Fehler bei NETBIOS-Namen die nur aus Zahlen bestehen

Unter Windows NT sollte man bei der Verwendung von NetBios keine reinen numerischen Namen verwenden. Sollten Sie es trotzdem machen, kommt es bei der Verwendung von NetBios über TCP/IP zu Problemen.

Das liegt daran, das TCP/IP den Namen dann für einen IP-Adresse hält und statt der richtigen IP-Adresse den Rechner über die falsche Adresse versucht anzusprechen, was natürlich nicht funktioniert.


IIS schreibt keine Log-Dateien mehr

Beim Internet Information Server 4.0 (IIS) kann es vorkommen, das keine Log-Dateien mehr geschrieben werden. Das passiert wenn die LOG-Datei in eine SQL-Server Datenbank geschrieben wird und dabei ein Fehler in der Kommunikation auftritt. Beim Auftreten des ersten Fehlers wird das schreiben der LOG-Datei beendet und kann nur durch einen Neustart des IIS aktiviert werden.

Mit dem Einspielen von Service Pack 4 ist das Problem behoben.


Bereiche der Systemsteuerung direkt starten

Mit den Befehl CONTROL Dateiname.CPL können Sie Zuordnungen der Systemsteuerung direkt aufrufen. Damit ist es also möglich, Aufrufe direkt auf den Desktop oder in das Startmenü zu legen.

Nicht für alle Funktionen gibt es aber CPL-Dateien. Einige Funktionen werden durch eine CPL-Datei aufgerufen und durch Angebe der Nummer hinter der CPL-Datei ausgewählt (z.B. CONTROL SRVMGR.CPL,@1 für Dienste). Zu beachten ist, das die Zählung bei 0 beginnt. Hat eine Funktion noch weitere Register, können Sie diese durch Angabe einer weiteren Zahl gleich aktivieren. Wenn Sie z.B. von "Eigenschaften von Eingabehilfen" den Register "Akustische Signale" aktivieren möchten, sieht der Aufruf folgendermaßen aus: "CONTROL ACCESS.CPL,@0,2".

Hier die Beschreibung der CPL-Dateien. Es kann möglich sein, das einige CPL-Dateien bei Ihnen nicht installiert sind.

Dateiname	Bedeutung	System
ACCESS.CPL	Eigenschaften von Eingabehilfen	alle
APPWIZ.CPL	Eigenschaften von Software	alle
APPWIZ.CPL,@1	Eigenschaften von Ordneroptionen	Win2000
BDEADMIN.CPL	Borland Database Engine konfigurieren	Win98
CONSOLE.CPL	Eigenschaften der Eingabeaufforderung	NT4
DESK.CPL	Eigenschaften der Anzeige	alle
DEVAPPS.CPL	PCMCIA-Karte	NT4
DEVAPPS.CPL,@1	SCSI-Adapter	NT4
DEVAPPS.CPL,@2	Bandgeräte	NT4
FINDFAST.CPL	Indexerstellung	Office
HDWWIZ.CPL	Hardware-Assistent	Win2000
INTL.CPL	Ländereinstellungen	alle
INETCPL.CPL	Interneteinstellungen	alle
INFRARED.CPL	Infrarot-Monitor	Win98
JOY.CPL	Gamecontroller	Win98, Win2000
LICCPA.CPL	Lizenzierungen	NT4
MAIN.CPL	Eigenschaften der Maus	alle
MAIN.CPL,@1	Eigenschaften der Tastatur	alle
MAIN.CPL,@2	Druckereinstellungen	Win98, NT4
MAIN.CPL,@3	Installierte Schriftarten	Win98, NT4
MLCFG32.CPL	Mail-Internetkonten	NT4
MODEM.CPL	Modemeinstellungen	Win98, NT4
MMSYS.CPL	Multimediaeinstellungen	alle
MMSYS.CPL,@1	Eigenschaften von Akustischen Signalen	Win98, NT4
NETCPL.CPL	Netzwerk	Win98
NWC.CPL	GSNW	alle
NCPA.CPL	Netzwerkeigenschaften	NT4, Win2000
ODBCCP32.CPL	ODBC Einstellungen	alle
PORTS.CPL	Anschlüsse	NT4
POWERCFG.CPL	Eigenschaften von Energieoptionen	Win98, Win2000
PASSWORD.CPL	Eigenschaften von Kennwörter	Win98
SRVMGR.CPL	Server Einstellungen	NT4
SRVMGR.CPL,@1	Dienste	NT4
SRVMGR.CPL,@2	Geräte	NT4
SYSDM.CPL	Systemeingenschaften	alle
STICPL.CPL	Eigenschaften con Scanner und Kammeras	Win98, Win2000
System.cpl	Add New Hardware	Win98
TIMEDATE.CPL	Eigenschaften von Datum/Uhrzeit	alle
TELEPHON.CPL	Telefon	alle
TWEAKUI.CPL	TweakUi	wenn Installiert
Themes.cpl	aktuelle Windows Einstellungen	Win98
UPS.CPL	USV Gerät	NT4
WGPOCPL.CPL	Administrator PostOffice
WGOCPL.CPL	MS Mail PostOffice

Einige Einstellungen können Sie über Control auch ohne die angabe einer CPL-Datei öffnen:

Control printers	Druckereinstellungen
Control ports	Seltsamer weise das Menü "System" -> "Leistungsmerkmale"
Control fonts	Schriftarten
Control mouse	Mauseinstellungen
Control color	"Anzeige" -> "Darstellung"
Control international	Ländereinstellungen
Control date/time	Datum und Uhrzeit
Control keyboard	Tastatureinstellungen


Epson Stylus Color 600 bricht Ausruck ab oder druckt kleine Striche zwischendurch

Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie zu Ihrem Drucker einen Scanner parallel angeschlossen haben. Als Fehlerbehebung gibt Epson nur diese zwei Möglichkeiten bekannt:

1.	Scanner Treiber deinstallieren (aber wer will das schon wenn er einen Scanner hat ?)

2.	Drucker oder Scanner an eine zweite parallel Schnittstelle anschließen.


Fehler bei der Installation vom Service Pack 2 für MS Office

Wenn bei der Installation vom Service Pack 2 eine Fehlermeldung auftritt und es sich nicht installieren läßt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Office komplet deinstallieren

2.	Office neu installieren

3.	SR1 installieren

4.	SR2 installieren


Wichtige Updates und Servicepacks

Windows 95/98

Windows NT

Alle Betriebsysteme

Info	Das Microsoft Downloadcenter Wenn Sie Update oder Treiber von MS suchen, haben Sie hier die Möglichkeit geziehlt danach zu suchen.
URL:	http://www.microsoft.com/downloads/search.asp?LangID=10&LangDIR=DE
Windows 95/98

Seit neusten finden Sie einen Button um automatisch Updates für Ihr System vom MS Server runterzuladen und auf Ihren System einzubinden. Das hat aber einen großen Nachteil, wenn Sie ihr System mal wieder neu installieren, müssen Sie auch die ganzen Updates aus dem Netz runterladen.

Unter den folgenden Adressen finden Sie aber auch alle Updates aufgelistet und können die dann selber runterladen und sichern. Der einzige Nachteil ist, das die Beschreibungen hier nur in Englisch vorliegen, die Updates können Sie, wenn verfügbar aber auch in der deutschen Version runterladen.

http://www.microsoft.com/windows95/downloads/default.asp
http://www.microsoft.com/windows98/downloads/corporate.asp

Was	BS	Größe	Beschreibung
SP1	Win95	1,0 MB	Das erste Service Pack für Windows 95. Es darf nicht bei den neueren Windows Versionen (A, B usw. Installiert werden) Deutsch: http://www.eu.microsoft.com/windows/software/localize/ger.htm
AMD K6/2	Win95	0,2 MB	Wenn Sie einen AMD K6 mit 350 MHz benutzen, stürzt Ihr Windows ab. Deutsch: http://www.amd.com/products/cpg/k623d/win95_update_k6.html
DirectX 7.0a	Win9x	6,3 MB	DirectX 7.0a für Windows Deutsch: http://download.microsoft.com/download/win98SE/Update/7.0a/W9X/DE/DX7Ager.exe
DirectX	Win9x	0,1 MB	DirectX Symbol in der Systemsteuerung. Damit wird ein Symbol angelgt um die Einstellung von den DirectX-Treibern zu verändern. Deutsch: ftp://ftp.uni-stuttgart.de/pub/systems/win95/tools/system/dx5cpl.zip
Y2K	Win95	2,1 MB	Jahr 2000 Update für Windows 95 Deutsch: http://download.microsoft.com/msdownload/w95/y2kupdate/x86/de/w95y2k.exe
Y2K (SP1)	Win98	1,0 MB	Jahr 2000 Update SP1 für Windows 98. Dieses Update ist nicht für Win98 SR1 nötig. Deutsch: http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/wucritical/y2k/license.asp
Y2K (SP2)	Win98	1,0 MB	Jahr 2000 Update SP2 für Windows 98. Sie müssen vorher SP1 installiert haben, dieses Update ist nicht für Win98 SR1 nötig. Deutsch: http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/wucritical/y2k2/license.asp
Kernel	Win95a	0,3 MB	Kernel Update für Windows 95 und Windows 95a Deutsch: http://www.microsoft.com/windows/download/ger/krnlger.exe
Winfile.exe	Win95	0,2 MB	Update für den Dateimanger (WINFILE.EXE), damit das Datum auch im Jahr 2000 noch richtig angezeigt wird. Deutsch: http://www.eu.microsoft.com/intlkb/germany/support/kb/softlib/Windows95/D34671.exe
USB	Win 98 SE	0,1 MB	Patch für den USB-Bus http://download.microsoft.com/download/win98se/patch/4.10.2223/w98/de/240075de.exe
SP 1	Win 98	1 MB	Service Pack 1 für Windows 98 (darf nicht auf Windows 98 SE installiert werden) http://www.wintotal.de/server/fixes/Windows 98 Service Pack 1.exe

Eine gute Zusammenstellung von Updates finden Sie auch noch auf folgenden Internetseiten:

http://www.walbeehm.com/win95upd.html	Windows 95 Updates Sprache: ENGLISCH
http://www.walbeehm.com/win98upd.html	Windows 98 Updates Sprache: ENGLISCH
Windows NT

Service Packs

In der Tabelle finden Sie nur die Links zum aktuellen Servicepack von NT. Wenn Sie eine ältere Version installieren möchten, finden Sie die unter dieser Adresse: http://support.microsoft.com/support/ntserver/content/servicepacks/default.asp eine Übersicht aller Servicepacks.

SP 5 für NT 3.51	Service Pack 5 für NT 3.51 Deutsch: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/351.sp5/i386/sp5_351i.exe Englisch: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ussp3/i386/nt4sp3_i.exe
SP 5 für NT 4.0	Service Pack 5 für NT 4.0 Deutsch: http://download.eu.microsoft.com/germany/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/40.sp5/ Englisch: http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/sp5/x86.asp
SP 6a für NT 4.0	Service Pack 6 für NT 4.0 Deutsch: http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/SP6/allSP6.asp Englisch: http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/sp6/default.asp
SP 6 für Terminal Server	Service Pack 6 für den Terminal Server http://www.microsft.com/ntserver/terminalserver/downloads/recommended/tsesp6 Das Service Pack ist nur für die 128-Bit Version geeignet

Weitere Infos zu den Servicepacks finden Sie unter: Service Pack Installation. Desweiteren stehen unter "Sonstiges" -> "Bugs und andere Funktionen ?" in dieser FAQ noch weitere Infos und Links zu Fehlern und Sicherheistlücken unter Windows NT.

Patches für Windows 2000 finden Sie zur Zeit noch hier:
Service Packs für Windows 2000

Alle Betriebsysteme

Media Player	3,5 MB	Microsoft Media Player 6.4. Mit diesen Update wird der Player um viele weitere Formate erweitert Deutsch: http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/download/
IE	0,2 MB	128 Bit Verschlüsselung für den Internet Explorer http://www.microsoft.com/msdownload/iebuild/HighEnc/de/HighEnc.htm
Outlook	0,2 MB	Sicherung der Outlook PST-Datei http://officeupdate.microsoft.com/germany/2000/downloaditems/pfbackup.exe
Outlook	3,2 MB	Sicherheitsupdate für Outlook. Behebt Sicherheitsfehler bei angehängten eMail-Dateien http://officeupdate.microsoft.com/germany/2000/downloaditems/O2kAttch.exe
Word 2000	0,8 MB	Works 2000 Konverter für Office 2000 http://officeupdate.microsoft.com/germany/2000/downloaditems/wp2Krtf.exe
SP1 für Office 2000	6 MB	Einige Updates für Office 2000 http://officeupdate.microsoft.com/ouv3/catalog.htm
IE 4.x -5.01		Zugriff auf lokale Dateien  http://www.microsoft.com/windows/ie/download/critical/patch7.htm
Für neue Links bzw. Hinweise auf broken Links würde ich mich freuen, senden Sie einfach eine eMail an Ullrich@winfaq.de.


Win98 SE über Win98 installieren scheitert mit Fehler

Wer Win98 SE über Win98 installieren will, bekommt wohlmöglich eine Fehlermeldung die besagt, dass die SE Version Windows 98 voraussetzt. Grund hierfür könnte ein installierter IE5 sein. Man sollte daher vorab versuchen, den IE 5 wieder zu deinstallieren, über SOFTWARE in der Systemsteuerung.


Win98 - HH verursacht allg. Schutzverletzung

Verursacht die Datei HH beim Aufruf einer Hilfefunktion eine allg. Schutzverletzung, ist die Datei Hhctrl.ocx beschädigt oder durch eine andere Version ersetzt worden. Zur Abhilfe kopiert man die Original-Datei wieder von der Win98 CD (CAB-Datein mit Explorer öffnen).


IE5-FTP Erweiterung loswerden
IE 5 FTP Erweiterung loswerden

Die neue FTP-Erweiterung des IE5 kann man auch deaktivieren und die gewohnte Darstellung von FTP-Servern erzwingen, indem man die Datei Msieftp.dll löscht. Greift man danach auf eine FTP-Seite zu stellt IE die Frage, ob diese Datei übertragen werden soll. Hier wählt man "nein" und aktiviert den Button "Niemals eine dieser Komponenten übertragen".


Scandisk wurde nicht gefunden

Normalerweise sollte Scandisk die Platte prüfen, wenn Windows nicht  ordnungsgemäß gestartet wurde. Auf einigen Systemen ist aber zu beobachten, dass Windows meldet, "Scandisk wurde nicht gefunden...", obwohl die Datei vorhanden ist. Schuld ist eine beschädigte win.com, welche z.B. von Programmen wie Nuts and Bolts oder Norton verändert wurde. Zur Fehlerbehebung sucht man die Datei win.cnf (welche von Microsoft nur umbenannt wurde) in den CAB-Files (bei den meisten Win95-Versionen in CAB3) und benennt diese dann unter DOS mit ren win.cnf win.com einfach um. Danach muss die Datei nur noch in das Windows-Verzeichnis kopiert werden, um die alte win.com zu ersetzen.


Installation von Office 2000 unter Windows 2000 RC2 Deutsch geht nicht

Wenn Sie versuchen unter "Windows 2000 RC2 Deutsch" das Deutsche Office 2000 zu installieren erhalten Sie folgende Fehlermeldung: "Fehler 1919: Fehler beim Konfigurien der ODBC Datenquelle: XXXXX ODBC Fehler 6"

Damit Sie Office 2000 ohne Fehlermeldung installieren können, müssen Sie folgende BATCH-Datei auf Ihren Rechner ausführen:

(Markieren Sie denn ganzen grünen Text und speichern Sie das in einer CMD-Datei ab)

@echo off

echo Registering MS Code Page-Übersetzer

odbcconf /A {INSTALLTRANSLATOR "MS Code Page-Übersetzer|Translator=MSCPXL32.dll||"}

echo Registering Microsoft Access-Treiber (*.mdb)

odbcconf /A {INSTALLDRIVER "Microsoft Access-Treiber (*.mdb)|Driver=odbcjt32.dll|Setup=odbcjt32.dll|APILevel=1|ConnectFunctions=YYN|DriverODBCVer=02.50|FileUsage=2|FileExtns=*.mdb|SQLLevel=0||"}

IF "%1"=="x86" goto doall

IF "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="alpha" goto end

:doall

echo Registering Microsoft Text-Treiber (*.txt; *.csv)

odbcconf /A {INSTALLDRIVER "Microsoft Text-Treiber (*.txt; *.csv)|Driver=odbcjt32.dll|Setup=odtext32.dll|APILevel=1|ConnectFunctions=YYN|DriverODBCVer=02.50|FileUsage=1|FileExtns=*.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv|SQLLevel=0||"}

echo Registering Microsoft Excel-Treiber (*.xls)

odbcconf /A {INSTALLDRIVER "Microsoft Excel-Treiber (*.xls)|Driver=odbcjt32.dll|Setup=odexl32.dll|APILevel=1|ConnectFunctions=YYN|DriverODBCVer=02.50|FileUsage=1|FileExtns=*.xls|SQLLevel=0||"}

echo Registering Microsoft dBase-Treiber (*.dbf)

odbcconf /A {INSTALLDRIVER "Microsoft dBase-Treiber (*.dbf)|Driver=odbcjt32.dll|Setup=oddbse32.dll|APILevel=1|ConnectFunctions=YYN|DriverODBCVer=02.50|FileUsage=1|FileExtns=*.dbf,*.ndx,*.mdx|SQLLevel=0||"}

echo Registering Microsoft Paradox-Treiber (*.db )

odbcconf /A {INSTALLDRIVER "Microsoft Paradox-Treiber (*.db )|Driver=odbcjt32.dll|Setup=odpdx32.dll|APILevel=1|ConnectFunctions=YYN|DriverODBCVer=02.50|FileUsage=1|FileExtns=*.db|SQLLevel=0||"}

echo Registering Microsoft Visual FoxPro-Treiber

odbcconf /A {INSTALLDRIVER "Microsoft Visual FoxPro-Treiber|Driver=vfpodbc.dll|Setup=vfpodbc.dll|APILevel=0|ConnectFunctions=YYN|DriverODBCVer=02.50|FileUsage=1|FileExtns=*.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt|SQLLevel=0||"}

:end


Aufrufe im START-Button sind grau hinterlegt

Fehler:

Bei einem Rechtsklick auf den START-Button sind einigen Einträge (Suchen, Explorer) grau hinterlegt und können nicht mehr aufgerufen werden.

Problem:

Dieser Fehler tritt auf wenn Laufwerke (meist das Startlaufwerk von Windows) ausgeblendet werden (z.B. mit TweakUI). Sie müssen die Laufwerke nur wieder einblenden und schon sind auch die Einträge wieder aktiviert.


Diskettenlaufwerk rattert beim Aufruf des Explorers

Fehler:

Beim Starten des Explorers erfolgt immer ein Zugriff auf das Diskettenlaufwerk

Behebung:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

den Eintrag "NoDriveTypeAutorun" auf "95 00 00 00" setzen. Vermutlich steht er gerade auf "00 00 00 00" was die Autostartfunktion auch für Diskettenlaufwerke aktiviert.

Siehe auch: "Autostartfunktion für unterschiedliche Laufwerke einstellen" für genauere Informationen zum verändern der Registry


Zugriffe auf die Festplatte obwohl keine Aktivitäten stattfinden

Nach der Installation vom Service Pack 4 greift NT ständig auf die Festplatte zu, obwohl keine Aktivitäten stattfinden. NT schreibt dabei alle paar Minuten ein Lebenszeichen auf die Festplatte. Diese Funktion war eigentlich nur für die Server-Version von Windows NT gedacht, hat sich aber auch in der Workstation Version eingeschlichen. Durch einen Eingriff in die Registry können Sie das aber wieder deaktivieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Reliability

erstellen Sie einen Wert "TimeStampInterval" als Datentyp REG_DWORD und weisen ihm den Wert 0 zu


Onlineverbindung automatisch aufbauen/beenden

Wird eine DFÜ-Verbindung nicht mehr automatisch beendet kann das an mehreren Einstellungen in der Registry liegen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings

Wert	Datentyp	Eintrag
DisconnectIdleTime	REG_DWORD	05 00 00 00
EnableAutodisconnect	REG_DWORD	01 00 00 00
EnableAutodial	REG_DWORD	01 00 00 00
AutoConnect	REG_DWORD	01 00 00 00

Überprüfen Sie Ihre Werte und passen Sie die Werte gegebenenfals an.

Weitere Infos dazu finden Sie unter "Keine Nachfrage zum Trennen der Verbindung beim Beenden des IE4" und "Automatisch eine Netzverbindung aufbauen".


Windows 95 Scherz

Dafür müssen Sie das Windows 95 Batch Setup ausführen. Das finden Sie auf der Windows 95 CD unter "Admin\Nettools\Netsetup", hier starten Sie die Datei "BATCH.EXE".

Geben Sie hier nun unter "Setup Informationen" bei "Your Name" den Namen "Zarg!" ein und klicken Sie dann in ein anderes Feld an.


Access 97 Scherz

Starten Sie das Programm Access 97 und legen Sie eine neue Datenbank über "Datei" -> "Neue Datenbank anlegen" an. Erstellen Sie in der Datenbank nun eine neue Tabelle über "Einfügen" -> "Tabelle" und speichern Sie diese unter den Namen "Go Speed Racer GO" ab. Jetzt wählen Sie in der Menüleiste das "?" -> "Info" aus und führen Sie einen doppelklick mit der rechten Maustaste im Infofenster aus.


Priorität der Druckaufträge festlegen

Wenn Sie einen Druckauftrag abschicken, wird dafür ein eigener Thread gestartet. Wenn Sie sehr große Druckaufträge versenden, kann das Ihr System langsamer machen.

Über einen Eintrag in der Registry können Sie festlegen mit welcher Priorität ein Druckauftrag bearbeitet werden soll

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Print

Dort können Sie über den Wert "PortThreadPriority" als Datentyp REG_DWORD durch folgende 3 Einträge die Verarbeitungspriorität festlegen:

THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL	mehr Priorität
THREAD_PRIORITY_ NORMAL	Standard von Windows
THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL	weniger Priorität

Hierbei handelt es sich um den Thread der die ausgehenden Druckerdaten auf die Drucker verteilt.

Mit den Wert "SchedulerThreadPriority" als Datentyp REG_DWORD können Sie den Zeitplandienst konfigurieren und festlegen wieveil Prozessorzeit vergeben wird für die einzelnen Threads.

0	(Normal) Standard von Windows
1	mehr Priorität
0xFFFFFFFF	weniger Priorität

Über den Wert "SpoolerPriority" als Datentyp REG_DWORD können Sie die Priorität für den Drucker Spooler festlegen

IDLE_PRIORITY_CLASS	niedrige Priorität
NORMAL_PRIORITY_CLASS	Standard von Windows
HIGH_PRIORITY_CLASS	hohe Priorität


Standardbrowser festlegen

Auch wenn Sie den Netscape installiert haben, kann es vorkommen das bei einem Klick auf HTML-Dateien diese mit den IE geöffnet werden.

Diese Eigenart können Sie nur über einen Eingriff in der Registry verändern:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ .htm

bzw.

HKEY_CLASSES_ROOT\ .html

Dort ändern Sie den Eintrag (Standard) auf "NetscapeMarkup". Wenn Sie die Dateien wieder mit dem IE aufrufen wollen müssen Sie den Wert wieder auf "htmlfile" setzen.


Excel 97 UNDO-Schritte einstellen

Standardmäßig werden unter Excel 97 die letzten 15 Änderungen gespeichert und können daher auch wieder zurückgenommen werden. Wenn Ihnen diese Anzahl der Schritte nicht ausreichen sollte können Sie den Wert in der Registry erhöhen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Office\ 8.0\ Excel\ Microsoft Excel

Legen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "UndoHistory" als Datentyp REG_DWORD an und geben Sie als Wert die möglichen Rückschritte ein.


Blinkgeschwindigkeit des Cursors einstellen

Unter Windows können Sie die Geschwindigkeit in der Ihr Cursor blinken soll einstellen, oder bei Bedarf ganz ausschalten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop

Dort erstellen Sie einen neuen Wert mit den Namen "CursorBlinkRate" als Datentyp REG_SZ

Hier können Sie nun Werte zwischen 1 und 60000 einstellen. Bei 60000 ist kein blinken mehr zu erkennen.

Sie können diese Einstellung zwar auch in der Systemsteuerung unter "Eigenschaften der Tastatur" verändern, hier können Sie aber den Wert nicht so hoch einstellen, das kein blinken mehr zu erkennen ist.


DMA-Mode für Festplatte einstellen

Unter NT ist der DMA-Modus für die Festplatte standardmäßig nicht aktiviert. Über einen Eintrag in der Registry können Sie das aber einschalten. Wichtig ist aber, das Ihr System den DMA-Modus auch unterstützt.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ atapi\ Parameters\ Devicex

Das x steht für den jeweiligen Port (wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist, müssen Sie ihn selber anlegen)

Device0	für den ersten Festplattenanschluß
Device1	für den zweiten Festplattenanschluß

Dort erstellen Sie den Wert "DriverParameter" als Datentyp REG_SZ und setzten diesen Wert auf "DmaDetectionLevel = 0x1"

DmaDetectionLevel kann dabei die Werte 0, 1 und 2 annehmen.

0 - DMA deaktiviert

1 - DMA automatisch wählen

2 - DMA aktivieren

Einige Brennerprogramme bringen NT zum abstürzen wenn der DMA-Modus aktiviert ist !

Microsoft bietet unter der Adresse "http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q191/7/74.ASP" das Programm DMACHECK, womit Sie diese Einstellungen auch verändern können.


Start von Dr.Watson verhindern

Unter NT wird standardmäßig das Programm Dr.Watson geladen und bei einen Fehler ausgeführt. Wenn Sie nicht wollen das Windows das Programm automatisch startet, können Sie das durch löschen eines Registryschlüssels verhindern:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ AeDebug

Wenn Sie diesen Schlüssel entfernen wird Dr.Watson nicht mehr gestartet. Durch die Eingabe von DRWTSN32 -i können Sie das Programm von Hand starten.


Standardvariablen von Windows NT

Windows NT stellt standardmäßig folgende Environmentvariablen zur Verfügung. Diese Variablen können Sie im Loginscript und Batchprogrammen benutzt werden.

Variable	Beschreibung
%COMPUTERNAME%	lokaler Rechnername
%HOMEDRIVE%	Home-Laufwerk des angemeldeten Benutzers
%HOMEPATH%	vollständiger Pfad zum Home des angemeldeten Benutzers
%LOGONSERVER%	an welchem Server hat sich der aktuelle Benutzer angemeldet
%NUMBER_OF_PROCESSORS%	wieviele Prozessoren sind im aktuellen Rechner installiert
%PROCESSOR_IDENTIFIER%	Art des Prozessors
%PROCESSOR_LEVEL%	Art des Prozessors
%PROCESSOR_REVISION%	Art des Prozessors
%USERDOMAIN%	Domäne, die den Account des Benutzer verwaltet
%USERNAME%	Benutzername des angemeldeten Benutzers
%USERPROFILE%	Pfad auf das Benutzerprofil des angemeldeten Benutzers


Word 97 Scherz

Drücken Sie "Shift+F1" für Direkthilfe und klicken Sie damit auf das Symbol versteckte Zeichen einblenden/ausblenden (¶).

Jetzt wird Ihnen ein Bild angezeigt :-)


Anzeigen der Versionsnummer auf dem Desktop

Durch einen Eintrag in der Registry können Sie sich die aktuelle Versionsnummer unten rechts auf den Desktop einblenden lassen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop

Erstellen Sie einen neuen Wert mit den Namen "PaintDesktopVersion" als Datentyp REG_SZ und weisen ihn den Wert 1 zu.


Funktionen der Datei RUNDLL32.EXE

Über die RUNDLL32.EXE lassen sich einige Befehle direkt aufrufen. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung möglicher Aufrufe. Der Aufruf erfolgt dann über "RUNDLL32 [Befehl]", dabei ist die Groß und Kleinschreibung aus der Tabelle zu beachten.

Befehl	Beschreibung	Win 95/98	NT und Win2000
User,tilechildwindows	Alle geöffneten Task automatisch nebeneinander anordnen	JA	Nein
User,cascadechildwindows	Alle geöffneten Task automatisch hintereinander anordnen	JA	Nein
Krnl386.exe,exitkernel	Windows ohne Nachfrage beenden	JA	Nein
Msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage	Testdruck auf einen Drucker ausgeben	JA	Nein
Sysdm.cpl,InstallDevice_Rundll	Hardwareassistenten starten	JA	Nein
User,wnetcancelconnection <Servername>	Trennen der Netzverbindung zum Netwareserver	JA	Nein
User,swapmousebutton	Vertauscht die Maustasten (hat nur beim ersten Aufruf eine Wirkung)	JA	Nein
User,ExitWindows	Windows beenden (mit Abfrage wenn Anwendungen offen sind)	JA	Nein
User,ExitWindows Exec	Windows beenden (mit Abfrage wenn Anwendungen offen sind)	nur Win98	Nein
User,wnetconnectdialog	Netzwerklaufwerke verbinden aufrufen	JA	Nein
User,wnetdisconnectdialog	Netzwerklaufwerke trennen aufrufen	JA	Nein
User,repaintscreen	Aktualisieren (F5)	JA	Nein
User,setcursorpos	Setzt Mauscursor links oben in die Ecke	JA	Nein
Diskopy,DiskCopyRunDll	Ruft Diskcopy auf	JA	Nein
Rnaui.dll,RnaWizard	DFÜ-Netzwerk starten	JA	Nein
Rnaserv,CallerAccess	DFÜ-Server	JA	Nein
Shell,shellexecute	Explorer öffnen	JA	Nein
Shell32,OpenAs_RunDLL	Box "Öffnen mit" aufrufen	JA	JA
Shell32,SHFormatDrive	Box Diskette formatieren aufrufen	JA	Nein
Shell32,ShellAboutA	Infobox	JA	JA
Shell32,SHExitWindowsEx 0	Windows neu starten	Ab Win98	Nein
Shell32,SHExitWindowsEx 1	Windows beenden	Ab Win98	Nein
Shell32,SHExitWindowsEx 2	Windows Warmstart	Ab Win98	Nein
Shell32,SHExitWindowsEx -1	Windows Explorer neu starten	Ab Win98	Nein
Shell32,Control_RunDLL	Systemsteuerung	JA	JA
Shell32,Control_RunDLL desk.cpl	Einstellung "Anzeige" aufrufen	JA	JA
Shell32,Control_RunDLL main.cpl,@<Zahl>	Einstellung  "Einstellung" aufrufen 0 Maus 1 Tastatur 2 Drucker 3 Schriftarten 4 Energie	JA	JA
Sysdm.cpl,InstallDevice_Rundll	Schnelle Hardwareerkennung	Ab Win98	Nein
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1	Eingabehilfen (Tastatur)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2	Eingabehilfen (Sound)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3	Eingabehilfen (Anzeige)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4	Eingabehilfen (Maus)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5	Eingabehilfen (Allgemein)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1	Software (Neue Programme hinzufügen)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2	Software (Windows Assistenten für Windows Komponenten)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0	Software (Entfernen/Hinzufügen neuer Programme)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0	Eigenschaften von Anzeige (Hintergrund)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1	Eigenschaften von Anzeige (Bildschirmschoner)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2	Eigenschaften von Anzeige (Darstellung)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,0	Ländereinstellungen (Allgemein)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,1	Ländereinstellung (Zahlen)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2	Ländereinstellung (Währung)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3	Ländereinstellung (Uhrzeit)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,4	Ländereinstellung (Datum)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,5	Ländereinstellung (Eingabe)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,0	Gamecontroller (Allgemein)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,1	Gamecontroller (Erweitert)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0	Eigenschaften von Maus (Tasten)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1	Eigenschaften von Tastatur (Geschwindigkeit)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL mlcfg32.cpl	Mail und FAX	JA	NEIN
shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,0	Eigenschaften von Sounds und Multimedia (Sounds)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1	Eigenschaften von Sounds und Multimedia (Audio)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2	Eigenschaften von Sounds und Multimedia (Hardware)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL modem.cpl	Telefon- und Modemoptionen (Modems)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL netcpl.cpl	Netzwerkeinstellungen	JA	NEIN
shell32.dll,Control_RunDLL password.cpl	Passwordeinstellungen	JA	NEIN
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,0	Systemeigenschaften (Allgemein)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,1	Systemeigenschaften (Netzwerkidentifikation)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,2	Systemeigenschaften (Hardware)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3	Systemeigenschaften (Benutzerprofile)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4	Systemeigenschaften (Erweitert)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,0	Eigenschaften von Datum/Uhrzeit (Datum und Uhrzeit)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1	Eigenschaften von Datum/Uhrzeit (Zeitzone)	JA	JA
shell32.dll,Control_RunDLL wgpocpl.cpl	Microsoft Mail und Postoffice	JA	NEIN
shell32.dll,OpenAs_RunDLL d:\path\filename.ext	Öffnen mit...	JA	JA
diskcopy.dll,DiskCopyRunDll	Diskcopy	JA	JA
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter	Drucker hinzufügen	JA	JA
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder	Drucker anzeigen	JA	JA
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder	Schriftarten anzeigen	JA	JA


Dateien öffnen und speichern dauert immer länger im Office

Seid Office 97 gibt es in Outlook die neue Journal-Funktion, damit wird jedes öffnen und schließen einer Datei durch Office Anwendungen protokolliert. Diese Funktion kostet aber einiges an Zeit was das öffnen und speichern von Dokumenten verlängert.

Über die Registry können Sie diese Funktion für jedes Office Programm gesondert ein/ausschalten

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Shared Tools\ Outlook\ Journaling\

Finden Sie für jede Office-Anwendung einen weiteren Unterschlüssel, hier müssen Sie jeweils nur den Eintrag "Enabled" als Datentyp REG_DWORD auf 0 setzen um die Funktion auszuschalten.


Parameter von Excel

Beim Starten von Excel können Sie folgende Parameter mit angeben:

/e	Startet Excel ohne Startlogo und öffnet keine neue Datei
/p "Pfadangabe"	Legt diesen Ordner als Arbeitsordner fest, egal was unter EXCEL zur Zeit als Arbeitsordner eingestellt ist
/r "Pfad\Dateiname"	Datei wird Schreibgeschützt geöffnet
/automation	Excel wird ohne ADD-INS gestartet
/i	Excel wird im Vollbildmodus gestartet
/m	Excel startet im Makromodus
/o	Schreibt fehlende Einträge in der Registry neu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
/s	Excel wird im SAFE Mode gestartet
/regserver	Schreibt alle Registryschlüssel neu
/unregserver	Löscht alle Registryschlüssel


Hot Fix Packs für SP6

(Stand: 04.01.2000)

Hier nun eine Aufstellung aller mir bekannten Hot-Fix Packs für Windows NT (Deutsch/Englisch). Wobei man bei einen Server eigentlich immer die Englische Version einsetzen sollte.

Es ist nur ratsam ein Hot-Fix Pack einzuspielen, wenn bei Ihnen das Problem besteht bzw. es eine erhebliche Sicherheitslücke darstellen würde. Auch sollten Sie beachten, dass nach ändern und einspielen der Service Packs, auch das Hot-Fix Pack neu eingespielt werden muss.

Bei allen hier aufgeführten Hot-Fix Packs muss meist das aktuelle Service Pack für die jeweilige NT Version installiert sein, was für NT 4.0 Service Pack 6 bedeutet.

KB Nummer:	Q242294
Beschreibung:	Sicherheitsfehler wenn der RAS-Server verwendet wird. Ein authentifizierter (bekannter) Anwender kann lokal oder über das Netzwerk einen veränderten Code im Kontext des Systemkontos (also als Administrator) ausführen, auch wenn er dazu keine Berechtigungen hat.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ Hotfixes-PostSP6/Security/Rasman-fix/fixrasi.exe
KB Nummer:	Q245329
Beschreibung:	Die Datei CONVLOG.EXE in verbindung mit den Internet Information Server 3.0, wandelt Daten nach dem Jahr 2000 falsch um.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ger/nt40/ hotfixes-postsp6/y2k/convlog-fix/x86/convlog.exe
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ Hotfixes-PostSP6/Y2K/Convlog-fix/x86/convlog.exe


Ansicht der Dateiattribute in Windows 98 Second Edition

Die Checkbox "Dateiattribute in der Detailansicht anzeigen" zum Aktivieren ist unter "Ansicht" -> "Ordneroptionen" -> "Ansicht" nicht mehr vorhanden.

Durch einen Eingriff in die Registry läßt es sicht wieder aktivieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced

den Eintrag "ShowAttribCol" als Datentyp REG_DWord von 0 auf 1 setzen

jetzt müssen Sie noch unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\ Folder

ein neuen Schlüssel "ShowAttribCol" erstellen. Unter diesen neuen Schlüssel legen Sie nun noch folgende Werte neu an:

Name	Datentyp	Inhalt
Type	Zeichenfolge	"checkbox"
Text	Zeichenfolge	"Dateiattribute in der Detailansicht anzeigen"
HKeyRoot	REG_DWORD	80000001
RegPath	Zeichenfolge	"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced"
ValuneName	Zeichenfolge	"ShowAttribCol"
CheckedValue	REG_DWORD	1
UncheckedValue	REG_DWORD	0
DefaultValue	REG_DWORD	0
HelpID	Zeichenfolge	"update.hlp#51071


Printer Pooling

Das Printer Pooling funktionierte bis jetzt nicht so recht zufriedenstellend, mit dem neuen Service Pack 6 soll dieses Problem aber behoben sein.

Mit folgenden Registrykeys können Sie die Funktion konfigurieren:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Print\ Providers

RestartJobOnPoolEnabled	REG_DWORD	1 <- Schaltet die Funktionen ein
RestartJobOnPoolError	REG_DWORD	Zeit in sec. nachdem ein Job automatisch neu gestartet wird, wenn ein Fehler aufgetreten ist.


Migrationsreihenfolge von Windows NT 4.0 auf Windows 2000

Bei der Umstellung auf Windows 2000 sollte wie auch früher mit dem primären Domänencontroller begonnen werden. Der Grund hierfür liegt bei den SID´s die automatisch für jeden Computer und Anwender angelegt werden und nur einmal im Netz vorkommen dürfen.

Da Windows 2000 jetzt mit einer Multi-Master-Replikation arbeitet so das Veränderungen wie z.B. das hinzufügen neuer Benutzer auf allen Domänencontrollern vorgenommen werden können  (bei Windows NT 4.0 wurden alle Änderungen immer nur auf den primären Domänencontroller vorgenommen, so das sehr einfach sichergestellt werden konnte das keine doppelten SID entstehen können). Durch dieses neue Vorgehen, muss sichergestellt werden, das eine zentrale Stelle die Vergabe der SID´s steuert, um doppelte SID´s zu vermeiden.

Diese Aufgabe wird von einem der Domänencontroller übernommen der als "Betriebsmaster" bezeichnet wird. Dieser Betriebsmaster weißt anderen Domänencontrollern einen Pool von "Relativen Ids" (RIDs) zu. Mit diesen RIDs können die anderen Domänencontroller neue SIDs erstellen, die nur einmalig vorkommen. Welcher Rechner der Betriebsmaster wird, wird dynamisch festgelegt.

Da Windows NT 4.0 dieses Konzept nicht kennt, darf es in einem gemischten Windowsumfeld keinen Windows NT 4.0 primären Domänencontroller mehr geben. Dieser primäre Domänencontroller würde dann ohne Abstimmung mit den Betriebsmaster neue SID´s vergeben, was zu doppelten SID´s im Netzwerk führen könnte. BDC sind aber zulässig und führen zu keinen Problemen.

Sie können bei der Umstellung natürlich auch erst mit den Workstation im Netz beginnen, da aber natürlich die NT 4.0 Server nicht alle Funktionen zu Verfügung stellen können, sind auch die neuen Funktionen der Workstation eingeschränkt.

Aus diesen Grunde ist es sinnvoller zumindest erst einen NT 2000 Domänencontroller mit Aktive Directory zu installieren, damit auch die Workstation diese Funktionen benutzen können.

Windows 9x Rechner können mit einer neuen Clientsoftware "Active Directory Clients", dann auch auf die neue Struktur von Windows 2000 zugreifen. Für die NT Workstation wird es so eine Clientsoftware nicht geben, hier soll man auf Windows 2000 umstellen.


Maus und Tastatur deaktivieren

Ab und zu kann es nützlich sein die Maus und Tastatur zu deaktivieren. Wenn Sie z.B. eine Installationsroutine schreiben die sich automatisch anmeldet und im administrativen Kontext Einstellungen vornimmt. Damit kein Anwender in diesen Moment irgendwelche Einstellungen verändern kann, sollte man die Maus und Tastatur deaktivieren und anschließend die Werte wieder auf 1 setzten, nach einem Neustart steht wieder alles zu Verfügung.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOKAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Kbdclass

setzten Sie den Wert Start auf 0 um die Tastatur zu deaktivieren

HKEY_LOKAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Mouclass

setzten Sie den Wert Start auf 0 um die Maus zu deaktivieren

Passen Sie auf, das Sie auch das Aktivieren berücksichtigen, ansonsten können Sie sich leicht aussperren !

Die ist auch mit einen RUNDLL-Befehl Möglich (siehe dazu auch: Funktionen der Datei RUNDLL.EXE)
c:\windows\rundll.exe mouse,disable deaktiviert die Maus
c:\windows\rundll.exe keyboard,disable deaktiviert die Tastatur


Dienste und Geräte unter Windows

Ein Dienst ist eigentlich nur ein Programm welches keine Bildschirmausgaben durchführt und keine Eingaben von Benutzern erwartet. Fehlermeldungen oder sonstige Meldungen werden in einer LOG-Dateien oder im Ereignisprotokoll eingetragen. Des weiteren gibt es unter NT auch noch Geräte. Diese Geräte (Treiber) werden von NT auch wie Dienste behandelt, die aber mit besonderen Zugriffsrechten ausgestattet sind.

Alle Änderungen können Sie unter "Start" -> "Systemsteuerung"  bei "Dienste" bzw. "Geräte" vornehmen. Hier sehen Sie welche Dienste gestartet sind und können selber Dienste Starten/Beenden oder die Startart festlegen.

Weitere wichtige Informationen zu den Diensten/Geräten finden Sie noch in der "Windows NT Diagnose". Hier sehen Sie nicht nur welche Dienste/Geräte gestartet sind, sondern können sich durch einen Doppelklick die Abhängigkeiten und weitere Informationen zu den jeweiligen Diensten anzeigen lassen (hier sehen Sie welche Datei durch diesen Dienst geladen wird).

Einige Einstellungen zu den Diensten können Sie so nicht ändern und sind nur in der Registry eingetragen. Die Dienste stehen in der Registry unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\

Hier gibt es für jeden Dienst einen weiteren Schlüssel, unter diesen Schlüssel sind folgende Einträge möglich:

DependOnGroup	REG_MULTI_SZ	Hier werden die Dienstgruppen angegeben, die vor diesen Dienst gestartet werden müssen.
DependOnService	REG_MULTI_SZ	Abhängigkeit von anderen Diensten
DisplayName	REG_SZ	Der unter NT angezeigte Name für diesen Dienst
ErrorControl	REG_DWORD	Fehlergewichtung des Dienstes. Hier wird festgelegt, was gemacht wird, wenn dieser Dienst nicht gestartet werden konnte: 0 -> Ignorieren NT setzt den Bootvorgang weiter fort und gibt keine Fehlermeldung aus. 1 -> Normal NT setzt den Bootvorgang weiter fort und gibt eine Fehlermeldung aus. 2 -> Schwer NT bricht den Bootvorgang ab und startet das System neu. Dabei wird die letzte funktionierende Konfiguration benutzt, tritt der Fehler hier wieder auf, wird der Bootvorgang einfach weiter fortgesetzt 3 -> Kritisch NT bricht den Bootvorgang ab und startet das System neu. Dabei wird die letzte funktionierende Konfiguration benutzt, tritt der Fehler hier wieder auf, wird der Bootvorgang abgebrochen und ein Debugging Programm geladen
Group	REG_SZ	Die Gruppe, die diesem Dienst zugeordnet wurde
ImagePath	REG_EXPAND_SZ	Pfad und Dateiname
ObjectName	REG_SZ	Name des Benutzers, unter dem der Dienst gestartet werden soll (Bei LocalSystem wird die Anmeldung von NT vorgenommen und läuft unter diesen Kontext)
Start	REG_DWORD	Zeigt die Startart des Dienstes an: 0 -> wird vom Kernel gestartet 1 -> wird durch das I/O Subsystem gestartet 2 -> wird durch den Dienstkontroll-Manager gestartet 3 -> wird auf manuell gesetzt und muss durch den Anwender gestartet werden 4 -> wird deaktiviert
Tag	REG_DWORD	Reihenfolge für das Starten der Gruppe
Type	REG_DWORD	Die Art des Dienstes, die als Hexadezimalzahl angegeben wird: 0x1 -> Kernelmode Gerätetreiber 0x2 -> Treiber für das Dateisystem 0x4 -> Befehlssatz für Hardware 0x8 -> Dienst für einen Dateisystemtreiber 0x10 -> Windows 32 Programm mit eigenen Prozess 0x20 -> Windows 32 Programm ohne extra Prozessbereich 0x110 -> Windows 32 Programm mit eigenen Prozess, welches benutzerspezifisch gestartet wird. 0x120 -> Windows 32 Programm ohne extra Prozessbereich, welches benutzerspezifisch gestartet wird.


Fehler beim Öffnen von Dateien über 100 MB

Wenn Sie wiederholt Dateien über 100 MB öffnen, kann es zu folgenden Fehlermeldungen kommen:

Ungenügender Arbeitsspeicher

bzw.

Invalid Handle

Dieser Fehler liegt an der Auslagerungsdatei und ist ab Service Pack 4 behoben. Sie müssen aber noch folgenden Regsitry Key verändern:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management

hier bearbeiten Sie den Wert "DisablePagedPoolHint" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie den Wert auf 1 (gegebenenfalls müssen Sie den Schlüssel erst anlegen).


Service Pack deinstallieren

Bei der Installation eines Service Packs haben Sie die Möglichkeit auch ein Deinstallatiosnverzeichnis erstellen zu lassen, so das Sie ohne Probleme das Service Pack wieder runterschmeißen können.

Was ist aber wenn Sie das nicht gemacht haben ? Wenn Sie versuchen ein altes Service Pack zu installieren, wird das mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Mit etwas Handarbeit geht es aber doch:

1.	Booten Sie von der orginal Windows CD oder Diskette und benutzen Sie die R Option (defektes NTWiederherrstellen/Reparaturinstallation). Hierdurch werden wieder die alten Dateien hergestellt (bei den meisten CD´s ist das Service Pack 1)

2.	Jetzt haben Sie zwar Service Pack 1 drauf, da bei der Reparaturinstallation das aber in der Registry nicht eingetragen wird, wird immer noch der alte Servicepackstand angezeigt. Damit Sie ein älteres Service Pack installieren können müssen Sie folgende Regsitry Keys ändern:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\

ändern Sie CSDVersion auf "Service Pack 1"

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ ControlControlSet\ Control\ Windows

ändern Sie CSDVersion auf 1

jetzt können Sie wieder jedes beliebige Service Pack installieren.


Anmeldung ohne [Strg_Alt_Entf]
Anmeldung ohne [Strg+Alt+Entf]

Unter Windows NT müssen Sie zur Anmeldung immer die 3 Tasten Strg+Alt+Entf drücken. Für den privaten Einsatz ist das meist etwas unpraktisch.

Bei NT können Sie nur einstellen das eine automatische Anmeldung erfolgen soll, das hat aber den Nachteil das Ihr System nicht mehr abgesichert ist, wie das geht finden Sie unter:

Durch austauschen der GINA.DLL mit einem Freeware-Programm können Sie aber die Anmeldung vereinfachen.

Die neue GINA.DLL können Sie unter http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html runterladen.

Bei diesen Programm können Sie die Tasten für das Anmelden deaktivieren und haben sogar die Möglichkeit beim Abmelden/Runterfahren ein Script ausführen zu lassen.

Bedenken Sie aber, das der Autor keine Haftung für das Programm übernimmt. Bei einer fehlerhaften GINA.DLL kann es passieren das Sie sich nicht mehr an Ihren System anmelden können.


Bessere Sicherheit der lokal gespeicherten Benutzerdatenbank

Ab Service Pack 3 wird auch das Programm "syskey.exe" auf Ihren Rechner installiert. Mit diesen Programm haben Sie die Möglichkeit Ihre Benutzerdatenbank etwas besser verschlüsseln zu lassen um gegen Angriffe von außen abgesichert zu sein.

So finden Sie z.B. auf der Hoempage "http://www.sysinternals.com" ein Programm, welches durch Booten von Diskette das Paßwort von jedem Account ändern kann, dadurch können sich Leute unberechtigt administrative Rechte verschaffen.

Bedenken Sie aber, das diese Verschlüsselung nicht wieder rückgängig gemacht werden kann.


Informationen über den Gerätemanager

Über den Gerätemanager sehen Sie die installierte Hardware und können Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Hier sehen Sie auch ob die Hardware ohne Probleme unter Ihrem System läuft, durch 4 unterschiedliche Symbole werden Sie auf Fehler hingewiesen:

1.	Ein schwarzes Ausrufezeichen auf gelben Hintergrund:
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß auf Ihren Rechner. Das deutet meißt auf IRQ bzw. Adressenkonflikte hin, überprüfen Sie die Einstellungen, wenn Sie hier keinen Fehler finden kann es auch sein das die Hardware im BIOS deaktiviert wurde.

2.	Ein rotes Kreutz:
Das Gerät wurde gerade erst installiert (Neustart zur Aktivierung notwendig) oder das Gerät ist in diesem Hardwareprofil deaktiviert, aktiveren Sie es durch einen doppelklick auf das Symbol (löschen Sie das Kreuz bei "In diesem Hardwareprofil deaktivieren")

3.	Ein großes gelbes Fragezeichen:
Windows hat die Hardware erkannt, aber es wurde noch kein Treiber für die Hardware installiert. Sie benötigen einen Treiber vom Hardwarehersteller.

4.	Ein blaues "i" auf weißen Hintergrund:
Das ist kein Fehler, Sie werden nur darauf Hingewiesen, das die Plug und Play Funktion der Hardware deaktiviert wurde.


Dateien aus dem Windowsverzeichnis werden erst nach bestätigen eines Warnhinweises angezeigt _
Dateien aus dem Windowsverzeichnis werden erst nach bestätigen eines Warnhinweises angezeigt !

Nach der Installation von "Aktive Desktop" bzw. Windows 98 werden im Explorer die Dateien im Windows-Verzeichnis erst angezeigt, wenn man einen Warnhinweis bestätigt hat. Für erfahrenen Anwender erweist sich das aber als eine nervige Sache.

Das Problem tritt nur auf, wenn VIEW AS WEBPAGE aktiviert ist, da dann ja für jeden Ordner HTML-Seiten hinterlegt werden können (die dann für den Folder Hintergrundbilder oder links am Seitenrand ein Preview einblenden etc.) Genaueres zu diesen Dateien finden Sie unter: WEB Ansicht von Ordnern

Bestimmte Ordner haben eine angepasste Version dieser versteckten folder.htt, so auch das Windows-Verzeichnis. Hier ist ein JAVA-Script eingebaut, welches diese Warnung bringt. Um das Problem zu lösen, muss im entsprechenden Verzeichnis die (versteckte) folder.htt gelöscht, und durch die im \windows\web Verzeichnis enthaltene, gleichnamige Datei ersetzt werden.

Jetzt werden Sie nicht mehr mit nervigen Warnhinweisen belästigt.


Der Explorer wird beim Starten von Windows automatisch geöffnet

Wird bei Ihnen beim Start von Windows automatisch der Explorer geöffnet, Sie aber keine Einträge dafür im Autostart eingetragen haben, kann das drei mögliche Ursachen haben:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

1.	Es gibt entweder den HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion oder den HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion doppelt. In diesem Fall muss man überprüfen, ob einer der beiden gefahrlos gelöscht werden kann, oder ob er vielleicht Infos enthält, die dem anderen fehlen. In letzterem Fall sollte man diesen fehlenden Hive oder Value einfach in den anderen kopieren. Danach kann der doppelte CurrentVersion-Hive gelöscht werden.

2.	Einer der Einträge in Run/Runservices/Runonce und wie Sie alle heißen ist korrupt. Will heißen, das Ziel existiert nicht mehr oder der Eintrag enthält Sonderzeichen etc... korrupt eben. Lösung hierfür: Den korrupten Eintrag löschen. Ein Deaktivieren via MSCONFIG funktioniert übrigens bei dieser Problematik oftmals nicht! Alle Starteinträge finden Sie unter: Automatisches Starten von Windows Programmen beim Systemstart

3.	Es kann auch HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer und dort der Eintrag "DesktopProcess" ein Problem darstellen. Ist er auf 1 gesetzt, dann wird eine Instanz von explorer.exe in einem separaten Speicherbereich ausgeführt. Stürzt dann der Explorer beispielsweise ab (in der 2. Instanz), so ist die Taskleiste weiterhin verfügbar. Allerdings kann dieser Schalter unter Umständen ebenfalls zu Schwierigkeiten führen, eben z.B. mit einem beim Start aufpoppenden Explorer. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Wert wieder zu löschen. (Das kann aber meist nur bei WinNT zu Problemen führen) Vielleicht hilft ein Neuaufspielen des Servicepack, sonnst diesen Wert wieder auf 0 setzen.


Zugriff auf ZIP-Laufwerke beschleunigen

Beim Zugriff auf das Zip-Laufwerk werden die Daten teilweise recht langsam übertragen. Dieser Fehler tritt durch einen Eintrag in der Registry auf der bewirkt das zu viele Rückmeldungen von ZIP-Laufwerk erfolgen.

Um den Zugriff zu bescheunigen müssen Sie nur den Polling-Wert verändern

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ SCSIAdapters\ 0000

Wo bei "Driver=*ISAPPA3" eingetragen ist, setzen Sie den Wert "Polling=0"


Größe der Registrierdatenbank

Die größe der Registrierdatenbank können Sie unter "Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "System"

bei Windows NT unter dem Karteiordner "Leistungsmerkmale" -> "Virtueller Arbeitsspeicher" verändern.

bei Windows 2000 unter dem Karteiordner "Erweitert" -> "Systemleistungsoptionen" -> "Ändern" unter "Größe der Registrierung" anpassen.

Die maximale Größe ist 80% vom Paged Pool der einen maximalen Wert von 128 MB hat. Daraus ergibt sich ein maximaler Wert von 102 MB.

Größenbereich:

Minimaler Wert: 4MB (Standard)

Maximaler Wert: 102 MB

Die größe können Sie aber auch direkt in der Registry ändern

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control

Erstellen Sie den Wert "RegistrySizeLimit" als Datentyp REG_DWORD.


Hotfixpacks bei der Installation des Servicepacks automatisch mit installieren

Wenn Sie das Servicepack auf einen Rechner installieren, müssen Sie eventuell benötigte Hotfixpacks von Hand nachträglich neu installieren. Das kann bei vielen Rechnern dazu führen das einige Hot-Fix-Packs vergessen werden.

Sie haben aber die Möglichkeit bei der Installation des Servicepacks automatisch die Hot-Fix-Packs mit zu installieren.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1.	Entpacken Sie das Aktuelle Servicepack in ein beliebiges Verzeichnis ([Servicepack] /X)

2.	Erstellen Sie in dieses Verzeichnis ein weiteres Unterverzeichnis mit den Namen "Hotfix"

3.	Entpacken Sie das Hot-Fix-Pack in dieses Verzeichnis

Beim Aufruf der Datei Update.exe vom Servicepack, überprüft das Servicepack ob ein Verzeichnis "Hotfix" vorhanden ist. In diesem Verzeichnis sucht es nach den Dateien "Hotfix.exe" und "Hotfix.inf" sind die vorhanden, werden Sie gefragt ob Sie die Hot-Fix-Packs auch installieren möchten.


Fehlermeldung: Der Nachrichtendienst konnte nicht gestartet werden
Fehlermeldung: "Der Nachrichtendienst konnte nicht gestartet werden"

Sie müssen in der Netzwerkumgebung "NetBIOS" installiert haben, damit Sie den Nachrichtendienst benutzen können "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Dienste" -> "Hinzufügen"


Fehler bei der Service Pack Installation

Erscheint bei der Installation des Service Packs die Fehlermeldung "Die Datei setup.log konnte nicht gefunden werden kann das an zwei Dingen liegen.

Bei der Installation des Service Packs wird die Datei setup.log im Windows Repair-Verzeichnis gesucht (\winnt\repair), liegt hier ein Fehler vor, kommt es zu dieser Fehlermeldung.

1.	Ist diese Datei nicht vorhanden, müssen Sie die Datei von Ihrer Notfalldiskette zurückkopieren. Haben Sie keine Notfalldiskette für diesen Computer erstellt, können Sie auch die Datei von einen anderen Rechner benutzen, dann müssen Sie diese Datei aber etwas anpassen. Hier müssen Sie die Pfadangaben "TargetDirectory", "TargetDevice", "SystemPartition" und alle Einträge unter "[Files. WinNT] an Ihren Gegebenheiten anpassen.

2.	Die Datei ist vorhanden und der Fehler kommt immer noch, stimmen höchst warscheinlich die Pfadangaben in der Datei nicht überein. Hier müssen Sie die Angaben in der Datei überprüfen und an ihrer Umgebung anpassen.


DHCP-Adressen unter Windows 2000

Versucht man unter Windows 2000 eine IP-Adresse von eine DHCP-Server anzufordern, der kein NT Server ist, gibt es Probleme. Damit das funktioniert, müssen Sie die automatische APIPA IP Konfiguration des Windows DHCP-Clients ausschalten.

Um die Automatische Adresskonfiguration auszuschalten gehen Sie folgendermaßen vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\[Netzwerkkartenname]

für jede einzelne Netzwerkkarte

bzw. unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

für alle installierten Netzwerkkarten

erstellen Sie einen neuen Wert "IPAutoconfigurationEnable" als Datentyp REG_DWORD und weisen Sie den Wert "0" zu.

Standardmäßig ist dieser Wert nicht vorhanden und wird defaultmäßig als Enabeld "1" behandelt.


Nachschlagen in der MS Knowledge Base

MS hat für Fehler eine Knowledge Base angelegt, hier werden alle Fehler mit einer Nummer durchgezählt, die mit einem Q anfängt.

Haben Sie ein Problem, können Sie direkt im Internet nachschlagen und suchen, die Knowledge Base finden Sie unter:

Deutsche Knowledge Base: http://search.microsoft.com/germany/supportkb/

Englische Knowledge Base: http://support.microsoft.com/search/
http://support.microsoft.com/support

Die Englische Knowledge Base ist aktueller als die deutsche Version. Hier finden Sie meist nur ältere Probleme.

Wollen Sie zu einem Fehler (Qxxxxxxx) den Text als e-Mail haben, senden Sie einfach eine Nachricht mit der ID als Betreff (also z.B. Q143333 an mshelp@microsoft.com

Auf den folgende Seite kann man auch sehr gut nach Fehlercodes suchen:

http://www.microsoft.com/technet/default.asp


Fehlermeldung: Auslagerungsdatei zu klein oder nicht vorhanden

Erscheint bei Ihnen die Fehlermeldung "PAGEFILE TOO SMAL OR MISSING" aber Ihre Auslagerungsdatei ist vorhanden und auch groß genug, kann das an einen Registry Key liegen.

Unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management

Finden Sie den Wert "PagingFiles" der angibt wo und in welcher Größe Auslagerungsdateien vorhanden sind. Finden Sie hier zusätzlich noch den Wert "TempPageFile" als Datentyp Reg_DWORD löschen Sie diesen Eintrag und starten Ihren Rechner neu, der Fehler sollte nun weg sein.


Verbesserte Paßwortsicherheit erzwingen

Ab Service Pack 2 haben Sie die Möglichkeit die Erstellung der Paßwörter von den Anwendern zu beeinflussen. Wenn Sie die neuen Funktionen aktivieren, müssen die Anwender beim Vergeben von Paßwörtern folgende Optionen erfüllen:

1.	das Paßwort muss 6 Zeichen lang sein

2.	das Paßwort muss Klein und Großbuchstaben enthalten

3.	das Paßwort muss eine Zahl enthalten

4.	das Paßwort muss Sonderzeichen enthalten

Damit Sie das aktivieren können, muss sich die Datei "passfilt.dll" im System32-Verzeichnis befinden (ist nach der Installation des Service Pack 2 der Fall) und Sie müssen in der Registry folgenden Key eintragen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa

Finden Sie den Wert "Notification Packages" als Datentyp REG_MULTI_SZ. In diesen Wert ist zur Zeit nur "FPNWCLNT" eingetragen. Fügen Sie unter diesen Eintrag noch folgenden Wert hinzu: "Passfilt" und starten Sie das System neu. Ab jetzt werden nur noch Paßwörter akzeptiert, die mindestens 3-4 dieser Bedingungen erfüllen.


Fehlermeldung 177 bei Benutzung der Hilfedatei

Bei Benutzung der Suchfunktion einer Hilfedatei kann es passieren, dass Ihnen folgende Fehlermeldung angezeigt wird: "Das Register Suchen kann nicht angezeigt werden (177)"

Das liegt an einen Fehler in der zugehörigen .FTS-Datei. Diese Datei wird bei der Volltextsuche benutzt und wird automatisch neu angelegt wenn Sie nicht vorhanden ist.

Um das Problem zu lösen, müssen Sie einfach die zugehörige FTS-Datei löschen. Da es meist nicht so einfach ist die zugehörige FTS-Datei zu finden ( Der Name ist der gleiche, wie der von der Hilefedatei). Lassen Sie einfach nach der Endung .FTS auf Ihren Rechner suchen und löschen Sie alle Dateien, da die bei nichtvorhanden sowieso neu angelegt werden.


Neue Aufteilung der Registry bei Windows Millennium

Der neue Nachfolger von Windows 95/98 soll Windows Millennium werden, welches zu Zeit in der Beta 1 vorliegt.

Eine der größten Veränderungen ist die neue Aufteilung der Registry. Die Registry wurde nun auf 3 Dateien aufgeteilt (SYSTEM.DAT, USER.DAT) wie immer und zusätzlich gibt es jetzt noch die Datei CLASSES.DAT in welchen nun alle Einträge aus dem Registryschlüssel HKEY_CLASSES_ROOT abgelegt werden.

Das wurde gemacht da die Registry unter Windows 95/98 schon auf eine beachtliche Größen von 4-5 MB anwachsen konnte. Da durch wurde der Startvorgang von Windows verlangsamt.

Durch diese Aufteilung werden beim Starten nur noch die nötigen Registryschlüssel geladen, was den Bootvorgang erheblich beschleunigt. Die restlichen Schlüssel werden erst nach dem Bootvorgang nachgeladen.

Alte Tools zur Bearbeitung der Registry kommen mit der neuen Aufteilung meist nicht zurecht und können die gesamte Registry zerstören !


Installation von Windows wird mit fehlerhafter CAB-Datei abgebrochen

Wird bei Ihnen die Installation von Windows mit der Fehlermeldung beendet, das eine CAB-Datei defekt ist bzw. eine Datei nicht gefunden werden kann, muss das nicht an der CD liegen.

Wenn die CD keine Fehler aufweißt, kann es auch an falschen BIOS-Einstellungen Ihres Rechners liegen. Meist sind dann die Timingzeiten des Hauptspeichers falsch eingestellt. Stellen Sie die Werte (meist unter "Chipset features" bzw. "Chip configuration") auf größere Werte ein und versuchen Sie das Setup noch mal neu.


Programme verlangen Servicepack oder melden falsches Betriebssystem

Viele Programme erkennen Windows 2000 als Windows NT4 und verlangen deshalb bestimmte Versionen des Servicepacks oder die Programme verweigern unter Windows 2000 direkt den Dienst.

Auf der Win2000-CD unter Support/Tools/ befindet sich eine Light-Version der Microsoft Windows 2000 Support Tools.

Nach der Installation steht das Programm Application Compatibility Tool zur Verfügung. Mit diesem kann man jedes Programm über das eigentliche System täuschen, indem man zwischen den Systemen Win95,Win98, WinNT4 bis Servicepack 5 auswählt.

Siehe auch: Beschreibung des Application Compatibility Tool


Windows Upgrade-Tauglichkeit testen

Bevor Sie sich für die Installation von Windows 2000 entscheiden, können Sie über eine neue Funktion die Funktionalität von Windows testen lassen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1.	Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung

2.	Wechseln Sie auf die CD-Rom in das Verzeichnis I386

3.	Starten Sie die Überprüfung folgender maßen:
winnt32 /checkupgradeonly

Nach einigen Minuten (ja nach System) finden Sie im Windowsverzeichnis die Daten upgrade.txt, die Ihnen detailliert eine Auswertung liefert wo es Probleme bei der Installation geben wird. Sollten hier zu viele Probleme auftauchen ist es besser das System ganz neu zu installieren.


Ein Benutzerprofil für unterschiedliche Anwender

Unter Windows NT haben Sie die Möglichkeit für unterschiedliche Benutzer ein Profil vorzugeben ohne das es sich dabei aber um ein verbindliches Profil handelt. Interessant ist dieses vorgehen z.B. bei Notebook Anwendern. Hier wird normalerweise für die Netzwerkanmeldung das Domänenkonto verwendet und für den mobilen Einsatz ein lokales Benutzerkonto. Da NT für die beiden Anmeldungen jeweils ein eigenes Profilverzeichnis erstellt, arbeitet der Anwender mit zwei unterschiedlichen Profilen, was mit der Zeit doch etwas nervig sein kann. Damit der Anwender nur noch mit einem Profilverzeichnis arbeitet und damit immer die gleiche Oberfläche zu sehen bekommt, egal wo er sich gerade anmeldet, gehen Sie folgendermaßen vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

1.	Erstellen Sie ein lokales Benutzerkonto auf dem Rechner

2.	Melden Sie sich mit diesen Benutzerkonto an und wieder ab, das gleiche muss auf diesen Rechner auch einmal für den Domänen-Accout durchgeführt werden. Bei der Anmeldung wird für die Konten jeweils ein neues Profilverzeichnis erzeugt und der Pfad zu diesen Profilverzeichnis wird in der Registry  eingetragen.

3.	Melden Sie sich mit einem anderen Account an, der Administrative Rechte besitzt. (keiner der beiden oberen Accounts darf dafür verwendet werden)

4.	Starten Sie den Registryeditor (regedt32) und laden Sie den Registryzweig des neuen Accounts:
Dazu wählen Sie das Fenster "HKEY_USERS" aus, klicken Sie nun im Menü "Registrierung" -> "Struktur laden" wählen Sie jetzt die Datei NTUSER.DAT aus dem Verzeichnis "%SystemRoot%\Profiles\[Anwendername]" (für Anwendername, benutzen Sie den Namen des Domänen Benutzerkontos aus). Jetzt werden Sie aufgefordert, für den Registryzweig einen Namen anzugeben, geben Sie hier eine beliebige Bezeichnung ein (z.B. Profil).

5.	Ändern Sie jetzt die Zugriffsrechte des hinzugeladenen Zweiges, damit auch der andere Benutzer dieses Profil verwenden darf, gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
Sie wählen die von Ihnen angegebene Bezeichnung an (z.B. Profil), klicken Sie nun im Menü "Sicherheit" -> "Berechtigungen" -> "Hinzufügen" und fügen Sie den lokalen Benutzeraccount mit "Vollzugriff" zu den anderen Namen hinzu.

6.	Speichern Sie diesen ganzen Zweig nun wieder ab:
Wählen Sie dazu aus dem Menü "Registrierung" -> "Struktur entfernen". Hiermit wird der Schlüssel wieder aus der Registry entfernt und gespeichert.

7.	Wechseln Sie jetzt zu folgenden Registryschlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ ProfileList

8.	Hier müssen Sie jetzt die SID ihres lokalen Accounts auswählen. Wenn Sie die richtige SID-Nummer Ihres Accounts nicht wissen, können Sie die mit den Programm "GETSID.EXE" aus dem Windows Resource Kit ermitteln.

9.	Ändern Sie hier jetzt den Eintrag "ProfileImagePath" auf den Pfad des lokalen Profiles ab.

Wenn Sie sich jetzt mit den lokalen Account anmelden, wird Ihnen das Profil des anderen Accounts angezeigt.

Diese Änderung des Pfades funktioniert natürlich nur bei lokalen Profilen.


ACPI Funktion von Windows aktivieren

Windows 98 bietet ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) als neue Funktion. ACPI ist die Verbesserung von APM welches Sie aus Windows 95 kennen. Hiermit hat Windows mehr Zugriffsmöglichkeiten auf die Power-Funktion des Rechners.

So haben Sie mit ACPI die Möglichkeit Ihren Rechner in einen "Standby Modus" zu setzen. Dabei wird der Speicherinhalt auf die Festplatte geschrieben und der Rechner ausgeschaltet (Funktioniert bei Windows 98 nur auf FAT16 Partitionen). Wenn Sie den PC nun wieder neu starten, wird nur der Speicherinhalt in den Speicher geladen und der Rechner ist wieder so da, wie Sie Ihn vorher verlassen haben.

Damit diesen Funktion installiert wird, müssen Sie das Setup von Windows 98 folgendermaßen starten "Setup /pj" ansonsten werden die Funktionen nicht installiert.

Versuchen Sie die Funktion bitte nicht zu aktivieren, wenn Sie Windows ohne diesen Parameter installiert haben, das führt zu Problemen

Nach der Installation müssen Sie noch folgenden Wert in der Registry anlegen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Detect.

Legen Sie eine neue Zeichenfolge mit den Namen "ACPIOption" als Datentyp REG_SZ an und weisen ihn als Wert 1 zu.

Führen Sie jetzt eine neue Hardwareerkennung durch "Systemsteuerung" -> "Hardware". Nach einiger Zeit wird Ihnen eine Liste der gefunden Hardware angezeigt, hier sollte nun folgender Eintrag vorhanden sein:

"Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS"

Nach einem Neustart steht Ihnen die neue Funktion zu Verfügung. In der "Systemsteuerung" können Sie unter "Energieverwaltung" unter dem Reiter "Einstellungen" festlegen was passieren soll, wenn Sie den Power-Knopf Ihres Computer betätigen.

Diese Funktion muss natürlich durch Ihr Motherboard unterstützt werden !


Icons der Systemsteuerung ausblenden

Sie haben die Möglichkeit Icons aus der Systemsteuerung auszublenden, die Ihre Anwender nicht sehen soll. Für jedes Icon, was nicht in der Systemsteuerung angezeigt werden soll, müssen Sie einen Eintrag in der Registry anlegen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\

Legen Sie einen neuen Schlüssel-Eintrag mit den Namen "Don’t Load" (dieser Schlüssel ist in den meisten Fällen noch nicht vorhanden ( ' <- ist das Zeichen über dem # auf der Deutschen Tastatur)), der Registry Pfad sieht nun folgendermaßen aus:

HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\  Don’t Load

Unter diesen Schlüssel legen Sie nun die Namen der CPL-Datei, die nicht angezeigt werden sollen, als neuen Wert mit den Datentyp REG_SZ an. Weisen Sie diesen Einträgen den Wert 1 zu und schon werden die Icons nicht mehr in der Systemsteuerung angezeigt.

Hier eine Liste der Dateinamen der Betreffenden ICONS aus der Systemsteuerung, CPL-Dateien von anderen Herstellern können damit natürlich auch ausgeblendet werden.

Dateiname	Bedeutung	System
ACCESS.CPL	Eigenschaften der Eingabehilfe	alle
APPWIZ.CPL	Eigenschaften von Software	alle
BDEADMIN.CPL	BDE-Verwaltung	Win98
CONSOLE.CPL	Eigenschaften der Eingabeaufforderung	NT4
DESK.CPL	Eigenschaften der Anzeige	alle
DEVAPPS.CPL	PCMCIA-Karte	NT4
FINDFAST.CPL	Indexerstellung	Office
HDWWIZ.CPL	Hardware-Assistent	Win2000
INTL.CPL	Ländereinstellungen	alle
INETCPL.CPL	Interneteinstellungen	alle
INFRARED.CPL	Infrarot-Monitor	Win98
JOY.CPL	Gamecontroller	Win98, Win2000
LICCPA.CPL	Lizenzierungen	NT4
MAIN.CPL	Eigenschaften der Maus	alle
MLCFG32.CPL	Internetkonten	NT4
MODEM.CPL	Modemeinstellungen	Win98, NT4
NETCPL.CPL	Netzwerk	Win98
MMSYS.CPL	Multimediaeinstellungen	alle
NWC.CPL	GSNW	alle
NCPA.CPL	Netzwerkeigenschaften	NT4, Win2000
ODBCCP32.CPL	ODBC Einstellungen	alle
PORTS.CPL	Anschlüsse	NT4
POWERCFG.CPL	Eigenschaften von Energieoptionen	Win98, Win2000
PASSWORD.CPL	Eigenschaften von Kennwörter	Win98
SRVMGR.CPL	Server Einstellungen	NT4
SYSDM.CPL	Systemeigenschaften	alle
STICPL.CPL	Eigenschaften von Scanner und Kammeras	Win98, Win2000
TIMEDATE.CPL	Eigenschaften von Datum/Uhrzeit	alle
TELEPHON.CPL	Telefon	alle
UPS.CPL	USV Gerät	NT4

Einige bekannte Icons von anderen Herstellern:

Dateiname	Beschreibung
3Deep.cpl	3Deep Control
Audiohq.cpl	Creative Audio HQ Control
CtDetect.cpl	Creative Disc Detector
ColorificPanel.cpl	Colorific Control
epshell	EppieDesktop Control
findfast.cpl	Office FindFast Control
HWSetup.cpl	Toshiba Hardware Control
mgapanel.cpl	Matrox MGA Control
moreshex.cpl	Rei's More Extensions Control
nwc.cpl	Novel Netware Client Control
pacecfg.cpl	3COM Netzwerkkonfiguration
prefscpl.cpl	RealPlayer Konfiguration
PWRSave.cpl	Toshiba Power Saver Control
Tweakui.cpl	MS TweakUi Control
Toshcfg.cpl	Toshiba Control
QuickTime.cpl	QuickTime Control
Die Icons werden nur in der Systemsteuerung ausgeblendet, wenn der Anwender die CPL-Dateien direkt aufruft, kann er noch auf die Funktionen zugreifen, wenn die Rechte nicht anderweitig eingeschränkt wurden.


Nicht gebrauchte DLL sofort aus dem Speicher entfernen

Windows hat die Angewohnheit belegten Speicher durch DLL-Dateien nicht sofort wieder freizugeben, auch wenn die geladene DLL-Datei schon länger nicht mehr gebraucht wird. Dadurch wird versucht die Ladezeiten gering zu halten falls die DLL nochmals gebraucht wird. Dieses verhalten kann nachteilig sein, wenn Sie wenig Arbeitsspeicher haben und oft unterschiedliche Programme starten.

Damit nicht gebrauchte DLL sofort aus dem Speicher entfernt werden setzen Sie folgende Registry Wert:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

Erstellen Sie einen Neuen Wert mit den Namen "AlwaysUnloadDLL" als Datentyp REG_SZ und geben Sie nichts weiter ein.


Auswahl der Suchmaschinenliste im IE erweitern

In der neuen Internet Explorer Version 5.x wurde die Auswahl der möglichen Suchmaschinen stark eingeschränkt. So wurden in der deutschen Version alle englischen Suchmaschinen entfernt, wenn Sie auch wieder englische Suchmaschinen angezeigt bekommen wollen müssen Sie folgende Änderung an Registry vornehmen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Search

Finden Sie die Werte "CustomizeSearch" und "SearchAssistant". Ändern Sie in diesen Einträgen den Teilstring "{SUB_RFC1766}" in "en-us" ab und schon werden Ihnen über den Suchen-Button auch die englischen Suchmaschinen angezeigt.

Die beiden Einträge sollten dann so aussehen:

CustomizeSearch  = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchcust.htm

SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/en-us/srchasst/srchasst.htm


Splash Screen von Outlook Express deaktivieren

Um den Splash Screen von Outlook Express auszuschalten müssen Sie folgenden Schlüssel in der Registry anlegen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Outlook Express 4.x

HKEY_CURRENT_USER\ Identities\ {"kryptische Zahlenfolge (SID der USER-ID)"}\ Software\ Microsoft\ Outlook Express

Den Wert "NoSplash" als Datentyp REG_SZ anlegen und als Wert 1 zuweisen

Outlook Express 5.x

HKEY_CURRENT_USER\ Identities\ {"kryptische Zahlenfolge (SID der USER-ID)"}\ Software\ Microsoft\ Outlook Express\ 5.0

Den Wert "NoSplash" als Datentyp REG_SZ anlegen und als Wert 1 zuweisen


Die Microsoft Management Console

Unter Windows 2000 finden Sie jetzt eine Management Console 1.2. Anwender die schon mit SMS 7.0 gearbeitet haben, werden die schon kennen, da Sie hier schon länger mit installiert wurde.

Die Console wird über MMC.EXE gestartet. Hier können Sie über sogenannte Snap-In eine Oberfläche zur Verwaltung Ihres Rechner/Netzwerkes aufbauen, wo Sie alle wichtigen Programmaufrufe einbinden und so Ihr Netzwerk übersichtlich verwalten können.

Administratoren die Serversysteme von Ihrer Windows 2000 Professional aus verwalten wollen, müssen von der Server-CD noch die zusätzlichen Verwaltungstools (Snap-Ins) nachinstallieren. Um die Installation auf der Workstation durchzuführen starten Sie von der Server CD, aus dem I386-Verzeichnis, das Installationspaket "adminpak.msi"

Wenn Sie die MMC das erste mal starten, wird Ihnen nichts angezeigt. Sie haben jetzt die Möglichkeit unterschiedliche Verwaltungsoberflächen zu erstellen, die Sie extra abspeichern können und so auch anderen Leuten zu Verfügung stellen können. Die Oberflächen werden als *.MSC Dateien abgespeichert. MS liefert im SYSTEM32-Verzeichnis schon einige fertige Verwaltungsoberflächen mit aus.

Dateiname	Beschreibung
Certmgr.msc	Zertifikate für Benutzer, Computer oder Dienste verwaltet.
Ciadv.msc	Übersicht über den Indexdienst
Compmgmt.msc	Verwaltung von lokalen Computern oder Remotecomputern
Devmgmt.msc	Der Geräte-Manager stellt die auf Ihrem Computer installierte Hardware in einer grafischen Übersicht dar
Dfrg.msc	Defragmentierungsprogramm
diskmgmt.msc	Datenträgerverwaltung ist ein grafisches Dienstprogramm für die Verwaltung von Datenträgern. Sie ersetzt den Festplatten-Manager
eventvwr.msc	Mit der Faxdienstverwaltung können Sie Faxe auf dem lokalen Computer oder auf anderen Computern im Netzwerk verwalten
faxserv.msc	Übersicht über freigegebene Ordner
gpedit.msc	Mit der Gruppenrichtlinieneinstellungen werden die verschiedenen Komponenten der Desktopumgebung definiert
ias.msc	Internetauthentifizierungsdienst
lusrmgr.msc	Übersicht über Lokale Benutzer und Gruppen
ntmsmgr.msc	Übersicht über Wechselmedien
ntmsoprq.msc	Übersicht über Wechselmedien
perfmon.msc	Mit dem Systemmonitor können Sie sich Informationen über die Hardwarenutzung und Aktivität von Systemdiensten auf den verwalteten lokalen Computern oder Remotecomputern in Echtzeit anzeigen lassen
secpol.msc	Übersicht über Sicherheitseinstellungen
services.msc	Mit diesen Programm können Sie die Dienste auf einem lokalen oder Remotecomputer starten, beenden, anhalten oder fortsetzen sowie Start- und Wiederherstellungsoptionen konfigurieren
wmimgmt.msc	Die WMI-Steuerung (Windows Management Instrumentation Control) ist ein Instrument zur Konfiguration der WMI-Einstellungen auf einem Remotecomputer oder lokalen Computer.
comexp.msc unter System32\Com	Mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste können Sie COM-Komponenten und COM+Anwendungen konfigurieren und verwalten

Sicherlich werden andere Hersteller für Ihre Programme auch solche fertigen MSC-Dateien anbieten.

Sie haben natürlich auch die Möglichkeit sich eine eigene MSC-Datei nach Ihren wünschen zusammenzustellen. Starten Sie dazu die "MMC.EXE", jetzt wird Ihnen eine leere MMC Oberfläche angezeigt.

Fügen Sie jetzt über "Konsole" -> "Snap-In hinzufügen/entfernen" -> "Hinzufügen" die von Ihnen benötigten Tools hinzu. Hier erhalten Sie eine Liste aller zur Zeit zu Verfügung stehenden "Snap-In". Mit der Zeit werden andere Firmen sicherlich noch weitere "Snap-In-Module" zu Verfügung stellen.

ActiveX-Steuerelement	Steuerungselemente für ActiveX Funktionen
Computerverwaltung	Enthält ein Zusammenstellung vieler anderer Snap-In: - System (Ereignisanzeige, Systeminformation, Leistungsprotokolle, Freigaben, Gerätemanager, Benutzergruppen) - Datenspeicher (Datenträgerverwaltung, Defragmentierungsprogramm, Wechselmedien) - Dienste und Anwendungen (VMI-Steuerung, Dienste, Indexdienst)
Datenträgerverwaltung	Zur Verwaltung der Festplatten und Partitionen
Defragmentierungsprogramm	Zur Defragmentierung von Laufwerken
Dienste	Anzeigen und Verwalten aller Dienste
Ereignisanzeige	Übersicht der Ereignisanzeige
Fax Service Management	Übersicht über die Faxdienste
Freigegebene Ordner	Übersicht über alle freigegebenen Ordner
FrontPage-Servererweiterungen	Verwaltung der Servererweiterungen
Geräte-Manager	Übersicht über die installiere Hardware und die aktiven Treiber
Gruppenrichtlinie	Sicherheitseinstellungen (Entspricht dem Policy-Editor)
Indexdienst	Indexverwaltung
IP-Sicherheitsrichtlinienverwaltung	IP-Sicherheitseinstellungen
Komponentendienste	Verwalten der COM+ Dienste
Leistungsprotokolle und Warnmeldungen	Entspricht dem Ereignisprotokoll und dem Systemmonitor
Lokale Benutzer und Gruppen	User und Gruppenverwaltung
Mit Webadresse verknüpfen	Zugriff auf WEB-Adressen
Ordner	Ordner für die Übersichtlichkeit in der MMC
Sicherheitskonfiguration und -analyse	Erstellen einer aktuellen Sicherheitsdatenbank
Sicherheitsvorlagen	Enthält verschiedene Einstellungen vorgefertigter Sicherheitsstufen
Systeminformationen	Informationen über das gesammte System (Hardware, Software, Treiber usw.)
Wechselmedienverwaltung	Wechselmedienverwaltung (CD-ROM, ZIP usw.)
WMI-Steuerung	Verwaltung des VMI-Dienstes
Zertifikate	Übersicht aller Zertifikate
Standardmäßig zeigen einige Snap-Ins (z.B. das "Active Directory-Benutzer und -Computer") nur einen Teil der wichtigen Informationenan. Weitere Funktionen müssen erst unter dem Menüpunkt "Ansicht" aktiviert werden. So finden Sie hier z.B. die Funktion "Erweiterte Funktionen" (hiermit werden einige zusätzliche Informationen eingeblendet) und "Filteroptionen" womit Sie die Anzeige übersichtlicher gestallten können.


Hot Fix Packs für SP6a

(Stand: 04.01.2000)

Hier nun eine Aufstellung aller mir bekannten Hot-Fix Packs für Windows NT (Deutsch/Englisch). Wobei man bei einen Server eigentlich immer die Englische Version einsetzen sollte.

Es ist nur ratsam ein Hot-Fix Pack einzuspielen, wenn bei Ihnen das Problem besteht bzw. es eine erhebliche Sicherheitslücke darstellen würde. Auch sollten Sie beachten, dass nach ändern und einspielen der Service Packs, auch das Hot-Fix Pack neu eingespielt werden muss.

Bei allen hier aufgeführten Hot-Fix Packs muss meist das aktuelle Service Pack für die jeweilige NT Version installiert sein, was für NT 4.0 Service Pack 6a bedeutet.

KB Nummer:	Q244599
Beschreibung:	FIX um Nt an die C2 Sicherheitsansprüche anzupassen. Siehe dazu auch: http://www.microsoft.com/security/issues/C2Evaluation.asp - Q241041 - Q243405 - Q243404
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ Hotfixes-PostSP6a/C2-fix/Q244599i.exe
KB Nummer:	Q245148
Beschreibung:	Wenn Sie die Funktion "Abmelden und als anderer User Anmelden" auswählen, wird der Bildschirm grau und der Mauszeiger wird zu einer Sanduhr. Der Rechner hängt nun und Sie können nichts mehr machen. Hiermit wird das Problem behoben.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ Hotfixes-PostSP6a/winlogon-fix/Q245148i.exe
KB Nummer:	Q246467
Beschreibung:	Auf einen Windows NT Server auf dem der RAS-Dienst aktiviert wurde, kann es vorkommen das keine neuen Point-to-Point Verbindungen mehr aufgebaut werden. Wenn das passiert, werden zwar alle vorhandenen Verbindungen bearbeitet, aber keine neuen Verbindungen mehr aufgemacht. Dieser Fehler tritt nur bei Multiprozessor Maschinen auf.
Behebung für:	URL fals für die Version was vorliegt
NT 4.0 Deutsch:	-
NT 4.0 Englisch:	ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/ Hotfixes-PostSP6a/PPPConn-fix/Q246467i.exe


Installation des Active Directory

Unter Windows NT war es bis jetzt nicht möglich einen Stand-Alone (Member-Server) in einen Domain Controller umzuwandeln. Diese Funktion wurde bei der Installation festgelegt und konnte nicht mehr geändert werden.

Ab Windows 2000 haben Sie die Möglichkeit durch das Programm "DCPROMO.EXE" (Assistent zum Installieren von Active Directory) einen Member Server zu einen Domain Controller umzuwandeln, ohne den Server neu installieren zu müssen.

Da hierbei das Active Directory installiert wird, müssen folgende zwei Dinge vorhanden sein:

1.	Ein DHCP-Server

2.	Ein DNS-Server (kann zwar auch automatisch durch "DCPROMO.EXE" mit eingerichtet werden, ist aber bei den meisten Netzwerken nicht zu empfehlen !!)

Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie diese Dienste vorab installieren, entweder auf den gleichen Server oder auf einen anderen Server in Ihrem Netzwerk.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, gehen Sie zur Installation des Active Directory folgendermaßen vor:

1.	Starten Sie das Programm "DCPROMO.EXE" aus dem Verzeichnis "%Systemroot%\system32"

2.	Bestätigen Sie den Informationsbildschirm

3.	Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten:
a) "New domain" -> Domänencontroler für eine neue Domäne
b) "Replica domain controller in existing domain"  -> Zusätzlicher Domänencontroler für eine bestehende Domäne

4.	Wenn es sich um den ersten Domänencontroller in Ihren Netzwerk handelt, müssen Sie selbsterdverständlich "New domain" auswählen

5.	Sie haben jetzt wieder die Möglichkeit zwischen:
a) "create a new domain tree" -> Eine neune Domänenstruktur erstellen
b) "Create new child domain" -> Eine neue untergeordnete Domänenstruktur in einer bestehenden Domänenstruktur einrichten.

6.	Auch hier müssen Sie bei Ihren ersten Domänenkontroller "Create new child domain" auswählen.

7.	Jetzt werden Sie gefragt ob Sie einen neuen FOREST (Gesamtstruktur) erstellen wollen:
a) "Create a new forest of domain trees"  -> Neue Gesamtstruktur aus Domänenstruktur erstellen.
b) "put this new domain tree in an existing forest" -> Diese neue Domänenstruktur in eine bestehende Gesamtstruktur eingliedern (hiermit können Sie sich einer bestehende Domänen Struktur anschließen und eine Vertrauensstellung erzielen).

8.	Auch hier müssen Sie bei Ihren ersten Domänekontroller wieder die erste Auswahl "create a new forest of domain trees" bestätigen.

9.	Jetzt werden Sie nach den DNS-Namen für die neue Domäne gefragt, geben Sie hier den DNS-Namen ein.

10.	Jetzt müssen Sie noch den NetBIOS-Domänennamen angeben.  Dieser Name kann z.B. die ersten 15 Zeichen des DNS namens sein, oder auch ein beliebiger anderer Name.

11.	Sie müssen jetzt das Verzeichnis für das "Active Directory" (Datenbank) und das "Active Directory Log" (Protokolldatei) angeben.

12.	Jetzt müssen Sie noch einen Bereich angeben, auf dem NTFS 5.0 SYSVOL abgelegt werden soll. Standardmäßig wird hier "%systemroot%\SYSVOL" vorgeschlagen.

13.	Jetzt wird der DNS-Server überprüft. Active Directory benötigt unbedingt einen DNS-Server, der an dieser Stelle automatisch eingerichtet werden kann. Diese automatische Funktion sollten Sie an dieser Stelle aber nicht benutzen, da hier der DNS-Server nur auf den gleichen Server installiert werden kann. Aus gründen der Lastverteilung sollte in einem Netzwerk der DNS-Severr aber lieber auf einen extra Server installiert werden.
a) "Ja, DNS automatisch auf diesem Computer installieren und konfigurieren"
B) "Nein, DNS selber installieren und konfigurieren"

14.	Wählen Sie hier also "Nein, DNS selber installieren und konfigurieren" aus.

15.	Jetzt wird gefragt mit welchen Berechtigungen gearbeitet werden soll, Sie haben die Möglichkeit zwischen:
a) Mit Windows NT 3.5x/4.0-Server kompatiblen Berechtigungen
b) Nur mit Windows 2000-Server kompatible Berechtigungen

16.	Wenn es Ihr Netzwerk zuläßt und Sie nur 2000 Rechner im Netzwerk haben, sollten Sie die zweite Auswahlmöglichkiet wählen.

17.	Sie werden jetzt nach dem Administratorpaßword für den "ActiveDirectory Server Restore Modus" gefragt.

18.	Alle Einstellungen werden noch mal angezeigt und Sie können die Konvertierung bestätigen.

Wenn der Server fertig konfiguriert ist, muß Windows neu gestartet werden, damit Active Directory Server aktiviert wird.


NT 4.0 Druckertreiber unter Windows 2000

Im Gegensatz zu Windows NT4, laufen die Druckertreiber bei Windows 2000 im User-Mode. Microsoft verspricht sich davon eine höhere Systemstabilität, da einige Treiber unter NT zu Problemen führten. Aus diesem Grund sind Windows NT4-Treiber unter Windows 2000 nicht mehr nutzbar.

Sie haben aber eine Möglichkeit diese Treiber auf für Windows 2000 nutzbar zu machen. Auf der Windows 2000 Server CD finden Sie im Verzeichnis "Printers\FIXPRNSV" die Datei "FIXPRNSV.EXE". Mit dieser Datei können Sie alte Windows NT 4 Treiber für Windows 2000 lauffähig machen.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

NT oder Win9x Maschine zur Hand nehmen, gewünschten Drucker installieren und freigeben. Danach das Tool auf diesem PC ausführen. Jetzt kann über das Netzwerk der Drucker auf der Windows 2000 Maschine installiert werden.

Es ist zu empfehlen, danach auf der NT oder Win9x Maschine den Originaltreiber darüber zu installieren, da sonst Probleme bei der Druckqualität auftreten können.


Protokollierung von angemeldeten FTP Anwender abschalten

Der FTP Dienst unter Windows erzeugt eine LOG-Datei in der alles festgehalten wird. Wird der FTP-Dienst auch im Internet verwendet, können die Log-Dateien schnell sehr groß werden. In der Registry können Sie für angemeldete Anwender die Protokollierung abschalten

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ FTPSVC\ Parameters

finden Sie den Wert "LogNonAnonymous" als Datentyp "REG_DWORD". Setzen Sie hier den Wert auf 0 um das schreiben eines Logfiles auszuschalten.


IIS Logfile auf Fehler beschränken

Der Internet Information Server (IIS) schreibt normalerweise alle Zugriffe in ein Logfile. Das kann unter Umständen zu einem sehr großen Logfile führen. Wenn die erfolgreichen Zugriffe nicht benötigt werden (z.B. für Zugriffsauswertungen) können Sie die Protokollierung auf Fehler beschränken.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ W3SVC\ Parameters

Ändern Sie hier den Wert für "LogSuccessfulRequests" als Datentyp "REG_DWORD" auf 0.

Hier finden Sie auch noch den Eintrag "LogErrorRequests" als Datentyp "REG_DWORD" diesen Wert sollten Sie aber auf 1 belassen, da Sie hiermit dann auch das Protokollieren von Fehler ausschalten würden, was in den meisten fällen nicht sinnvoll ist


Office 2000 Grammatikprüfung funktioniert nicht

Wenn Sie das neue Office 2000 über Office 97 als Update installieren, funktioniert die Grammatikprüfung nicht mehr. Beim Aktivieren der Grammatikprüfung erhalten Sie die Fehlermeldung "Kann Grammatikprüfung nicht starten".

Um den Fehler zu beheben gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Deinstallieren Sie als erstes über das Office-Setup unter "Office Tools" die "Korrekturhilfen"

2.	Rechner neu starten

3.	Löschen Sie aus dem Verzeichnis "Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared" das Verzeichnis "Proof"

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

löschen Sie die zwei Registry Schlüssel:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Novell
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Novell

1.	Installieren Sie die Korrekturhilfen über das Office-Setup wieder neu

2.	Rechner neu starten

Jetzt sollte auch die Grammatikprüfung wieder funktionieren.


ISDN Konfiguration (bei Verwendung einer TK Anlage)

Problem:

Unter Verwendung einer ISDN Karte und einer ISDN TK-Anlage wählt die Karte bei einer DFÜ-Verbindung nicht über die richtige interne MSN (Mehrfachrufnummer). Dies kann Geschwindigkeitseinbußen und andere Konflikte verursachen (z.B., das unter zwei Rechnern keine interen DFÜ-Verbindung möglich ist ).

Voraussetzungen:

Windows 95/98

Hier wird die Installation mit einer Fritz-Card an einer ISDN-Anlage beschrieben. Das Problem dürfte auch bei anderen Zusammensetzungen auftauchen und auf diese Art und Weise zu lösen sein.

Download des neuesten Kartentreiber von der Herstellerseite und (sehr wichtig !!!) des ISDN Accelerator Packs v1.1 von Microsoft unter http://www.microsoft.com/windows/software/localize/gerisdn.htm

Vorgehensweise:

Die Schritte müssen in dieser Reihenfolge durchgeführt werden !!

1.	Deinstallieren Sie in der Systemsteuerung unter Software alles, was mit ihrer ISDN Karte zu tun hat und das DFÜ Netzwerk. Unter Netzwerk muss der NDIS WAN Eintrag gelöscht werden. In der Systemsteuerung entfernen Sie ihre ISDN Karte.

2.	Starten Sie ihren Computer neu. Die Hardwareerkennung erkennt die ISDN Karte. Bitte installieren Sie die downgeloadeten neuesten Treiber des Herstellers.

3.	Installieren Sie das DFÜ Netzwerk und das ISDN Accelerator Packs v1.1 von Microsoft.

4.	Unter "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" klicken Sie auf "Hinzufügen" -> "Netzwerkkarte". Geben Sie als Installationspfad den Pfad des NDIS WAN Treibers auf der Hersteller CD an. Fügen Sie benötigte Netzwerkprotokolle, wie TCP/IP, IPX/SPX oder NetBIOS, hinzu. Nach dem Bestätigen wird das ISDN Accelerator Packs v1.1 gestartet. Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie bei der MSN eine Nummer ein (meist 11 bis 28). Nach dem Beenden des Assistenten für die ISDN-Konfiguration werden Sie aufgefordert, die Windows 95-CD-ROM einzulegen. Wird beim Kopieren der Dateien von der CD-ROM ein Versionskonflikt bei der Datei "NDIS.VXD" (Windows NDIS 3.1 Wrapper) gemeldet, antworten Sie bitte auf die Frage "Möchten Sie diese Datei beibehalten?" mit "Ja". Die durch das ISDN Accelerator Pack v1.1 auf Ihrem System bereits installierte Datei "NDIS.VXD" ist aktueller als die Datei auf der Windows 95-CD-ROM.

5.	Starten Sie ihren PC neu.


Fehlermeldung: NT Setup kann Boot-Ladeprogramm nicht installieren
Fehlermeldung "NT Setup kann Boot-Ladeprogramm nicht installieren"

Erscheint beim Setup von Windows NT die Fehlermeldung "WinNT-Setup kann Boot-Ladeprogramm nicht installieren" kann das Windows nicht auf das Laufwerk C zugreifen.

Das kann daran liegen, das Ihr Laufwerk C noch nicht formatiert ist oder einen defekt aufweißt. Seit neusten kann es aber auch daran liegen, das Sie auf Ihren System Windows 95/98 installiert haben und das Laufwerk C mit FAT32 formatiert wurde. Windows NT kann mit FAT32 nichts anfangen und kann darum nicht auf so eine Partition zugreifen. Um Windows NT installieren zu können müssen Sie entweder die Partition mit einem Bootmanager ausblenden oder das Laufwerk C wieder mit FAT16 formatieren (Mit extra Programmen wie Partition Magic können Sie eine FAT32 Partition auch winder in FAT16 umwandeln ohne Datenverlußt).


Telnet Server unter Windows 2000

Unter Windows 2000 ist der Telnet Server als Dienst mitgeliefert. Der Telnet Server wird bei der Installation mit installiert, aber der Dienst wird nicht automatisch gestartet. Wenn Sie also mit dem Telnet Server arbeiten wollen, müssen Sie den Dienst erst mal starten.

Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zu verfügung:

1.	Über "Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Verwaltung" -> "Telnetserververwaltung"
Hier werden Ihnen jetzt einige mögliche Funktionnen angeboten

2.	Über "Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Verwaltung" -> "Dienste"
Hier können Sie den Dienst "Telnet" von Hand starten und die Startart verändern, damit er z.B. immer automatisch gestartet wird.

3.	Über die Kommandozeile:
net start tlntsvr

Paßworte werden auch im Telnet Server bei NT nur verschlüsselt übermittelt ! Aus diesen Grunde müssen auch die Clients die Verschlüsselung beherschen


Aufklappen im Startmenü für andere Funktionen auch aktivieren

Unter Windows sind im Startmenü schon viele Menüpunkte so eingestellt, das Sie eine weitere Ansicht aufklappen wenn Sie angewählt werden, durch einige Registryeinträge können Sie das noch für einige andere Funktionen im Startmenü aktivieren:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\

legen Sie hier für die gewünschten Funktionnen die jeweiligen Werte an:

Name	Datentyp	Wert	Beschreibung
CascadeMyDocuments	REG_DWORD	1	"Eigene Dateien" wird unter "Start" -> "Dokumente" zum aufklappen aufgeführt
CascadeControlPanel	REG_DWORD	1	Die "Systemsteuerung" wird unter "Start" -> "Einstellungen" zum aufklappen aufgeführt
CascadeNetworkConnections	REG_DWORD	1	Die "Netzwerkverbindungen" wird unter "Start" -> "Einstellungen" zum aufklappen aufgeführt
CascadePrinters	REG_DWORD	1	Die "Drucker" werden unter "Start" -> "Einstellungen" zum aufklappen aufgeführt
Damit die Einstellungen aktiv werden, muss sich der Anwender neu anmelden.


Ausblenden von selten gebrauchten Menüpunkten ausschalten

Unter Windows werden jetzt auch im Startmenü Menüpunkte die Sie selten brauchen ausgeblendet und werden erst wieder angezeigt, wenn Sie unten auf den Pfeil klicken.

Durch diese Funktion soll sich die Oberfläche dem Anwender anpassen und Ihn nur noch die Funktionen anzeigen, die er immer benötigt.

Für einige Leute kann das aber doch nervig sein, die können die Funktion folgendermaßen ausschalten:

1.	mit rechter Maustaste auf Taskliste klicken

2.	Eigenschaften wählen

3.	Den Punkt "persönlich angepasste Menüs verwenden" deaktivieren

Unter den Eigenschaften des Startmenüs (Taskleiste, rechte Maustaste, Eigenschaften). Für den Internet Explorer und dessen Favoriten gibt es die gleiche Einstellung unter Extras/Internetoptionen, Erweitert.

In der Registry finden Sie die Einstellung dafür unter folgender Stelle.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\

legen Sie hier den neuen Wert "IntelliMenus" als Datentyp REG_DWORD an und setzen Sie diesen Wert auf 0. Standardmäßig ist er auf 1 gesetzt, so das wenn Sie die Funktion wieder aktivieren wollen, diesen Wert entweder auf 1 setzten oder den Wert auch wieder löschen können.


Einstellungsmöglichkeiten des Menüs Ordneroptionen im Explorer erweitern

Viele Einstellungen die Sie hier in der FAQ lesen beschäftigen sich mit Änderungen in der Registry. Wollen Sie einige Einstellungen nur unter bestimmten Bedingungen aktivieren, müssen Sie sich immer mühselig durch die Registry hangeln.

Unter Windows 95/98 bzw. NT 4.x mit IE 4 haben Sie im Explorer unter dem Menü "Ansicht" -> "Ordneroptionen" den Reiter "Ansicht" hier können Sie bei "Erweiterte Einstellungen" weitere Einträge hinzuzufügen. Ab Windows 2000 finden Sie die "Erweiterten Einstellungen" im Explorer unter "Extras" -> "Ordneroptionen" -> "Ansicht".

Auf meiner Homepage finden Sie im Downloadbereich der FAQ (http://www.winfaq.de) schon eine fertige Registrierungsdatei, die Sie nur durch einfachen Aufruf in Ihre Registry einbinden müssen, danach können Sie fast alle Tipps die sich mit der Änderung der Registry befassen durch einfaches anklicken aktivieren. Diese Datei wird von uns jetzt auch immer weiter gepflegt.

Durch löschen des folgenden Registryzweiges können Sie alles wieder von Ihrem System entfernen.

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\ WinFAQ

Diese Datei wird mit besten Wissen des Autors erstellt, allerdings sind Fehler nicht auszuschließen. Die Datei wird von mir auf etlichen Systemen getestet, es werden aber keine Garantien für Ihr System übernommen.

Hier finden Sie jetzt einen Beschreibung wie Sie selber diese Einträge erweitern können.

Beispiel zur erstellung eingener Einträge:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced

finden Sie den Schlüssel "Folder" für die schon vorhanden Einträge von Microsoft.

1.	Legen Sie zur Übersichtlichkeit einen Weiteren Schlüssel an den Sie z.B. "WINFAQ Tipps" nennen.

2.	Markieren Sie den Schlüssel "WINFAQ Tipps" und legen Sie unter diesen Schlüssel folgende Werte an.

Wertname	Datentyp	Inhalt	Beschreibung
Type	Zeichenfolge	group	Legt fest das es sich um eine Gruppe handelt
Text	Zeichenfolge	WinFAQ Tipps	Beschriftung die nachher sichtbar ist
Bitmap	Zeichenfolge	shell32.dll,1	Icon für die Anzeige

Nach diesen Muster können Sie jetzt nach belieben noch weitere Schlüssel anlegen um Ihre Einträge je nach belieben und Übersichtlichkeit weiter zu unterteilen. Für dieses Beispiel wurde noch ein weiterer Schlüssel mit den Namen "Sicher" angelegt der folgende Einträge bekommen hat.

Wertname	Datentyp	Inhalt	Beschreibung
Type	Zeichenfolge	group	Legt fest das es sich um eine Gruppe handelt
Text	Zeichenfolge	Sicherheitseinstellungen	Beschriftung die nachher sichtbar ist
1.	Unter diesen Schlüssel muss jetzt für jeden Eintrag der als Auswahl zu Verfügung stehen soll ein weiterer Schlüssel angelegt werden. In diesen Beispiel legen wir unter den Schlüssel "Sicher" einen neuen Schlüssel mit der Bezeichnung "Systemsteuerung" an.

2.	Markieren Sie jetzt den Schlüssel "Systemsteuerung" und legen Sie die nötigen Werte an. Hier erst mal die Aufstellung der Einträge für das Beispiel, danach erfolgt die Beschreibung.

Wertname	Datentyp	Inhalt
Type	Zeichenfolge	checkbox
Text	Zeichenfolge	Systemsteuerung unter Start ausblenden
RegPath	Zeichenfolge	Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HkeyRoot	DWORD	80000001
ValueName	Zeichenfolge	NoSetFolders
CheckedValue	DWORD	1
UnCheckedValue	DWORD	0
DefaultValue	DWORD	0
Type	Type des Tipps, hier haben Sie die Möglichkeit zwischen: checkbox -> Zum ankreuzen radio -> Auswahlmöglichkeiten
Text	Der Text, der dem Anwender angezeigt wird
RegPath	Pfad in der Registry wo der Eintrag erfolgt. Die Angabe erfolgt hier ohne den ersten Registry Hauptschlüsselnamen
HkeyRoot	Hauptschlüsselname als Hex-Wert: 80000000 -> HKEY_CLASSES_ROOT 80000001 -> HKEY_CURRENT_USER 80000002 -> HKEY_LOCAL_MACHINE 80000003 -> HKEY_USERS
ValueName	Wert der unter dem Registyschlüssel angelegt werden soll
CheckedValue	Wert der unter dem Schlüssel eingetragen werden soll, wenn diese Funktion ausgewählt wurde. Hier ist zu beachten, das dieser Wert mit den Datentypen angelegt werden muss, welcher dem zu erstellenden Registrywert entspricht.
UnCheckedValue	Wert der unter dem Schlüssel eingetragen werden soll, wenn diese Funktion nicht ausgewählt ist. Hier ist zu beachten, das dieser Wert mit den Datentypen angelegt werden muss, welcher dem zu erstellenden Registrywert entspricht.
DefaultValue	Standardwert Hier ist zu beachten, das dieser Wert mit den Datentypen angelegt werden muss, welcher dem zu erstellenden Registrywert entspricht.

So wie für diesen Tipp können Sie das für jeden weiteren Eintrag durchführen. Sie können die selbsterstellten Registryzweige exportieren und somit nach jeder Neuinstallation schnell wieder einbinden.

Zum besseren Verständis hier eine kurze Beispiel Registierungsdatei. Sie brauchen die unteren Zeilen nur markieren und über einen Text-Editor als Textdatei unter einen beliebiegen Namen mit der Endung .REG abspeichern.

REGEDIT4

; Regsitryzweig anlegen

; ------ Anfang ------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ]

"Type"="group"

"Text"="WinFAQ Tipps (Stand: 10.02.2000)"

"Bitmap"="shell32.dll,1"

; ------ Ende -------

; Weitere Untergruppe zur Übersichtlichkeit

; ------ Anfang ------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ\Sicher]

"Type"="group"

"Text"="Sicherheitseinstellungen"

; ------ Ende -------

; Der erste Tipp zum anklicken

; ------ Anfang ------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ\Sicher\Ausführen]

"Text"="Ausführen im Startmenü nicht mehr anzeigen"

"Type"="checkbox"

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer"

"HkeyRoot"=dword:80000001

"ValueName"="NoRun"

"UnCheckedValue"=dword:00000000

"CheckedValue"=dword:00000001

"DefaultValue"=dword:00000000

; ------ Ende -------

; Der zweite Tipp, hier gibt es mehr als nur zwei Möglichkeiten, darum muss mit RADIO gearbeitet werden

; ------ Anfang ------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ\Sicher\Autorun-INF]

"Type"="group"

"Text"="Festlegen ob die Datei AUTORUN.INF ausgeführt werden soll"

"Bitmap"="shell32.dll,4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ\Sicher\Autorun-INF\00]

"Text"="Bei allen Laufwerken wird die Datei ausgeführt"

"Type"="radio"

"ValueName"="NoDriveTypeAutoRun"

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer"

"HkeyRoot"=dword:80000001

"CheckedValue"=dword:00000000

"DefaultValue"=dword:00000095

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ\Sicher\Autorun-INF\5b]

"Text"="Bei einer CD wird die Datei automatisch ausgeführt"

"Type"="radio"

"ValueName"="NoDriveTypeAutoRun"

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer"

"HkeyRoot"=dword:80000001

"CheckedValue"=dword:0000005b

"DefaultValue"=dword:00000095

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ\Sicher\Autorun-INF\95]

"Text"="Bei einer CD und Festplatten wird die Datei beim Doppelklick ausgeführt"

"Type"="radio"

"ValueName"="NoDriveTypeAutoRun"

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer"

"HkeyRoot"=dword:80000001

"CheckedValue"=dword:00000095

"DefaultValue"=dword:00000095

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ\Sicher\Autorun-INF\FF]

"Text"="Die Datei wird nicht ausgeführt"

"Type"="radio"

"ValueName"="NoDriveTypeAutoRun"

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer"

"HkeyRoot"=dword:80000001

"CheckedValue"=dword:000000ff

"DefaultValue"=dword:00000095

; ------ Ende -------

; Der dritte Tipp

; ------ Anfang ------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\WinFAQ\Sicher\Systemsteuerung]

"Text"="Systemsteuerung und Drucker im Startmenü ausblenden"

"Type"="checkbox"

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer"

"HkeyRoot"=dword:80000001

"ValueName"="NoSetFolders"

"UnCheckedValue"=dword:00000000

"CheckedValue"=dword:00000001

"DefaultValue"=dword:00000000

; ------ Ende -------


Lesezeichen zwischen IE  und Netscape synchronisieren

Wenn Sie den Internet Explorer und Netscape einsetzen, haben Sie das Problem das Sie zwei unterschiedliche Lesezeichen haben. Um die Favoriten des IE mit den Bookmarks von Netscape auf den gleichen Stand zu bringen, finden Sie auf der MS Homepage ein Programm, welches die Lesezeichen abgleicht:

http://www.microsoft.com/windows/ie/nsusers/default.htm

Durch starten von diesen Programm können Sie die Lesezeichen untereinander abgleichen. Der Nachteil ist, das dieses Programm keine Funktionen bietet um diesen Vorgang zu automatisieren.

Dazu finden Sie im Internet ein Sharewareprogramm welches Sie unter:

http://www.abc.se/~m9761/bm_conv runterladen können.


DFÜ Server soll erst nach mehrmaligen klingeln abheben

Wollen Sie den DFÜ-Server so konfigurieren das es z.B. erst nach dem 3. Klingelzeichen abhebt, können Sie das nur über die Registry verändern, da MS unter den Einstellungen des DFÜ-Servers nichts dafür vorgesehen hat.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LACAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Modem\ 000x\ Answer

(bei einem Modem steht x für 0, für jedes weitere angeschlossene Modem erhöht sich die Zahl um 1)

Hier finden Sie als Wert die Zeichenfolge "1" welche Sie einfach umbenennen (z.B. in "ausschalten")

unter:

HKEY_LACAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Modem\ 000x\ Monitor

(bei einem Modem steht x für 0, für jedes weitere angeschlossene Modem erhöht sich die Zahl um 1)

ändern Sie den Wert "1" von "ATS0=0" in "ATS0=3"

Jetzt hebt das Modem erst nach dem 3. Klingelzeichen ab.


0Test
TEST

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Internetlinks:

Homepage:

Programme:

	95/98/NT/2000	xxx KB
Homepage:

Programm:

Und wenn mann das


Einführung in Windows NT

Hier finden Sie eine Ausarbeitung zu NT von Michael Schröder. Es wird für Einsteiger ein Überblick über die Funktionsweise und Tools von Windows NT gegeben.

Die Texte wurden uns vom Autor zur Verfügung gestellt, wofür wir uns an dieser Stelle nochmals bedanken wollen. Die Homepage des Autors finden Sie unter "http://www.bs-welt.de" wo der Orginaltext ihm HTML-Format vorliegt.


Einführung

Im Laufe der Entwicklung von Computersystemen werden immer größere Anforderungen,gerade im Hinblick auf Computervernetzung, gestellt. Peer to Peer ist eine herkömmliche Verfahrensweise beim Aufbau eines Netzwerkes. Im Peer to Peer Netzwerk unter Windows 95 muss der Benutzer eines Rechners jeden fremden Benutzer, der über eine Datenleitung auf sein System zugreifen möchte, einzeln autorisieren und die Benutzerrechte festlegen. Weiterhin muss der Benutzer selbst bei jedem anderem Computerbenutzer, auf dessen System er Zugriff haben möchte, einzeln eine Autorisierung erbitten. Peer to Peer erfordert also einen schnell ins unermeßliche wachsende Arbeit an Netzwerkverwaltung, wenn man bedenkt, dass bei einem Netzwerk z.B. in einer Unternehmung: die Buchhaltung auf weitere Resourcen (wie Lagerbestände, oder ähnliches) und das Technische Büro (Zeichnungsplotter) usw. Zugriff haben möchten. Mit der Entwicklung von Windows NT wurde ein Betriebsystem auf den Markt gebracht, dass den Aufwand an Netzwerkverwaltung auf ein Minimum reduziert.Windows NT erlaubt dem Netzwerkadministrator die gezielte Vergabe von Zugriffsrechten, z.B. die Einrichtung einer Benutzergruppe. Eine solche Benutzergruppe kann die Buchhaltung eines Unternehmens sein, deren Teilnehmer mit den entsprechenden Rechten und Resourcen-Zuweisungen ausgestattet werden. Windows NT hat viele weitere Optionen, um die Funktionalität und die Sicherheit des Netzwerkes zu gewährleisten. Die einzelnen Computer des Netzwerkes werden mit Windows NT Workstation betrieben, das einen etwas verringerten Leistungsumfang aufweist .


Windows NT Struktur

Funktionen des Betriebssystem- Kernel sind umfangreich. Es gibt weitreichende Sicherheitsmechnismen:

1.	Unterstützung für den System- Administrator

2.	Sicherheit des BS wird gewährleistet

3.	Normale Benutzer dürfen z.B. keine Netzwerktreiber installieren, selbst wenn Sie auf dem Server angemeldet sind.

4.	Diese Dienste stehen nur dem Administrator zur Verfügung

5.	Fehlertoleranz

6.	Jedes Programm erhält seinen eigenen Speicherbereich

7.	Kein Programm kann den Speicherbereich eines anderen verletzen oder den des Servers, außer, der Kernel läßt dies zu.

8.	Präemptives Multitasking

9.	Rechenzeitverwaltung erfolgt über das BS

10.	Symmetrisches Multiprocessing

11.	Max. 32 Prozessoren werden unterstützt.


Welches Netz brauche ich ?

Folgende Anforderungen müssen zuerst geklärt werden:

1.	Schätzen Sie, die zu erwartende Belastung durch die Clients ab.

2.	Bestimmen Sie, welche Netzwerk-Hardware diese Belastung bewältigt.

3.	Bestimmen Sie, welcher Kabeltyp diese Netzwerk-Hardware unterstützt.

4.	Entscheiden Sie, ob Sie zentralisierte oder verteilte Server im Netzwerk einsetzen wollen.


Hardwareauswahl

Hier gibt es grundsätzliche Überlegungen, die zu einer Auswahl der erforderlichen Netzwerks- Hardware führen.

Z.B. kann man folgende Grundüberlegungen anstellen:

1.	Token Ring verwendet höhere Bitübertragungsraten als Ethernet.

2.	Bei Token Ring muss ein Netzwerksrechner aber warten, bis er das Token bekommt.

3.	Bei Token verlangsamt sich das Netz, sobald mehr Rechner angeschlossen werden.

4.	Beim Ethernet kann aber durch die Zunahme der Kollisionen im Netz ein völliger System- Zusammenbruch eintreten


Wie hoch belastet mein Client das Netzwerk ?

Die Zahlen geben die Netzwerklast wieder.

Macintosh

Netzwerklast: 1

Macintoshs erfordern typischerweise sehr wenig Netzwerkleistung, darum verwenden wir einen
Macintosh-Client als Basis für die Netzwerkkennzahl.

MS DOS

Netzwerklast: 2

MS DOS Maschinen arbeiten tendenziell mit einfacherern Programmen, die dem Netzwerk nicht viel abverlangen.

Diskless MS DOS Clients

Netzwerklast: 9

Diskless MS DOS Clients ohne Laufwerk sind hingegen sehr viel anspruchsvoller. Diese Computer benötigen das Netzwerk für jeden I/O Befehl, der normalerweise über die lokale Festplatte abgewickelt würde.

Windows

Netzwerklast: 3

Windows ist eine komplexere Plattform als MS DOS,und Programme für Windows sind ebenfalls komplexer und stärker vom Netzwerk abhängig.

Power PC

Netzwerklast: 3

Auf dem Power PC Mikroprozessor basierende Macintosh Computer sind sehr schnell. Obwohl Macintoshs allgemein weniger vom Netzwerk abverlangen als die meisten PC-basierenden Konzepte für gemeinsamen Zugriff auf Dateien, können diese Computer das Netzwerk durch ihre Geschwindigkeit schwer belasten.

Diskless Windows Clienst

Netzwerklast: 9

Windows Clients ohne Laufwerk sind extrem abhängig von derWindowsNetzwerk Bandbreite- mehr als jeder andere Computer.

Windows 95

Netzwerklast: 4

Windows 95 ist ein mächtiges Multitasking-Betriebsssystem,das typischerweise auf schnellen Client Computern läuft.

OS/2

Netzwerklast: 4

OS/2 ist in vielen Beziehungen ähnlich zu Windows 95.Es läuft auf vergleichbarer Hardware und verarbeitetvergleichbare Programme.

Windows NT

Netzwerklast: 5

Windows NT Workstation ist das mächtigste für PCs verfügbare Betriebssystem. Seine Fähigkeit durchMultitasking mehrerer Netzwerkprogramme gleichzeitig reibungslos ablaufen zu lassen, fordert sehr viel vom Netzwerk.

UNIX

Netzwerklast: 5

UNIX Workstations werden meißt von sehr bandbreitenWorkstationintensiven Anwendern verwendet, wie Programmierer,Grafiker und CAD Operatoren.

UNIX-X

Netzwerklast: 3

X-Terminals haben kein Laufwerk, doch Sie arbeiten Terminals ähnlich wie einfache Bildschirem. Die Daten zum Bildschirmaufabuwerden vom server gesendet, der jedoch die vom Anwender angeforderten Aufgaben selbst durchführt.

TCP/IP Druck Server

Netzwerklast: 10

Obwohl Druck Server technisch keine eigene Netzwerklast Druck Servererzeugen, tun das die zu druckenden Dokumete sehr wohl. Jedes Dokument, das Sie über einen Druckserver drucken, muss das Netzwerk zweimal durchqueren- wenn es vom Computer zum Windows NT Server gesendet wird, der es verarbeitet, und noch einmal, wenn es zum Druck Server gesendet wird.


Die Netzwerkarten

Mit der Kapazität (Zahl) wird die Anzahl der Rechner angegeben, mit der das entsprechende Netz betrieben werden kann.

Ethernet

Rechner: 100

Ethernet wurde als Vergleichsbasis gewählt, weil es die derzeitge meistverbreiteste Datenverbindungs-Technologie ist. Sie können normalerweise 50 DOS Clients an einem inzelnen Ethernet-Subnetzwerk hängen, bevor es sich festfährt.

Token Ring

Rechner: 200

Ein einzelner Token Ring kann ungefähr doppelt so viele Computer aufnehmen wie ein einzelnes Ethnernet-Subnetzwerk. Weil Token Ring sanft in der Leistung abfällt, können Sie eine Token Ring auch über diesen Punkt hinaus belasten, doch das netzwerk wird dann spürbar langsamer.

Fast Ethernet

Rechner: 500

Obwohl die Bitrate von Fast Ethernet zehnmal so hoch ist wie die von Ethernet, kann es wegen der Pausen, die durch verarbeitete Kollisionen verursacht werden, nicht den zehnfachen Netzwerkverkehr verarbeiten.

Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

Rechner: 1000

Sie können sinnvollerweise zehn Ethernet Netzwerke durch einen einzelnen FDDI Ring verbinden. Diese Anordnung hängt stark davon ab, wo Sie Ihre Server aufstellen wollen- zentralisierte Server brauchen mehr Leistung vom Backbone.

Fiber Channel (1GBit/s)

Rechner: 10000

Gigabit Ethernet arbeitet über den Fiber Channel mit einem Gigabit pro Sekunde.Obwohl Gigabit Ethernet das Ethernet im Namen trägt, arbeitet es vollduplex, Punkt zu Punkt und ohne Kollisionen.Es ist eien perfekte Backbone-Technik.

ATM-155 OC-3

Rechner: 1000

ATM ist eine switched Network Technik. Sie arbeitet nicht auf shared.Aus diesem Grund können Sie darauf zählen, dass Sie rund 80% der Bitrate für echten Datenverkehr verwenden können, solange es Ihnen gelingt, konstante Verbindungen zwischen den Servern zu gewährleisten.

ATM OC-12

Rechner: 4000

Die ATM Bandbreite steigt linear mit der Geschwindigkeit. Bei 622 MBit/s ist ATM OC-12 ausreichend für die meisten anspruchsvollen Backbone Anwendungen.

ATM OC-48

Rechner: 16000

ATM OC-48 (2,2 GBit/s) wird typischerweise für großstädtische Netzwerke verwendet. Die Kapazitaät ist auch für Hochgeschwindigkeitsnetze großer Städte geeignet.


Wie installiere ich NT Server

Es gibt mehrere Möglichkeiten, NT Server zu installieren:

1.	von Startdisketten

2.	von CD ROM

3.	von einem Netzwerkserver

Mit dem Programm SETUPMGR.EXE kann man Antwortdateien für die unbeaufsichtigte Installation erstellen.

Das Programm befindet sich im Verzeichnis: SUPPORT\DEPTOOLS\i386. Es müssen folgende Punkte

vor der Installation festgelegt werden:

1.	Computer Name Domänenname
(nur wenn der Rechner Mitglied einer Domäne werden soll)

2.	Arbeitsgruppenname

3.	Geräteeinstellungen (z.B. IRQ und DMA der Netzwerkkarte)

4.	Festplattenaufteilung

5.	Verzeichnis für WINNT

6.	Netzwerkprotokolle ( IP/ Subnetmask)

7.	Ethernet-Informationen ( Frame-Typ)

8.	Lizensierungs- Informationen

9.	Administrator-Kennwort


Der Befehl winnt und seine Parameter

Bei der Installation von CD-ROM mit booten von CD wird dieser Befehl nicht benötigt. Muss man den Rechner von Disketten booten sollte mindestens winnt/x benutzt werden. Damit wird verhindert, dass neue Bootdisketten erstellt werden.Sollen mehrere Microsoft Betriebssystemen installiert werden empfiehlt es sich NT als letztes zu installieren, weil NT von Win 9x nicht erkannt wird und es zu Konflikten bei der Laufwerksbuchstabenvergabe kommt.Win 9x Systeme werden nur in den NT Bootmanger eingebunden, wenn diese auch auf FAT 16 laufen. Es ist also sinnvoll einen extra Bootmanager zu installieren. Der Linuxbootloader LILO oder der freie XFDisk verrichten diese Aufgabe einwandfrei.

Ins Verzeichnis i386 wechseln und den Befehl mit entsprechenden Optionen eingeben.

Installieren von Windows NT:

WINNT [/S[:]Quellpfad] [/T[:]TempLW] [/I[:]INF-Datei] [/O[X]] [/X | [/F] [/C]] [/B] [/U[:Skriptdatei]] [/R[X]:Verzeichnis] [/E:Befehl]

/S[:]Quellpfad	Gibt den Ort der Windows NT-Quelldateien an. Der Pfad muá in folgender Form vollständig angegeben werden:  \[Pfad] oder \\Server\Freigabe[\Pfad]. Die Standardeinstellung ist das aktuelle Verzeichnis.
/T[:]TempLW	Bestimmt ein Laufwerk, das die temporären Setup-Dateien enthält. Falls nicht angegeben, wird Setup ein Laufwerk für Sie bestimmen.
/I[:]INF-Datei	Bestimmt den Dateinamen der Setup-Informationsdatei (ohne Pfadangabe). Die Standardeinstellung ist DOSNET.INF.
/OX	Setup-Disketten für CD-ROM-Installation erstellen.
/X	Keine Setup-Disketten erstellen.
/F	Keine Überprüfung von Dateien beim Kopieren auf die Setup-Disketten.
/C	Überprüfung des verfügbaren Setup-Diskettenspeicherplatzes auslassen.
/B	Installation ohne Disketten (erfordert /S).
/U	Unbeaufsichtigte Installation und optionale Skriptdatei (erfordert /S).
/R	Optionales Verzeichnis erstellen.
/RX	Optionales Verzeichnis kopieren.
/E	Befehl, der am Ende des Installationsteils im GUI-Modus ausgeführt wird.

Verwenden Sie WINNT /? | MORE, um den Hilfetext seitenweise anzuzeigen.


Berechnung des Festplattenbedarfs für einen Datei- Server

1.	Man addiert die Werte für alle Clients laut der Tabelle über die Anforderungen von Netzwerkclients.

2.	Der so gewonnene Wert ist mit 50 zu multiplizieren.

3.	Dann addiert man 300 MB für das Betriebssystem.

4.	Anschließend wird auf das nächste volle GB aufgerundet.

Bei Verwendung von Spiegelsätzen, Disk-Duplexing oder RAID Level 1 benötigt man den doppelten Speicherplatz. Wenn man Stripe Sets mit Parität oder RAID Level 5 verwendet, brauchet man eine zusätzliche Festplatte, um die Paritätsinformationen aufzunehmen.


Das Dateisystem von Windows NT

New Technology File System wird allgemein mit NTFS abgekürzt.

NTFS kann nur für Windows NT auf einer NT Workstation oder einem NT Server verwendet werden. Es wurde dafür entwickelt und bietet gegenüber z.B. FAT folgende Vorteile:

1.	Sicherheit auf Dateiebene

2.	POSIX-Unterstützung (Namenskonventionen im Netzwerk)

3.	Datenträgersätze

4.	Support für FILE WORKS von MAC-Dateien

5.	Log-Dateien für Fehlertoleranz

6.	Sehr große Partionen

7.	Reparatur im laufenden Betrieb (Hot Fixing)

8.	Kompression auf Dateiebene

NTFS speichert alle Änderungen an Dateien sowie Verzeichnissen (Rückgängigmachen ist möglich).

Das Programm CONVERT.EXE ermöglicht die Konvertierung von FAT, HPFS nach NTFS. Rückgängigmachen ist nicht möglich.


Welches Backup

Es bestehen zwei Möglichkeiten der Bandsicherung:

1. lokale Bandsicherung

Vorteile:

1.	Daten werden nicht über das Netzwerk übertragen.

2.	Sicherungen können während des Betriebs vorgenommen werden.

3.	Daten entsprechen weitgehend der Struktur der Festplatte.

4.	einfacher Zugriff auf die Registry.

5.	Wiederherstellung ohne funktionierendes Netzwerk möglich.

6.	Funktioniert mit dem Bandsicherungsprograamm von Windows NT.

Nachteile:

1.	Zusätzlicher administrativer Aufwand bei großen Netzwerken.

2.	Zusätzliche Hardwarekosten.

2. Netzwerk Bandsicherung

Vorteile:

1.	Nur ein Bandsicherugsserver kann die Daten vieler Server sichern

2.	Weniger administrativer Aufwand bei großen Netzwerken

Nachteile:

1.	Massive Sicherungsläufe können länger als eine Nacht dauern und dadurch Netzwerkbelastung während der Arbeitszeit erzeugen.

2.	Alle Dateien werden über das Netzwerk übertragen, wodurch mögliche Sicherheitslöcher für extrem schützenswerte Daten entstehen.

3.	Konzentriertes Risiko von Archivierungsfehlern. Wenn der Bandsicherungs- Server ausfällt, wird keine Archivierung durchgeführt.

4.	Netzwerkfehler verhindern die Datensicherung.

5.	Zusätzliche Softwarekosten.


Der Festplattenmanager

Es kommt vor das NT bei der Installation eine grössere Festplatte nicht erkennt. Hier hilft es die Festplatte an ein bereits laufendes NT System anzuschliessen um partitioniern und formatieren zu können.

Funktionen des Festplattenmanagers:

1.	Erstellen von Partitionen

2.	Formatieren von Festplatten

3.	Erstellen von Spiegelsätzen, d.h. die komplette Spiegelung einer Festplatte auf eine zweite, die im Notfall die Aufgaben der ursprünglichen Platte übernimmt.

4.	Zuweisung von Laufwerksbuchstaben in beliebiger Reihenfolge.

5.	Erstellung von Stripe Sets( mit Parität). Dadurch wird eine simultane Abarbeitung eines Befehls auf mehreren Festplatten ermöglicht.


Netzwerkeinstellungen

Das Programm Netzwerk ist das wichtigste (und komplexeste) Systemsteuerungsprogramm.Es kann über Eigenschaften des Netzwerkdesktopicons oder in der Systemsteuerung unter System aufgerufen werden.

Es ermöglicht die Installation bzw. Konfiguration von Diensten, der Server-Identifikation, Netzwerk-Transportprotokolle, Netzwerkkarten und-Bindungen von Netzwerkkarten mit Protokollen und Protokollen mit Diensten.


TCP/IP Einstellungen

Der Internet Domain Name Service konvertiert IPs in mnemotechische Namen. Einzugeben ist die IP des Servers, auf dem dieser Dienst läuft. WINS konvertiert die spezifischen Microsoft Computernamen in eine IP. Einzugeben ist die IP des Servers, auf dem dieser Dienst läuft.

IP Adressen sind weltweit eindeutig und werden vom Deutschen Network Information Center DeNIC vergeben. Durch Kombination von IP und Subnetmask stellt der Rechner fest, ob der Zielrechner Mitglied des lokalen Netzwerkes ist. Soll ein Datenpaket zu einem Rechner außerhalb des lokalen Netzwerks übertragen werden , geschieht dies über das Gateway, das auch eine eindeutige IP hat. Gateways sind im TCP/IP Sprachgebrauch dasselbe wie Router. Wenn in einem Netzwerk ein DHCP Dienst vorhanden ist, vergibt dieser die IP und Subnetmask.


Die Systemsteuerung

Es soll hier nur auf die wichtigsten Systemsteuerungsprogramme eingegangen werden welche Sie unter "Start"-> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" finden.

Anschlüsse

Das Programm Anschlüsse ermöglicht die Konfiguration der COM und LPTAnschlüsse. Hier können IRQs und E/A Werte eingestellt werden, für den Fall das es zu Konflikten bei der Zuweisung von NT kommtz.B. bei der Installation eines internen Modems Der DFÜ Monitor zeigt aktuelle Statistiken für den RAS Dienst(Remote Access Service), wie Datendurchsatz, Kompressionstatistik,Verbindungsstatistik für alle aktiven Verbindungen

Dienste

Das Programm Dienste ermöglicht das Anhalten und Fortsetzen von Diensten. Ein Druckauftrag, der steckengeblieben ist kann gestoppt werden und nach Behebung des Problem wieder gestartet werden.

Geräte

Das Programm Geräte ermöglicht das Beenden von Treibern und gleichzeitig auch des Dienstes, der den Treiber benötigt.Normalerweise wird man kaum mit diesem Programm zu tun bekommen.Wenn doch, sollte man sich sehr sicher sein, was man tut, da das Beenden NT spezifischer Dienste schnell dazu führen kann, dass der Server beim Booten versagt.

Multimedia

Mit dem Programm Multimedia können Audio, Video, Midi und CD Musik-Geräte und Treiber installiert werden.Spezifizierte Server haben keine Verwendung für Multimedia Funktionen.

SCSI-Adapter

Das Programm SCSI- Adapter ermöglicht die Installation von SCSI Treibern für Festplatten, Bandlaufwerke,CD-ROM-Laufwerke und Recorder, magneto-optische Laufwerke oder Scannern. Die Konfiguration der SCSI Adapter erfolgt beim Booten in dem herstellerspezifischen SCSI BIOS.IDE Controller werden auch mit diesem Programm verwaltet.

System

Neben allgemeinen Systeminformationen, Leistungsmerkmalen, Boot Optionen und Hardware-Profilen ist das wohl wichtigste Menü "System" im Systemprogramm. Unter System kann die Auslagerungsdatei von NT Server konfiguriert werden. Es können Operationen mit dem virtuellen Arbeitsspeicher bei simultanen Schreib- und Lesezugriffen auf mehreren Festplatten beschleunigt werden.

Server

Das Programm Server zeigt eine Zusammenfassung server-relevanterStatistiken, wie aktive Sitzungen, Anzahl gesperrter Dateien und Anzahl der offenen Named Pipes. Es ist hilfreich, wenn der Server langsam wird,herauszufinden wieviele Benutzer auf bestimmte Resourcen zugreifen,um so einen Flaschenhals zu erkennen.

USV

USV bedeutet unterbrechungsfreie Stromversorgung. Sie wird durch ein entspre- chendes Zusatzgerät gewährleistet und ist eine sehr sinnvolle Sicherheitsein-richtung, um durch plötzlichen Spannungsverlust des Servers größere Schäden zu vermeiden. USVs versorgen den Server in der Regel so lange mit Netzspannung. Wie er zum Herunterfahren benötigt. Mit dem Programm USV in der Systemsteu-erung können die genauen Parameter für den Ernstfall festgelegt werden.


Wie funktionieren Dienste

Die Microsoft Komponenten Architektur als Ersatz für das OSI-Schichtmodell

Der RPC Konfigurationsdienst:

Remote Procedure Call implementiert einen IPC Mechanismus (Inter Process Communication) zum Starten von Programmen auf fremden Computern. DieProzessorbelastung kann damit auf mehrere Rechner verteilt werden.RPC hat vier Hauptkomponenten:

1.	Remote Procedure Stub bildet Pakete, die an den Server gesendet werden.

2.	RPC Runtime sendet zwischen lokalen und entfernten Computern Pakete.

3.	Application Stub nimmt RPC Anfragen, formatiert Sie und startet den passenden Aufruf für die Remote Procedure.

4.	Remote Procedure ist der eigentliche Prozess, der über das Netzwerk aufgerufen wird

Arbeitstations und Server Dienste:

bilden die Netzwerkumgebung, die für den Benutzer sichtbar ist und benutzen den Suchdienst, NetBIOS und RPC. Die Teinahme an einer Arbeitsgruppe oder an einer Domäne sind die beiden primären Arbeitsweisen dieses Dienstes

Programmier- Schnittstellen (APIs)

ermöglichen die Kommunikation von Anwendungsprogrammen mit beliebigen Dateisystemen und Netzwerkdiensten. Windows NT unterstützt:

1.	NetBIOS

2.	Windows-Sockets

3.	Remote Procedure Calls

4.	Network Dynamic Data Exchange (NetDDDE)

Dateisystem- Treiber

Folgende Komponenten rufen Transportprotokolle auf, um ihre Aufgabe durchzuführen:

1.	Arbeitsstation - und Serverdienst

2.	Named Pipes

3.	Mail Slots

Transport- Treiber Schnittstelle

Das Transport Driver Interface (TDI) ist keine Software, sondern lediglich eine dokumentierte Spezifikation, nach der Programmierer Transportprotokolle schreiben müssen, wenn Sie korrekt mit Windows NT Komponenten zusammenarbeiten sollen. Alle Schnittstellen unter NT sind Spezifikationen.

Transportprotokolle

Entspricht der Kommunikations- und Transportschicht im OSI Modell.Die Transporttreiber Schnittstelle ermöglicht einem Server die gleichzeitigeAusführung mehrerer Protokolle. So kann ein Server zuverlässige Verbindungenzu jedem Client aufbauen, der diese Protokolle versteht.

Transporttreiber Schnittstelle

Bei Windows NT in der Transporttreiber Schnittstellendefinition(NDIS) implementiert. Sie ermöglicht, dass mehrere Netzwerkkarten-treiber mit einer unbegrenzten Zahl von Transportprotokollen kommunizieren.

Netzwerkkartentreiber

Sie arbeiten in der Bitübertragungsschicht des OSI-Modells. Der Treiber muss zu NDIS kompatibel sein und genau wissen wie er Anfragen vom NDIS Code Wrapper richtig beantwortet.


Ein zentraler Begriff bei Windows NT ist die Domäne

Unter Domäne versteht man die logische Zusammenfassung von Computern, die mit einer gemeinsamen Benutzer- und Sicherheitsdatenbank arbeiten.Eine Domäne besteht aus dem Ersten- Domänen- Kontrollrechner ( Primary Domain Controller, PDC ) und beliebig vielen Sicherungs- Domänen- Kontrollrechnern ( Backup Domain Controller, BDC ). Auf dem PDC verwaltet der Administrator die Benutzerkonten und die Verzeichnisdatenbank. Der BDC hält die Resourcen des Netzwerkes bereit und enthält eine Kopie der Verzeichnisse und Benutzerkonten des PDC, außerdem erhöht er die Performance des Netzwerkes, indem z.B die Userprofiles auf ihm verwaltet werden.Somit wird der PDC entlastet wenn sich ein Client an einer Workstation anmeldet. Es gibt immer nur einen PDC und beliebig viele BDC’s. Wird das Netzwerk noch größer und entstehen größere Entfernungen zwischen den Rechnerstandorten, wird es sinnvoll, mehrere Domänen aufzubauen.


Single Domain Model

Bei diesem Domänenkonzept werden alle Benutzer und Resourcen in einer Domäne zusammengefaßt. Dieses Modell ist am einfachsten und bietet sich an, wenn die Zahl der Benutzer kleiner als 15.000 ist und das Netzwerk nicht aus organisatorischen Gründen aufgeteilt werden muss.

Vorteile:

1.	Bestes Domänenkonzept für Netzwerke mit wenigen Benutzern und wenigen Resourcen (z.B. Ingenieurbüro).

2.	Zentrale Verwaltung der Benutzerrechte.

3.	Keine Verwaltung von Vertrauenstellungen zwischen verschiedenen Domänen notwendig.

4.	Lokale Gruppen müssen nur einmal definiert werden.

Nachteile:

1.	Da alle Anmeldungen über einen zentralen Server laufen, sind die Antwortzeiten bei zu vielen Benutzern oder Gruppen schlecht.

2.	Benutzer und ihre Rechte lassen sich nicht den jeweiligen Abteilungen zuordnen.

3.	Resourcen, wie z.B. Drucker, lassen sich nicht den jeweiligen Abteilungen zuordnen.


Single Master Domain

Dieses Domänenkonzept vereinigt die Vorteile zentralert Benutzerkonten mit der Möglichkeit, das Netzwerk den organisatorischen Gründen zu unterteilen. Es existiert eine Domäne, die Master Domäne, auf der alle Benutzerkonten und globalen Gruppen verwaltet werden. Alle anderen Domänen im Netzwerk vertrauen dieser Domäne und können somit auf die dort ge-speicherten Benutzer- und Gruppeninformationen zurückgreifen. Die Master Domäne wird normalerweise vom Rechenzentrum verwaltet. Die Master Domäne fungiert als zentrale Anmel-destelle für alle neuen Benutzerkonten, andere Domänen verwalten keine Benutzerinforma-tionen, sondern dienen lediglich als Server Domänen. Dies bedeutet aber auch, dass nur der PDC und die BDC (bzw. SDC) der Master Domäne eine Kopie der Benutzerkonten haben.

Vorteile:

1.	Bestes Domänenkonzept für Netzwerke in Unternehmen mittlerer Größe.

2.	Zentrale Verwaltung der Benutzerrechte.

3.	Die Netzwerkresourcen können den Abteilungen zugeordnet werden.

4.	Lokale Administratoren können die Resourcen ihrer Domäne selbst verwalten.

Nachteile:

1.	Da alle Anmeldungen über einen zentralen Server laufen, sind die Antwortzeiten bei zu vielen Benutzern oder Gruppen schlecht..

2.	Lokale Gruppen müßen in allen Domänen, in denen Sie benötigt werden, eingerichtet werden.


Multiple Master Domain Model

Dieses Domänenkonzept, das für sehr große Netzwerke entwickelt wurde, entspricht logisch dem Master Domänen Konzept. Es erlaubt aber mehrere Master Domänen, die sich gegenseitig vertrauen. Dadurch können Benutzer von den jeweiligen dezentralen Rechenzentren eingerichtet und verwaltet werden. Da die Server Domänen mindestens einer der Master Domänen vertrauen, gelten die so entstandenen Benutzerrechte im gesamten Unternehmen.

Vorteile:

1.	Bestes Domänenkonzept für Netzwerke in großen Unternehmen mit dezentralen Rechenzentren.

Nachteile:

1.	Verwaltung der Vertrauensstellungen.

2.	Benutzerkonten in verschiedenen Domänen (Eindeutigkeit und Sicherung)

3.	Lokale und globale Gruppen müssen mehrfach definiert werden.


Complete Trust Model

Bei diesem Domänen Modell operiert jede Domäne eigenständig. Der Administrator der jeweiligen Domäne richtet alle Benutzerkonten für seine Domäne ein und verwaltet die Resourcen seiner Domäne. Der Zugriff auf die anderen Domänen im Unternehmen wird dadurch ermöglicht, dass sich alle Domänen gegenseitig vertrauen. Dieses Konzept war von Microsoft für Unternehmen ohne Rechenzentren gedacht. Die Schwierigkeit bei diesem Ansatz ist, dass er auf der Absprache der jeweiligen Administratoren beruht. Wenn nur ein Administrator mit dem in seiner Domäne gültigen Benutzerrechten lax umgeht, so sind diese Benutzerrechte unternehmensweit gültig.

Vorteile:

1.	Eignet sich für Unternehmen ohne Rechenzentrum.

2.	Jede Domäne verwaltet ihre Benutzerkonten und Resourcen selbst.

Nachteile:

1.	Sehr unsicher, hängt von Disziplin und Know-How aller Domänen Administratoren ab.

2.	Es müssen evtl. viele wechselseitige Vertrauensstellungen verwaltet werden (für n Domänen n hoch (n-1) ).

3.	Für Unternehmen mit Rechenzentrum ungeeignet, da sehr unübersichtlich


Benutzermanager

Sicherheit, die Kontrolle der Zugriffe auf Resourcen sowie die Echtheitsprüfung des Benutzernamens und des Kennwortes sind die wichtigstenKriterien, um folgende Punkte optimal zu realisieren:

1.	für jeden Benutzer die richtigen Informationen anzeigen (Profil)

2.	Abstimmung der Netzwerkssitzung auf jeden Benutzer

3.	die richtigen Zugriffsrechte jedes Benutzers zu verwenden

Windows NT erlaubt die Erstellung von lokalen und globalen Benutzergruppen. Im folgenden wird die Planung und Funktion dieser Gruppen erklärt. Grundsätzlich können sich alle Mitglieder einer globalen Gruppe auf allen Workstationsin der Heimatdomäne, sowie in vertrauenden Domänen, anmelden.

Der große Vorteil einer globalen Gruppe ist es für den Administrator, dass er der Gruppe Rechte zuweisen kann, die dann für jeden Benutzer dieser Gruppe gelten. Im Gegenteil würde es schnell im Chaos enden, wollte man jedem einzelnen Benutzer Rechte zuweisen.

Jedes Benutzerkonto wird systemweit durch einen Security Identifier (SID) identifiziert. Diese SID wird durch einen Algorithmus generiert, der die Hardware-Adresse der Netzwerkkarte und die aktuelle Systemzeit als Basis beinhaltet. Sie ist somit weltweit eindeutig und bleibt auch als Sicherheitsinformation für bestimmte NT-Objekte (z.B. Dateien) erhalten, wenn ein Benutzerkonto gelöscht wird. Wird also ein Benutzerkonto eröffnet, dann

gelöscht und unter gleichem Namen erneut erzeugt, so hat dieses neue Benutzerkonto nicht die Rechte des alten, da es eine unterschiedliche SID besitzt. Sinn und Aufbau von Gruppen.

In den meisten Domänen ist jeder Benutzer Mitglied einer oder mehrerer der unter Windows NT vordefinierten Gruppen. Dadurch hat der jeweilige Benutzer die Möglichkeiten, die ihm seine Gruppen bieten.

Es gibt drei vorgegebene globale Gruppen:

1.	Domänenadministratoren Sie können globale Domänenkonten und Computer in der Domäne administrieren

2.	Domänenbenutzer Alle Benutzer der Domäne sind Teil dieser Gruppe

3.	Domänengäste Mitglieder haben Gastrecht für Resourcen in der Domäne

Darüberhinaus können Gruppen mit speziellen Rechten kreiert werden. Es gibt zwei vorgegebene, spezielle Gruppen:

1.	JEDER
Die Gruppe JEDER ist die Standardberechtigung, die für jede neu angelegte Resource oder jedes Verzeichnis vergeben wird. Diese Gruppe kann nicht gelöscht werden.

2.	GÄSTE
GÄSTE sind Mitglieder der Gruppe JEDER und haben somit Zugriff auf alle Verzeichnisse mit der Berechtigung JEDER.

Es ist zu empfehlen, die Gästegruppe zu deaktivieren.

Lokale Gruppen gelten nur für den Rechner (Server oder Workstation), auf dem Sie erstellt werden. Es gibt vorgegebene lokale Gruppen für Konto,-Sicherungs,-Replikations,-Server und Druckoperatoren

Globale Benutzer können nur mit dem Benutzermanager für Domänen erstellt werden.Dieser ist standardmäßig nicht auf Workstations verfügbar, kann aber nachinstalliert werden.

Jeder Benutzer, der regelmäßig auf das Netzwerk zugreift, benötigt ein Benutzerkonto. Dieses Benutzerkonto beinhaltet Informationen über den Benutzer, wie Name und Kennwort, sowie die Zugriffsrechte, die seinen Zugriff auf das Netzwerk regeln. Benutzer, die eine ähnliche Funktion haben oder die selben Resourcen benötigen, können zu Gruppen zusammengefaßt werden. Diese Aufteilung in Gruppen macht die Rechtevergabe und Verwaltung einfacher, da Sie nicht mehr an den einzelnen Benutzer gebunden ist, sondern jeweils für einen ganze Gruppe von Benutzern durchgeführt werden kann. Hierbei lassen sich Gruppen in lokal (=rechnerspezifisch) und global (=domäneweit) unterscheiden. Benutzer und Benutzergruppen werden mit dem Benutzer-Manager definiert.

Mit dem Datei-Manager bzw. dem Explorer können den Benutzern oder den Benutzergruppen Zugriffsrechte auf Dateien oder Verzeichnisse zugewiesen werden. Mit dem Druck-Manager können den Gruppen oder den Benutzern Drucker zugewiesen werden. Ein Benutzerkonto setzt sich aus folgenden Informationen zusammen:

1.	Beschreibung

2.	Benutzername, ein systemweit eindeutiger Name mit dem sich der Benutzer anmeldet.

3.	Kennwort, das nur dem Benutzer bekannte Password.

4.	Anmeldezeiten, die Zeiten, während derer sich der Benutzer anmelden darf.

5.	Anmeldearbeitsstationen eine Liste der Rechner von denen sich der Benutzer einloggen darf.

6.	Maximales Kennwortalter, gibt den Zeitpunkt an, zu dem die Anmeldeberechtigung abläuft. Dadurch läßt sich erreichen, dass bestimmte Anmeldungen zeitlich begrenzt sind (z.B. für Gäste oder Studenten).

7.	Basisverzeichnis, ist als privates Verzeichnis des Benutzers gedacht, und dient dazu seine persönlichen Daten zu speichern.

8.	Benutzerprofil, beschreibt die für den jeweiligen Benutzer gespeicherte Arbeitsumgebung. dazu gehören die Programmgruppen, die Netzwerkverbindungen, die Farben und Schriften.

9.	Anmeldeskript. Eine Skriptdatei die während jeder Anmeldung des Benutzers ausgeführt wird.

Die Verwaltung der Benutzer ist sowohl auf einzelnen Windows NT-Maschinen als auch innerhalb einer Domäne eine zentrale Aufgabe zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs. Nur ein Administrator hat die Rechte, neue Benutzer anzulegen oder die Daten bestehender Benutzer zu modifizieren. Das hierfür verwendete Werkzeug ist der Benutzer-Manager auf NT-Workstations und der Benutzer-Manager für Domänen auf NT-Servern. Beim Anlegen eines neuen Benutzers werden eine Reihe von Daten erfragt, wobei die wenigsten (außer dem Login-Namen) angegeben werden müssen. Jeder Benutzer erhält vom NT-System eine eindeutige ID, die mit seinem Login-Namen gekoppelt ist.

Die folgenden Angaben sollten für jeden neuen Benutzer gemacht werden:

1.	Benutzername

2.	Eindeutiger Login Name

3.	Vollständiger Name, Beschreibung

4.	Kennwort (Paßwort)

5.	Gruppenprofil,

6.	Login-Skript

7.	Zeiten, zu denen man sich in der Domäne anmelden darf (nur bei Benutzern einer Domäne)

8.	Computer, auf denen sich ein Benutzer anmelden darf (nur bei Benutzern einer Domäne)

9.	Kontoattribute, d.h. Datum zu dem die Zugriffsrechte enden (nur bei Benutzern einer Domäne)


Planung der Rechtevergabe

Es ist nützlich, eine möglichst natürliche Struktur von Benutzergruppen zu schaffen.In einem Unternehmen könnte das z.B. bedeuten die hierarchische oder organisatorische Struktur zu übernehmen, so würden Gruppen wie z.B. Buchhaltung, Konstruktion, Geschäftsführung leicht in Funktion und Absicht erkennbar.

Als letztes werden die eigentlichen Benutzerkonten angelegt.

Hier wird wieder zwischen globalen und lokalen Benutzern unterschieden, wobei globalwieder domänenweit und lokal wieder rechnerspezifisch meint.Es gibt zwei vorkonfigurierte Benutzer, den Administrator, dessen Kennwort bei der Installation eingegeben werden muss, und das Gastkonto.Nachdem die Gruppen feststehen, ist es ratsam die Netzwerkresourcen und Verzeichnissefestzulegen, denen dann gleich die Gruppen zugeordnet werden können, welche Zugriffhaben müssen.

Bei der Vergabe von Zugriffsberechtigungen gibt es zwei Ansätze:

1.	Optimistisch, wobei die Benutzer maximale Rechte auf Informationen haben. Diesgilt bis auf spezifische Ausnahmen, bei denen die Informationen für Sie nicht verfügbarsein sollen.

2.	Pessimistisch, wobei die Benutzer Zugriff nur auf solche Informationen haben,die Sie für die Durchführung ihrer Arbeit brauchen In der Praxis findet meistens eine Mischung aus beiden Varianten Anwendung.

NTFS bietet viele Sicherheitsattribute auf Dateiebene. Dazu gehören Berechtigungen,Überwachung und Besitz.


Freigaben für Dateien und Verzeichnisse

Über den Button Berechtigungen öffnet sich ein Fenster, in dem eine Auswahl von Benutzergruppen oder Benutzerkontengetroffen werden kann, die Zugriff auf das Verzeichnis haben sollen. Die Möglichkeiten, hier Rechte zu vergeben, beschränken sich durch FAT auf kein Zugriff, lesen, schreiben und Vollzugriff.

Das Hinzufügen eines $ Zeichens macht das Verzeichnis im Netzwerk unsichtbar.

NTFS erlaubt es, speziellere Rechte zuvergeben, jedoch haben die hier vergebenen Rechte oberste Priorität.

Die Datei sam._ im Verzeichnis winnt\system32\repair ist standardmässig für jeden lesbar. Mit einem überall im Internet zu bekommenden Brute Force Programm kann jeder der in Besitz dieser Datei kommt die Serverpasswörter entschlüsseln


Fernwartung

Administratoren können nicht darauf verzichten, manchen Server aus der Ferne zu warten.Nur um eine kleine Änderung vorzunehmen, könnten schon erhebliche Kosten entstehen.Windows NT Server Programme können deshalb auf NT Workstation oder Win 95 Clients installiert und zur Fernwartung eingesetzt werden.

Folgende Werkzeuge stehen für Windows 95 Clients zur Verfügung:

1.	Ereignisanzeige zum Anzeigen der System-, Sicherheits- und Anwendungsprotokolle

2.	Server Manager zum Verwalten von Server Funktionen,Diensten und Replikationen

3.	Benutzer Manager für Domänen zum Verwalten von Konten und Gruppen

4.	Explorer Erweiterungen zur Verwaltung der Dateisystem-Sicherheit in NTFS Volumes

Auf einer NT Workstation können die gleichen Werkzeuge, wie auf einem NT Server, von der Server CD nachinstalliert werden


Verzeichnis Replikation

Der Verzeichnis-Replikationsdienst ermöglicht es, beliebige Daten im Netzwerk als Kopie, quasi als Abo zur Verfügung zu stellen. Es ist sinnvoll, auf einem BDC den Verzeichnis-Replikationsdienst z.B für die Benutzerprofile zu starten und so im Falle eines Serverabsturzes den Netzwerkbenutzern weiterhin ihre persönlichen Einstellungen zur Verfügung zu stellen.

In der Systemsteuerung unter "Server" -> "Replikation" können die zu replizierenden Verzeichnisse angelegt werden. Nur ein NT Server ist in der Lage zu exportieren, Workstation können nur importieren (das Abo beantragen). Die Konfiguration dieses Dienstes geschieht im "Server Manager"  -> "Dienste"


Internet Information Server

Der IIS (Internet Information Server) ist ein Paket von Diensten, die einen funktionsfähigen Internet Host ergeben.

Er unterstützt HTTP und FTP.

Client Applikations sind:

1.	Exchange für SMTP und POP Protokolle

2.	FTP für befehlgesteuerte Downoads

3.	Finger für die Suche nach Benutzerinformationen

4.	Ping für die Fehlersuche bei Verbindungsschwierigkeiten

5.	nslookup für die Übersetzung von Domänennamen in IP Adressen

6.	rsh für Befehlsübermittlung zu UNIX Hosts

7.	tracert für die Verfolgung von Datenpaketen

8.	Telnet für die befehlsgesteuerte Administration von Internet Hosts (Fernwartung)

9.	netstat gibt die aktuell verbundenen Rechner an


Der Systemmonitor

Heisenberg’s Unschärferelation besagt, dass das Messen Von Quanteneffekten bedeutet,dass man diese ändert. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Messung von Leistung.Der Systemmonitor nimmt geringe CPU Zeiten in Anspruch. Da die Prozesse, die mit demSystemmonitor angezeigt werden können sowieso ständig laufen, kann Heisenberg fürdie Messung mit dem Systemmonitor vernachlässigt werden.


Der Taskmanager

Er ist etwas schwierig zu finden, wohl weil seine Anwendung zu großen Dateiverlusten führen kann. Mit der rechten Maustaste auf die Startleist klicken und Task Manager bestätigen bzw. durch drücken von STRG+ALT+ENTF und auswählen von "Taskmanager".

Der Administrator ,der Zugriff auf die Domäne hat, ist jetzt in der Lage z.B. dem Anwender von Pinball die Anwendung zu schließen, "vielleicht, weil die Mittagspause schon längst beendet ist". Oder er sieht das jemand mit Winzip arbeitet, und kann diesen Anwender warnen, dass er die Anwendung beenden soll, weil der Administrator vom Virenscanner alarmiert wurde, dass infizierte zip-Dateien aus dem Internet geladen wurden. In Windows NT ist das Tool Systemleistung integriert, mit ihm kann man die Prozessorleistung und Speicherauslastung des Servers und der Workstations anzeigen.Das Bild zeigt die Explorer.exe an, obwohl der Explorer gar nicht gestartet war. Das liegt daran, dass die Explorer.exe für die Präsentation eines Teils der Benutzeroberfläche verantwortlich ist. Beendet man jetzt diesen Task verschwindet die Taskleiste und alle anderen Objekte des Desktops. Es gibt nur eine Rettung. Der Task-Manager muss noch geöffnet sein um mit dem Befehl "Neuer Task" die Explorer.exe wieder zu starten.


Benutzerüberwachung

In den Überwachungsrichtlinien kann der Administrator festlegen, welche Ereignisse auf den einzelnen Rechnern im Netzwerk überwacht werden sollen

Man kann im NT-Explorer auf Verzeichnißeigenschaften das Register Sicherheit anwählen um die Überwachung zu aktivieren. Außerdem müssen im Benutzermanager noch die Benutzergruppen ausgewählt werden die überwacht werden sollen.

Es wird die Anmeldung von Benutzern mit besonderen Privilegien protokolliert.Des weiteren haben wir hier die Überwachung von Benutzerkontenänderungen aktiviert, d.h. der Administrator kann in der Protokolldatei nachvollziehen wer, wann und von wo Benutzer geändert, gelöscht oder neu angelegt hat.

Mit der Option Neustarten, Herunterfahren und System werden alle Neustarts, Systemabschlüsse und Ereignisse die Auswirkungen auf die Systemsicherheit bzw. Sicherheitsprotokoll haben protokolliert.

Die letzte Option gibt hilfreiche Aufschlüsse bei der Fehlerdiagnose. Mit ihr werden z.B. DLL Aufrufe überwacht.

Insgesamt gesehen sind die Überwachungsrichtlinien ein mächtiges Werkzeug. Der Administrator sollte aber genau überlegen was überwacht werden soll, da für jedes Protokoll nur eine vorgegebene Dateigröße zur Verfügung steht, nicht zuletzt sollte er bedenken, dass Protokolle auch ausgewertet werden müssen.


Der Servermanager

Die Aufgabe der Netzwerkverwaltung ist es, Serverdienste zu verwalten, Daten sichern und Verzeichnisse zu kopieren. Die Netzwerkverwaltung wird mit einem kombiniertem Konfigurations- und Überwachungstool verwirklicht, dem Server- Manager. Der Server Manager ist in der Windows NT Verwaltung zu finden. Öffnet man den Server Manager erscheint zunächst eine Auflistung aller an das Netzwerk angeschlossenen Computer.

Wählt man einen Rechner mit einem Doppelklick aus, so erscheinen die Eigenschaften dieses Rechners, dies sind:

Anzahl der Sitzungen, offenen Dateien, Dateisperren und Verbindungen zu anderen Rechnern.

Das Eigenschaftenfenster führt zu fünf weiteren Menüs.

Benutzer zeigt an welche Benutzer zur Zeit auf den Rechner zugreifen. Von hier aus ist es möglich Benutzer vom Rechner zu trennen- mit oder ohne Vorwarnung.

In Benutzung ist so ähnlich wie Benutzer zeigt aber auch momentan nicht aktiv verbundene Rechner. Unter Freigaben werden alle Resourcen (z.B. Drucker) aufgelistet und als Unterpunkt die jeweilig berechtigten Benutzer. Unter Warnungen kann man Personen festlegen, die in kritische Situation oder Systemkonflikten benachrichtigt werden. Replikation dient zur Konfigurierung des Replikationsdienstes ,d.h. die Festlegung von Import oder Exportfunktion von Dateien eines Rechners innerhalb der Domäne. Mit diesem Dienst werden z.B. die Benutzerrechte vom Primar Domäne Controller (PDC) auf den Backup Domäne Controller (BDC) kopiert, da das kopieren von Dateien wie man es unter dem Explorer kennt, zu große Fehlerquellen in sich birgt.


Was wird beim Backup nicht beachtet ?

In der Registry wird unter einem Schlüssel festgelegt welche Dateien Windows 2000 bei einem Backup nicht beachtet bzw. welche Registryschlüssel bei einem Restore nicht zurückgeschrieben werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HEKY_LOCAL_SYSTEM\ System\ CurrentControlSet\ Control\ BackupRestore\ FilesNotToBackup

finden Sie die Auflistung der Dateien für das Backup die nicht beachtet werden.

HEKY_LOCAL_SYSTEM\ System\ CurrentControlSet\ Control\ BackupRestore\ KeysNotToRestore

hier finden Sie die Auflistung der Registryschlüssel die beim einem Restore nicht zurückgeschrieben werden.


Taskmanager beim Windowsstart automatisch in den Systray legen

Wollen Sie das der Taskmanager beim Starten von Windows automatisch mitgestartet und in die Systray gelegt wird müssen Sie nur folgenden Eintrag in die Registry eintragen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run

hier legen Sie einen neuen Eintrag an (z.B, mit den Namen "TaskManager") als Datentyp REG_SZ und tragen hier folgendes ein:

"c:\winnt\system32\cmd.exe" /c "start" /min c:\winnt\system32\taskmgr.exe

Nach einem Neustart wird nun der Taskmanager geladen und in der Systray abgelegt.


DNS Auflösungscache auf dem Windows 2000 Cleint
DNS Auflösungscache auf dem Windows 2000 Client

Wird von einem Windows 2000 DNS Client ein Request ausgesendet erwartet der Client die Antwort aus dem DNS Cache. Erst wenn er von dort nach einer gewissen Zeit (TTL-Limit) keine Antwort erhält wird die Anfrage weitergereicht.

Über die Eingabeaufforderung können Sie sich den Inhalt des Caches anschauen und löschen. Der Befehl "ipconfig /displaydns" zeigt den aktuellen Inhalt, mit "ipconfig /flushdns" können Sie den Cachinhalt löschen.

Sie können den Cache in der Registry für den Client auch ganz ausschalten, im dem Sie die TTL-Wartezeit auf 1 setzen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Dnscache\ Parameters

hier finden Sie den Eintrag "MaxCacheEntryTtlLimit" als Datentyp REG_DWORD. Setzen Sie diesen Wert auf 1 wodurch nicht mehr auf den Cache zugegriffen wird. Der Standardeintrag ist "15180".


Fehler unter Windows 2000 wenn der virtuelle Speicher ausgeht

Wenn Windows 2000 der virtuelle Arbeitsspeicher ausgeht, ist der CSP (Cryptographic Service Provider) nicht mehr in der Lage die GUID (Globally Unique Identifiers) aus der Registry zu lesen. Windows 2000 erstellt nun einfach eine neue GUID und überschreibt damit den alten Eintrag in der Registry.

Das hat aber verherrende Folgen. Da die neue GUID im Netzwerk nicht bekannt ist, wird der Rechner nicht mehr erkannt. Auch können Dienste nicht mehr gestartet und gestopt werden.

Dieser Fehler soll laut MS im Service Pack 1 behoben werden, damit Sie sich vor diesen Fehler solange schützen können, sollten Sie folgendes machen:

1.Holen Sie sich aus der Registry die aktuelle GUID ihres Rechners, die finden Sie unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Cryptography

im Eintrag "MachineGuid"

2. Erstellen Sie folgende REG-Datei und tragen Sie hier Ihrer eigene GUID ein:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography]

"MachineGuid"="Ihre Nummer"

Wenn der Fehler nun bei Ihnen auftritt, brauchen Sie die REG-Datei nur aufrufen und den Rechner neu starten damit wieder alles funktioniert.


Die Systemdateienüberprüfung: SFC.EXE

Zur Sicherheit des Betriebsystems hat MS jetzt eine Überprüfung der Systemdateien eingebaut. Werden Systemdateien von anderen nicht registrierten Versionen ersetzt, kopiert Windows die Orgianlversion wieder an die Stelle zurück. Hiermit soll gewährleistet werden das keine Sytemabstürze durch fehlerhafte Dateien entstehen können.

Mit dem Programm SFC.EXE (System File Checker) können Sie die Überprüfung beeinflussen.

Die Parameter:

SFC.EXE [Parameter]

/Scannow	Überprüft sofort alle geschützten Systemdateien
/Scanonce	Überprüft einmalig alle geschützten Systemdateien beim nächsten Neustart des Systems
/Scanboot	Überprüft alle geschützten Systemdateien bei jedem Start
/Cancel	Schaltet die Überprüfung aller geschützten Systemdateien ab
/Quiet	Ersetzt alle Systemdateien ohne Benutzerrückfrage
/Purgecache	Löscht den Dateispeicher und überprüft sofort alle Systemdateien
/Cachesize=x	Legt die Größe des Dateispeichers fest

Dateien die als ordnungsgemäß erkannt werden sollen, müssen dem DLL-Cache hinzugefügt werden. Der DLL-Cache befindet sich im Verzeichnis "%Systemroot%\System32\DllCache".

Die Einstellungen für das WFP (Windows File Protection) können in der Registry vorgenommen werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Wert	Datentyp	Bedeutung und Wertebereich
SFCQuota	REG_DWORD	Größe in Bytes für den DLLCache 0x1 bis 0xFFFFFFFE 0xFFFFFFFF <- keine Größenbeschränkung
SFCDllCacheDir	REG_EXPAND_SZ	Pfad für den DLLCache
SFCDisable	REG_DWORD	DLL-Cache ausschalten 0 = ein 1 = aus


Was macht die SVCHOST.EXE ?

Wenn Sie unter Windows 2000 in den Taskmanger schauen, werden Sie unter Prozesse feststellen das dort die Datei SVCHOST.EXE mehrmals aufgeführt wird.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Die Datei SVCHOST.EXE ist ein generischer Prozeßname für Dienstgruppierungen unter der unterschiedliche DLLs laufen. Beim Starten von Windows wird unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Svchost" nachgeschaut welche Dienste zu einer Dienstgruppierung zusammengefasst werden soll. Hier finden Sie unterschiedliche Schlüsselnamen als Datentyp REG_EXPAND_SZ in dem alle zu dieser Gruppe gehörenden Dienste mit ihren "Dienstnamen" aufgelistet sind.

Den benötigten Aufruf des jeweiligen Dienstes für die SVCHOST.EXE finden Sie unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ <Dienstname>\ Parameters". Hier wird der Pfad und Dateiname unter dem Wert "ServiceDll" als Datentyp REG_EXPAND_SZ für den Dienst angegeben.

Die Anzahl der Einträge unter dem Registryschlüssel "Svchost" sind unterschiedlich je nach dem ob es sich um die Server oder Professional Version von Windows 2000 handelt bzw. was für zusätzliche Programme noch installiert wurden.

Diese Gruppen wurden eingeführt um die Fehlersuche zu erleichtern.


CD-Wiedergabe ohne Verbindungskabel zur Soundkarte

Normalerweise muss das CD-ROM mit der Soundkarte verbunden sein, um abgespielte Audio-CDs zu hören.

Im Gerätemanager unter Eigenschaften des CD-ROMs läßt sich unter Eigenschaften die digitale CD-Wiedergabe aktivieren. Damit werden Audio-Daten über den Systembus direkt an die Soundkarte weitergeleitet und abgespielt und Sie können sich das Verbindungskabel sparen. Wenn man mehr als ein CD-Laufwerk hat, ist das eine sinnvolle Möglichkeit auch mit den anderen CD Laufwerken Audio-CDs an zuhören.

Bei Windows 98 finden Sie es unter:

"SYSTEMSTEUERUNG" -> "MULTIMEDIA" -> "MUSIK-CD"  -> "Digitales CD-Audio für dieses

Gerät aktivieren"


Mögliche Einstellungen mit TweakUi 98

Auf der Win98 CD unter Tools\Reskit\Powertoys befindet sich eine neue Version von TweakUi. Dieses installiert man über die rechte Maustaste auf der TweakUi.inf und hat ab dann ein neues Symbol in der Systemsteuerung.

Wer die Zweite Ausgabe von Windows 98 besitzt, hat leider Pech, da Microsoft das Tool wieder von der CD genommen hat. Es kann aber von jeder "alten" Win98 CD herunterkopiert werden und ist im Netz bei Microsoft zu finden.

Dort finden sich dann folgende Optionen.

Registerkarte Mouse

Unter Mouse sollte man die Aufklappgeschwindigkeit des Starmenüs verändern, indem man den Schieberegler auf FAST stellt. Wer eine Intelli-Mouse besitzt, braucht die Intelli-Point-Software nicht zu installieren, da Windows 98 das Rad direkt unterstützt. Scrollverhalten lassen sich hier einstellen.

Registerkarte General

Bei General können die Windows Effekte deaktiviert werden, um Rechenzeit zu sparen. Zudem neigen einige Grafikkartentreiber zu Darstellungsfehlern bei diversen Animationen.

Pfadangaben eigener Dateien, Favoriten etc. können auch unter General angepaßt werden. Wer seine Daten auf einem anderen Laufwerk speichert, kann den Ordner EIGENE DATEIEN auf dieses Laufwerk lenken. Es empfiehlt sich auch die Favoriten auf ein anderes Laufwerk zu legen. Bei einer Neuinstallation bleiben diese dann trotzdem erhalten.

Registerkarte Explorer

Unter Explorer sollte man auf keinen Fall ADJUST CASE of 8.3 Filenames verändern, da hier Windows 98 bei einer erneuten Installation sonst einen Fehler meldet. Shortcut to, sowie die Startup-Animation kann aber abgeschaltet werden.

Registerkarte IE4

Unter IE4 können beispielsweise die Favoriten aus dem Startmenü verbannt werden. Wer auf den IE4 komplett verzichten möchte, kann dies hier ebenfalls einstellen.

Registerkarte Desktop, MY Computer, Control-Panel, Network, NEW

Mit Desktop und MY Computer können Icons auf dem Desktop und Laufwerke im Explorer/Arbeitsplatz ausgeblendet werden. Gleiches bietet die Registerkarte Control-Panel, bezieht sich aber auf die Systemsteuerung. Wer im Netzwerk hängt, kann unter Network ein Autologin veranlassen. Die Registerkarte NEW bezieht auf NEU im Kontextmenü der rechten Maustaste. Damit lassen sich die Anzahl der Einträge modifizieren.

Registerkarte ADD/REMOVE

Sollte nach der Deinstallation ein Programmeintrag unter PROGRAMME noch zu sehen sein, kann dieser mit Add/Remove entfernt werden.

Registerkarte Repair

Wenn der Font-Ordner beschädigt ist, kann dies ebenfalls mit TweakUi behoben werden.

Die Darstellung falscher Symbole lässt sich durch den Neuaufbau des Icon Caches beheben.

Registerkarte BOOT

Unter Boot bieten sich vielfältige Optionen für das Startverhalten von Windows 98. Ob Scandisk automatisch oder erst auf Nachfrage startet, lässt sich hier festlegen. Seit Windows 95 kann die Config.sys und Autoexec.bat ein Bootmenü für verschiedene DOS-Einstellungen beinhalten. Damit auch kein Windows geladen wird, kann die Funktion START GUI automatically deaktiviert werden. Wen das Startbild stört, kann dieses mit Display Splash Screen while booting deaktivieren und hat Einblick in alle Abläufe während des Bootens.

Registerkarte Paranoia

Unter Paranoia liegen die aus Windows 95 bekannten TweakUi-Funktionen wie Autostart von CDs, Löschen von RUN, Dokumente, Login etc.


Service Packs für Windows 2000

Unter http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/ finden Sie erste Service Pack für Windows 2000 und noch einige andere Updates.

Critical Update für Windows 2000
http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/critical/q253934/default.asp

128 Bit Verschlüsselung

http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/recommended/encryption/default.asp

Iomega Tools erkennen keine parallel Port Treiber

http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/recommended/q251381/default.asp

Falsche Unterschrift in der Datei Xenroll.dll

http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/recommended/q253341/default.asp

Adobe FrameMaker kann keine PDF-Dateien speicher oder Drucken

http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/recommended/q252891/default.asp

Windows 2000 Update für AOL

http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/recommended/aolfix/default.asp


Software zum Defragmentieren aus Windows 2000 entfernen

Wenn Sie das Defragmentierungsprogramm selber aus Windows 2000 entfernen wollen, werden Sie schnell feststellen, das Windows 2000 das so nicht zuläßt. Selbst wenn Sie nur die Dateien direkt löschen, werden die Dateien von Windows wieder hergestellt (SFP).

Im Internet finden Sie das Programm DfrgFree welches in der Lage ist das Programm von Ihren System zu entfernen.

Homepage: http://www.heise.de/ct/ftp/00/05/148/

Progamm: ftp://ftp.heise.de/pub/ct/listings/0005-148.zip


Wiederherstellen der Grafikvorschau im Explorer

Es gibt 2 Möglichkeiten, diese Vorschau wieder herzustellen.

Variante 1:

Bei dierser Variante, muss ein Programm gestartet werden. Hierzu klickt man auf den "Start" - Button und dannach auf den Befehl "Ausführen".

Nun wird folgender String eingegeben und da nach mit Enter bestätigt:

Für Internet Explorer 4 Benutzer:

regsvr32.exe /i shdocvw.dll

Für Internet Explorer 5 Benutzer:

regsvr32.exe /i shdoc401.dll

Variante 2:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

Die Änderungen müssen in [HEY_CLASSES_ROOT] vorgenommen werden. Öffnen Sie diesen Zweig und suchen Sie nach der gewünschten Dateierweiterung (z.B. .JPG). Nun müssen Sie in den Unterordner [ShellEx], wenn dieser nicht vorhanden ist, müssen Sie diesen erstellen. Zum Erstellen dieses Schlüssels, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Dateierweiterung und klicken Sie auf "NEU" und "SCHLÜSSEL". Geben Sie dem Schlüssel den Namen "ShellEx". Nun müssen Sie einen weiteren Schlüssel in diesem ShellEx erstellen. Gehen Sie gleich vor wie vorhin.

Nennen Sie den neuen Schlüssel wie folgt:

{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}

Nun müssen Sie den Standartwert dieses Schlüssel bearbeiten. Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wort "Standard" und gehen auf Bearbeiten. Jetzt sehen Sie ein Dialogfeld, wo die letzte Zeile mit dem Namen "Wert" noch leer ist. In dieses Feld schreiben Sie nun folgenden Wert:

{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}

Diese Einträge können Sie nun bei jeder beliebigen Dateierweiterung vornehmen. Bei diesen Einträgen war es nicht notwendig, den Rechner neu zu starten. Bitte bedenken Sie aber, dass es bei manchen Änderungen der Registrierungsdatei notwendig ist, das System neu zu starten, da sonst die Änderungen nur teilweise oder überhaupt nicht wirksam werden.


Installation der Update-Version von Office 2000

Bei einer Office 2000 Neuinstallation mit der Update-Version fragt das Setup nach einem updateberechtigten Office 97. Normalerweise schiebt man nun die Office 97 CD ins CD-ROM Laufwerk, gibt dieses im Setup als Quelle an und

fährt mit dem Setup fort, welches gleich darauf wieder die Office 2000 CD haben will....

Man kann allerdings auch gleich die Office 2000 CD drin lassen und somit dem Setup vorgaukeln, es handle sich um Office 97. Das Setup identifiziert dann auf wundersame Weise Office 2000 als Office 97!


Remote Administration unter Windows 2000

Hier werden zwei Arten vorgestellt:

1.	Die Terminaldienste

2.	Der Telnetserver

Die Terminaldienste

Unter Windows 2000 wurde für die Fernadministration von Servern ein Remoteverwaltungstool entwickelt, der in den Termenial-Server Diensten integriert wurde.Bei Windows 2000 wurden zum Unterschied zu Windows NT die Terminalserverdienste schon mit integriert und es muss keine extra Version dafür angeschafft werden.

Hier gibt es bei der Installation der Terminaldienste jetzt eine interessante Möglichkeit. Der Terminaldienst kann in zwei Betriebsmodi installiert werden. Sie haben die Möglichkeit zwischen "Remoteverwaltungsmodus" und "Anwendungsmodus".

1.	Der "Remoteverwaltungsmodus" ist ausschließlich für die Fernadministration der Server gedacht. Darum sind hierfür auch keine extra Lizenzen erforderlich. Die Anzahl der möglichen Verbindungen zum Server sind begrenzt

2.	Der "Anwendungsmodus" entspricht dem ehemaligen Terminal Server weshalb für diesen Modus auch entsprechende Client-Lizenzen erforderlich sind. Hier können dann aber auch 32-Bit Anwendungen über diesen Modus ausgeführt werden.

Installieren der Terminaldienste

Die Terminaldienste werden über den Bereich "Systemsteuerung" -> "Software" eingerichtet. Hier finden Sie unter dem Bereich "Windows-Komponenten" die Terminaldienste. Auf einem Server im Netzwerk muss auch noch die "Terminaldienstelizenzierung" installiert werden.

Bei der Installation der Terminaldienste haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei Komponenten:

1.	Terminaldienste aktivieren -> hier wird der Terminalserver installiert und eingerichtet. Nach der Auswahl dieser Option werden Sie noch mal gefragt in welchen Modus der Terminalserver betrieben werden soll.

2.	Clienterstellungsdateien -> muss auf mindestens 1 Server installiert werden und bietet dann die Möglichkeit die Disketten für die Terminalclients zu erstellen

Nach der Installation der Terminaldienste muss der Server zur Aktivierung neu gestartet werden.

Wie wirken sich die Terminalserverdienste auf den Server aus ?

Ab einen Prozessor mit ca. 200 MHz ist die Last welche durch den Terminalserver erzeugt wird fast zu vernachlässigen. Sie liegt bei einer aktiven Sitzung bei ca. 5 Prozent was auch etwa bei einer lokalen Anmeldung anfallen würde.

Der Speicherverbrauch ist dafür etwas höher. Für eine aktive Sitzung müssen Sie etwa mit 20MB - 25MB Speicherverbrauch rechen. Auch wenn Sie die Sitzung beenden, liegt der Speicherverbrauch im Ruhezustand bei ca. 15 MB, da bei nicht Benutzung des Terminalservers der Speicherverbrauch aber automatisch auf die Festplatte ausgelagert wird, reduziert sich auch das auf wenige MB.

Die Verbindung zu einem Terminalserver ist auch über Modemleitungen noch recht schnell und lässt sich gut benutzen.

Der Telnetserver

Auch der Telnetserver kann zur Fernadministration benutzt werden und ist aus der UNIX Welt bekannt. Unter Windows NT gab es bis jetzt nur einen Telnet-Client und der Server musste aus dem ResorceKit oder anderen Tools genommen werden.

Windows 2000 liefert nun auch einen Terminal-Server mit, welcher standardmäßig mit installiert wird, aber noch unter den Diensten aktiviert werden muss.

Eine Verbindung zum Telnetserver stellen Sie über "telnet <Servername>" her. Hier können Sie dann alle Serverbefehle über die Befehlzeile ausführen.

Da der Telnetserver von Windows 2000 mit der 2000-Authentifizierung arbeitet, besteht hier kein Sicherheitsproblem wie bei anderen Telnetservern, wo das Passwort unterverschlüsselt übermittelt wird.

Der Telnetserver belastet den Server weniger als der Terminalserver. Der Telnetserver bietet aber nur eine Befehlszeile wogegen Sie beim Terminalserver auch die grafischen Administrationstools benutzen können. Da die Serverbelastung beim Terminalserver nicht so groß ist und die meisten Server und Netzwerke nicht an ihren Leistungsgrenzen arbeiten ist der Einsatz eines Termianlservers meist sinnvoller.


TCP/IP - Timer bei Datenübertragung

Bei der Übertragung von Daten über TCP wird eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufgebaut. Die Daten werden in einzelnen Paketen gesendet und durchnummeriert. So kann der Empfänger feststellen ob er alle Pakete erhalten hat und fehlerhafte Datenpakete erneut anfordern.

Der Sender erwartet für jedes Datenpaket eine Bestätigung das sie fehlerfrei empfangen wurde. Erhält der Sender nun keine Antwort von Empfänger, weiß er nicht ob das Paket angekommen ist oder nur die Bestätigung verlorengegangen ist. So wartet der Sender standardmäßig 3 Sekunden, erhält er innerhalb dieser Zeit keine Bestätigung, sendet er das Paket einfach noch mal. Dieses macht der Sender 3 mal wobei sich die Wartezeit immer wieder verdoppelt, erst dann wird die Verbindung als fehlerhaft erkannt und die Übertragung abgebrochen.

Also:

Paket senden -> 3 Sekunden auf Bestätigung warten -> Paket erneut senden -> 6 Sekunden auf Bestätigung warten -> Paket erneut senden -> 12 Sekunden auf Bestätigung warten -> Abbruch nach 21 Sekunden !

Diese Zeit können Sie unter Windows 2000 und Windows NT ab Service Pack 6 unter der Registry konfigurieren. Das kann z.B. bei langsamen VPNs (virtuellen privaten Netzwerken) über das Internet nötig sein.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "InitialRtt" als Datentyp REG_DWORD.

Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 65535 und entspricht der Zeit im Millisekunden. Der Standardwert ist 3000 (3 Sekunden).

Das Verändern dieses Wertes sollte mit Vorsicht passieren da sich hierdurch auch das Erkennen einer fehlerhaften Verbindung verlängert. Verdoppeln Sie z.B. den Wert (auf 6 Sekunden), so verdoppelt sich auch der Wert bis eine Fehlerhafte Verbindung erkannt wird schon auf 42 Sekunden.


Ordner Dokumente und Einstellungen auf ein anderes Laufwerk legen

Windows 2000 speichert alle Profile (und somit Benutzerdaten und Einstellungen) auf dem Laufwerk "Windir:\Dokumente und Einstellungen".

Wenn man dies ändern möchte, gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Man kann eine sog. "Unattend"-Installation starten. Hierbei startet man winnt.exe mit dem Parameter /UNATTEND und übergibt den Pfad des Profiles-Dir in der Datei unattend.txt wie folgt:

[GuiUNattended]

ProfilesDir = z:\foldername

Weiteres zu dieser Installationsart in der KB von Microsoft unter der ID Q183245

2. Mit TweakUI für Win2000 (Download) kann man die Ordner für eigene Dateien etc. für jeden Benutzer speziell umlegen. Diese Möglichkeit eignet sich aber nur bei "Eigene Dateien" und "Favoriten".

3. Den ganzen Ordner "Dokumente und Einstellungen" verschiebt man wie folgt:

1.	Im Arbeitsplatz/Explorer müssen unter Ordneroptionen/Ansicht ALLE (auch versteckte) Dateien sichtbar gemacht werden

2.	man erstellt auf dem Wunschlaufwerk einen neuen Ordner und merkt sich den Pfad

3.	jetzt wechselt man in den Ordner Dokumente und Einstellungen (als Administrator) und markiert dort alle Ordner und Dateien außer den Ordner des aktuell angemeldeten Benutzers. Diese kopiert man in den neu erstellten Ordner auf dem Wunschlaufwerk

4.	Jetzt wechselt man in die Systemsteuerung auf System->Benutzerprofile. Hier kopiert man das Profil des aktuell angemeldeten Benutzers ebenfalls in den neuen Ordner (Nicht vergessen zuerst einen Ordner für den aktuellen Benutzer zu erstellen).

5.	Zuletzt startet man REGEDIT und sucht nach "Dokumente und Einstellungen". Alle Pfadangaben auf den alten Ordner müssen nun auf den neuen incl. Laufwerk gelegt werden.

6.	Nach einem Neustart kann man dann den alten Ordner löschen.

4. Weitreichender als mit TweakUi, kann man auch in der Registry einzelne Ordner manuell auf einen anderen Ordner legen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ User Shell Folders

gelten folgende Werte:

Name:	Datentyp	Data:
AppData	REG_EXPAND_SZ	%USERPROFILE%\Application Data
Desktop	REG_EXPAND_SZ	%USERPROFILE%\Desktop
Personal	REG_EXPAND_SZ	%USERPROFILE%\My Documents
My Pictures	REG_EXPAND_SZ	%USERPROFILE%\My Documents\My Pictures
Start Menu	REG_EXPAND_SZ	%USERPROFILE%\Start Menu

Q236621 und Q242557


Wechseln der Info Title Leiste beim IE 5.x

Wer seine Kopie vom IE 5.x von Anbietern wie AOL, MSN etc. erhalten hat, hat in den meisten Fällen einen Werbehinweis in der Infotitelleiste des IE. Meistens "Internet Explorer von ......." Um diesen Hinweis zu ändern oder zu löschen, müssen Sie in der Registry folgende Werte ändert.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main

hier finden Sie den Wert "Window Title" mit dem Eintrag, der in der Infotitelleiste angezeigt wird.Dort den gewünschten Text eingeben, der in der Titelleiste angezeigt werden soll.

weiterhin finden Sie meistens noch unter

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main

den gleichen Eintrag, der dann natürlich auch abgeändert werden muß.

Beim nächsten Start von IE wird der eingetragene Text angezeigt.

Bei Outlook Express analog verfahren unter

HKEY_CURRENT_USER\ Identities\ {"kryptische Zahlenfolge (SID der USER-ID)"}\ Software\ Microsoft\ Outlook Express\ 5.x


Informationen über die Icons

Seid erscheinen von Windows 2000 haben wir uns Gedanken gemacht wie wir das mit den Infos hinbekommen können für welches Betriebsystem dieser Tipp schon getestet wurde.

Allein aus zeitlichen Gründen kann ich nicht jeden Tipp unter jedem Betriebsystem austesten bzw. wenn eine neue Version auf den Markt kommt alle Tipps durchgehen und die entsprechenden Infos hinzufügen.

So haben wir uns jetzt folgendes ausgedacht. Bei jeden Tipp von uns, geben wir oben an für welches Betriebsystem es geeignet ist bzw. von uns getestet wurde. Ist ein Betriebsystem in der Liste überhaupt nicht aufgeführt, ist der Tipp für dieses Betriebsystem nicht geeignet oder wurde von uns unter dem entsprechenden Betriebsystem nicht auf Funktion überprüft. Wer also den Mut bzw. das benötigte Wissen besitzt, kann selber ausprobieren ob dieser Tipp auch unter einem anderen Betriebsystem laufen wird.

An dieser Stelle dann auch gleich eine Bitte an alle die das austesten. Es wäre nett wenn Ihr mir dann eine kurze Mail mit der Überschrift des Tipps und der Info "Geht bzw. Geht nicht unter Betriebsystem xx" zusenden würdet (eMail: Ullrich@winfaq.de). Das würde der Allgemeinheit zu gute kommen die mit der Windows FAQ arbeitet.

Wir haben uns bemüht die Icons so zu gestallten, das auch bei einem Ausdruck auf einem schwarz/weiß Drucker noch alles zu erkennen ist.

Hier nun die Bedeutung der Icons:

	Tipp ist für alle Betriebsysteme geeignet
	Tipp ist für Windows 95 geeignet
	Tipp ist für Windows 98 geeignet
	Tipp ist für Windows 98 geeignet
	Tipp ist für Windows 2000 geeignet
	Tipp ist ab installierten IE 4.x geeignet
	Tipp ist ab installierten IE 5.x geeignet


Fehler in MSIEXEC.EXE beim Office 2000 Setup

Erscheint bei der Installation von Office 2000 bei Ihnen folgende Fehlermeldung: "MSIEXEC verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite im Modul MSIEXEC.EXE bei 015f:00400288" ist der Rechner mit dem CIH-Virus infiziert.

Da dieser Virus die Datei verändert, kann durch eine Reparatur der befallenen Datei der Virus zwar entfernt, aber die Dateien können nicht mehr funktionsmäßig hergestellt werden. Hier hilft oft nur das ganze System von nicht infizierten Datenträgern neu zu installieren.


Einstellungen von Outlook sichern

Wenn Sie auf Ihren System Outlook bzw. Outlook Express benutzen, haben Sie keine direkte Möglichkeit Ihre Einstellungen zu sichern. Wenn Sie mal Ihren Rechner neu Installieren, sind auch alle Einstellungen verloren und müssen noch mal neu gesetzt werden.

Hier finden Sie eine Auflistung wo wichtige Informationen abgelegt werden, die man sichern sollte:

Outlook Express

Sichern der Regeln:

HKEY_CURRENT_USER\ Identities\ {ID des USERS}\ Software\ Microsoft\ Outlook Express\ 5.0\ Rules\

Unter dieses Schlüssel finden Sie alle Regeln die Sie in Outlook definert haben, am einfachsten Sie wählen diesen Schlüssel an und exportieren diesen Schlüssel über das Menü "Registrierung" -> "Registrierungsdatei exportieren" in eine extra Datei.

Deine Mails sowie Konten usw. findest Du unter:

C:\WINDOWS\Anwendungsdaten\Identities\{B1315FC0-9D94-11D3-8CCC-F8166CD0FF47}\Microsoft\Outlook Express

Outlook Express installieren. Beenden. Verzeichnisse an die entsprechenden

Stellen zurücksichern, Registrie ergänzen (Neustart nicht vergessen!) Outlook

Express aufrufen. Es sollte eigentlich alles wieder vorhanden sein. Zumindest

Die Mailkonnten kannst du recht leicht verschieben, Verschiebe einfach die Datei: "outlook.pst" in das Verzeichnis welches du haben willst, dann Starte Outlook, er wird sich beschwerden das er die Datei nicht mehr finden kann und du kannst dann in einem Dateifenster angeben wo er sie nun findet.

Dann solltest du noch folgendes immer sichern:

Die Mapisvc.inf <-- Einstellung von dir

Sichern der Accountdaten:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Office\ Outlook\ OMI Account Manager\

sichern

Adressbuch:

c:\Windows\Anwendungsdaten\Microsoft\AddressBook

Will man den Speicherort ändern, muß man zunächst ein neues Adressbuch über die Kommandozeile durch die Eingabe von"wab /NEW" anlegen. Hier können Sie jetzt ein beliebiges Ziehlverzeichnis angeben, wo das neue Adressbuch abgelegt werden soll.  Jetzt öffnen Sie das neue Adressbuch und können über die Inportfunktion das alte Adressbuch importieren.

Anschließen muß folgender Registryeintrag abgeändert werden:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ WAB\ WAB4\Wab File Name

hier unter "(Standard)" den neuen Filenamen eintragen


Neue IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen

Normalerweise holt sich ein Client erst eine neue IP-Adresse wenn die Lease-Zeit abgelaufen ist. Am Rechner selber kann man durch die Eingabe von "IPCONFIG /RELEASE" auch dafür sorgen das der Client eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server anfordert.

Durch setzen eines entsprechenden Registry-Key wird der Client auch veranlaßt sich nach einen Reboot eine neue IP-Adresse zu besorgen, damit kann man in Netzwerken z.B. duch eine Batch-Datei ohne großen Aufwand die Neuverteilung von IP-Adressen veranlassen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Enum

hier gibt es den Eintrag "NextInstance" als Datentyp REG_DWORD welcher den Wert "00000001" besitzt. Wenn Sie diesen Wert auf "00000000" ändert, zieht sich der Client nach einem Reboot eine neue Adresse vom DHCP- Server.


Fehlermeldung: Error 1606 Could not access network location

Fehler:

Es kann unter Win 98 vorkommen, dass man ein bestimmtes Programm nicht installieren kann, da bei jedem Versuch, das Programm zu installieren die Fehlermeldung "Error 1606 Could not access network location" erscheint. Bisher ist mir bekannt, dass diese Fehlermeldung bei Installationsversuchen von Frontpage, Works, Omni Page Pro 10 und anderen hervorgetreten ist.

Antwort:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER /Software /Microsoft /Windows /CurrentVersion /Explorer

folgendes in den Zweigen "Shell Folders" und "User Shell Folders" durchführen:

die Werte der Einträge RECENT in "C:\Eigene Dateien" ändern.

Windows Neustarten

Wenn das nicht hilft dann:

Es scheint am Windows Installer zu liegen.

Von diesem Problem ist auch bei Office-Installationen berichtet worden. Die Ursache ist oft ein nicht korrekt entferntes Office. Die Lösung brachte das Entfernen der .msi Dateien aus dem \windows\installer\ Verzeichnis, das löschen des Temp-Verzeichnisses und aller Einträge von Office und Installer aus der Registry (!!). Ich persönlich finde diese Lösung ziemlich kritisch, auf jeden Fall sollte man vorher eine Sicherung der Registry durchführen.


Administratoranmeldung über das Netzwerk deaktivieren

Standardmäßig wir bei NT ein Administratoraccount angelegt. Dieser Account kann nicht deaktiviert werden. Dieser Account bietet durch seinen bekannten Namen eine gute Angriffsmöglichkeit über das Internet.

Aus diesem Grunde sollte man den Account auf Rechnern die Internetzugang haben mit einem Tool aus dem Resource Kit von MS bearbeiten.

Im Resource Kit gibt es das Programm "PASSPROP.EXE". Mit diesem Programm können Sie den Administratoraccount bearbeiten und einstellen, so das keine Anmeldung über das Netzwerk mit diesem Account mehr möglich ist.

Der Aufruf lautet dazu folgendermaßen:

PASSPROP /ADMINLOCKOUT

Lokal kann man sich mit diesen Account immer noch anmelden !


IOMEGA Parallel Port ZIP Laufwerk wird nicht erkannt

Wird das ZIP-Laufwerk unter Windows 2000 nicht erkannt, ist höchstwahrscheinlich "Legacyerkennung für Plug und Play aktivieren" nicht aktiviert. Um das einzuschalten gehen Sie unter: "System" -> "Hardware" -> "Geräte-Manager" -> "Anschlüsse (COM und LPT)" -> "ECP-Druckeranschluss (LPT1)" -> "Eigenschaften" -> "Anschlusseinstellungen" und kreuzen "Legacyerkennung für Plug und Play aktivieren" an

Sie können diese Funktion auch in der Registry aktivieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Parallel\ Parameters

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "ParEnableLegacyZip" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie den Eintrag auf 1


TDSL Zugang über DFÜ-Netzwerk

Glückliche Besitzer der neuen ADSL-Technik der Telekom fragen sich sicherlich, ob eine Einwahl ins Internet auch ohne die T-Online-Software möglich ist.

Die T-Online-Software 2.5 für ADSL (oder höher) müssen Sie installieren, damit auch der PPPoE-Treiber (WinPoET) installiert wird.

Tatsächlich bedient sich die T-Online-Software des DfÜ-Netzwerkes von Windows, um auf diesem Wege die Verbindung herzustellen. Folglich können Sie nach der Installation der T-Online-Software auch direkt per DFÜ- Netzwerk-Verbindung zu T-Online einwählen.

Für Windows 95 benötigen Sie mindestens die Version 1.3 des DFÜ-Netzwerkes, diese Version 1.3 ist auf der T-Online-CD enthalten. Bei Windows 98 muss der VPN-Adapter installiert sein.

Anmeldung nach Start der DFÜ-Netzwerk-Verbindung "WinPoET Connection"

per Doppelklick:
Benutzername:
AAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTT#MMMM@t-online.de

wobei folgende Regeln zu beachten wären:

1.	A = (geheimzuhaltende) 12-stellige Anschlusskennung

2.	T = bis zu 12-stellige T-Online-Nummer (wenn die T-Online-Nummer weniger als 12 Stellen hat,    muss das "#"-Zeichen folgen - hat die T-Online-Nummer genau 12 Stellen kann das nachfolgende "#"-Zeichen entfallen)

3.	M = 4-stellige Mitbenutzernummer (i.d.R. 0001 - für den Hauptbenutzer)

4.	danach muss die Zeichenkette "@t-online.de" (ohne Anführungszeichen) angehängt werden.


System File Protection deaktivieren

Um das SFP (System File Protection) Feature von Windows 2000 zu deaktivieren geht man wie folgt vor:

Methode 1

Wenn Windows 2000 im abgesicherten Modus gestartet wird, ist das SFP automatisch für die aktuelle Session deaktiviert.

Methode 2

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

hier finden Sie den Wert "SFCDIABLE" als Datentyp REG_DOWRD. Um das SFP auszuschalten ändern Sie den Wert von 0 auf 1.

Mögliche Werte für SFCDisable

0	enabled (Standard bei Professional)
1	disabled, prompt at boot to re-enable
2	disabled at next boot only, no prompt to re-enable
4	enabled, with popups disabled (default on Server, Advanced Server and  Datacenter Server)
Siehe auch: Die Systemdateienüberprüfung: SFC.EXE


Kein Ruhezustand, angeblich wegen SCSI-Adapter oder Diskettenlaufwerk

Wenn Windows 2000 meldet, dass es nicht in den Ruhezustand gehen kann, weil der Treiber des SCSI-Adapters dies verhindert, ist vermutlich NERO (Brennprogramm) auf dem System installiert.

Die Datei NeroCDNT.sys (im Windows 2000-System-Drivers-Verzeichnis) ist der Übeltäter. Diese Datei kann man auf den meisten Systemen gefahrenlos löschen, ohne das NERO nicht mehr funktionieren würde.


Zweiten Prozessor nachträglich aktivieren

^

Unter Windows NT war dafür noch ein extra Programm aus dem Windows Resource-Kit notwendig. Ab Windows 2000 gehen Sie dafür jetzt folgendermaßen vor:

1.	Unter "Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "Verwaltung" -> "Computerverwaltung"

2.	Im "Gerätemanager" finden Sie unter "Computer" einen weiteren Eintrag den Sie mit einem Doppelklick öffnen.

3.	Unter dem Tapreiter "Treiber" klicken Sie nun auf "Treiber aktualisieren" -> "Weiter"

4.	Wählen Sie "Alle bekannten Treiber für das Gerät in der Liste anzeigen... " aus -> "Weiter"

5.	Wählen Sie nun "Alle Hardwarekomponenten dieser Geräteklasse"

6.	Jetzt haben Sie in der Liste die Möglichkeit den Treiber für Multiprozessoren zu installieren.


UDMA66 Support aktivieren

Standardmäßig ist UDMA66 deaktiviert. Wenn Sie aber ein Gerät betreiben welches UDMA66 unterstützt und die benötigte Hardware dafür auch zu Verfügung steht können Sie die Funktion über die Registry aktivieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Class\ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ 0000

Fügen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "EnableUDMA66" als Datentyp REG_DWORD hinzu. Setzen Sie den Wert auf 1 um die Funktion zu aktivieren.

Zur entgültigen Aktivierung müssen Sie den Rechner neu starten.


USER Logfile für Fehlersuche aktivieren

Unter Windows NT 4.0 mußte man die Datei "USERENV.DLL" gegen eine DEBUG-Version austauschen um ein LOG-File für die Fehlersuche zu erhalten. In diesem Logfile wird das Abarbeiten der USER Profile und der System Policy protokolliert.

Ab Windows 2000 ist die Funktion schon im System integriert, sie muß nur noch über die Registry aktiviert werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Legen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "UserEnvDebugLevel" als Datentyp REG_DWORD an und setzen Sie den Wert auf "0x10002" hex.

Nach einem Neustart finden Sie das Logfile unter: "%SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log"


Der Licens Server von Windows NT wird vom Service Pack nicht upgedatet
Der License Server von Windows NT wird vom Service Pack nicht upgedatet

Wenn Sie unter Windows NT 4.0 das aktuelle Service Pack installieren, wird der License Server bei der "Internationalen Version" von Windows NT nicht auf den aktuellen Stand gebracht (die englische Version läuft ohne Probleme).

Um den Fehler zu beheben müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Packen Sie das aktuelle Service Pack in ein beliebiges Verzeichnis aus "<SP NAME>.EXE /X" (siehe auch: Service Pack Installation für die Paramater)

Entpacken Sie nun folgende Dateien durch folgenden Aufruf in das SYSTEM32-Verzeichnis:

EXPAND <Dateiname1> %SystemRoot%\System32\<Dateiname2>

Dateiname1	Dateiname2
liccpa.cp_	liccpa.cpl
llsrpc.dl_	llsrpc.dll
llssrv.ex_	llssrv.exe
ntlsapi.dl_	ntlsapi.dll

Dieses müssen Sie für alle 4 Dateien durchführen, danach ist auch der License Server auf dem aktuellen Versionsstand !


Sonstige Programme

Hier finden Sie eine Liste einiger recht nützlicher Tools. Ich will hiermit nicht die großen Linksammlungen im Internet ersetzen, sondern nur einige gute Programme aufzählen !

Inhalt:

Tools

Grafiktools

Netzwerktools

DFÜ/Internet

Tools

NTFS für Win98	95/98	795 KB

NTFS-Partitionen unter DOS und Windows lesen und beschreiben. Das Beschreiben ist nur in der registrierten Version möglich.

Homepage: http://www.winternals.com

Programm: http://www.winternals.com/demos/ntfs98ro.exe

NTFS für DOS	DOS	958 KB

NTFS-Partitionen unter DOS und Windows lesen und beschreiben. Das Beschreiben ist nur in der registrierten Version möglich.

Homepage: http://www.winternals.com

Programm: http://www.winternals.com/demos/ntfspror.exe

NewSID (SID verändern)	NT/2000	28 KB

Mit diesem Programm können Sie Ihrem Windows NT eine neue SID-ID verpassen. Ein nützliches Tool, wenn man gleiche Konfigurationen von Windows Klonen möchte.

Homepage: http://www.sysinternals.com/newsid.htm

Programm: http://www.sysinternals.com/newsid.zip

Punkt statt Komma	NT	78 KB

Dieses Programm ersetzt das Komma auf der Tastatur (rechter Nummernblock) durch einen Punkt. Es können damit aber keine Tastatureingaben von DOS-Boxen verändert werden, hier erscheint immer noch ein Komma.

Das Programm ist aus der c´t 5/1999 wo auch genau die Programmierung solcher Funktionen gut beschrieben wurde.

Homepage:

Programm: ftp://ftp.heise.de/pub/ct/listings/9905-272.zip

Ranisch Partitions Manager (Festplattenmanager)	Dos	166 KB

Ein guter FDISK Ersatz. Er kennt sehr viele Partitionsarten (FAT, FAT32, NTFS, HPFS, UNIX usw.)

Homepage: http://www.users.intercom.com/~ranish/part

Programm: http://www.users.intercom.com/~ranish/part/part.zip

TweakUi für Win 2000	2000	77 KB

Desktop-, Boot- und weitere Einstellungen für Windows 2000

Homepage:

Programm: http://www.frankullrich.purespace.de/prog/tweakui2k.zip

PowerToys	95/98/NT	209 KB

Programmsammlung vom Windows Team enthält nützliche Erweiterungen für Windows. Diese Sammlung wird ständig erweitert.

APLAYEXT: erw. Autoplay, wird eine AUTORUN.INF nicht gefunden, kommt automatisch ein Menü auf dem Desktop um z.B. die CD zu durchsuchen.

CABVIEW: Fileviewer für das Microsoft CAB-Format (Installationsformat)

CLOCK: Uhr auf dem Desktop (wie bei Win 311)

EXPLORER: Erweiterung EXPLORE from HERE

FLEXCD: Autostart von Audio CDs, auch wenn Windows hochgefahren wird, aktivieren.

QUICKRES:Umschalten der Auflösung ohne Neustart

TWEAKUI: Desktop-, Boot- und weitere Einstellungen
XMOUSE: Das Fenster unter dem Mauszeiger wird ohne Klick aktiviert.

Homepage: http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wutoys/w95pwrtoysset/default.asp

Programm: http://www.microsoft.com/windows/downloads/bin/W95powertoy.exe

Hidelt	Alle	74 KB

Mit diesen Tool können Sie Programme minimiert starten, die dann im Tray-Bereich angezeigt werden.

Homepage: http://www.expocenter.com/hideit/

Programm: http://www.expocenter.com/hideit/hideit11.zip

cFos ISDN CAPI Driver	Dos/ 95/98/NT	-

cFos Treiber

Homepage: http://www.cfos.de/download

Programm:

Resource Kit	NT/2000	-

Microsoft NT Toolbox (Auflistung vieler nützlicher Tools zum runterladen).

Homepage: http://resourcelink.mspress.microsoft.com/reslink/nt40/toolbox/

Programm:

Maus-Treiber	Alle	1,3 MB

Intelli Point Treiber V3.1d für alle Betriebsysteme.

Homepage: http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/hardware/intellimouse.htm

Programm: http://www.microsoft.com/msdownload/intellipoint/3_1/deu.exe

Desktop Architect	95/98/NT	-

Mit diesen Programm können Sie Ihre Desktopeinstellungen und die Oberfläche sichern.

Homepage: http://home1.gte.net/fosterk/da/index.htm

Programm:

RegClean	95/98	-

RegClean zum automatischen aufräumen der Registry.

Homepage: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q147/7/69.asp

Programm: http://download.microsoft.com/download/win98SE/Utility/4.1a/W9XNT4/EN-US/REGCLEAN.EXE

VMware	NT/2000	-

PC Emulation für Windows NT/200 und Linux

Homepage: http://www.vmware.com

Programm:

Clicker	NT/2000	-

Maustreiber zur Belegung der Maustasten.

Homepage: http://rampages.onramp.net/~rick/clicker/index.html

Programm:

XMSDSK	95/98	-

Anlegen einer Ramdisk von mehr als 32 MB größe.

Homepage:

Programm: ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/ramdisk/fu_rd19i.zip

RegSnap	-	-

Erstellt ein Abbild der Registry und zeigt Veränderungen übersichtlich an.

Homepage: http://webdom.com

Programm:

Grafiktools

PicaView32	Alle	930 KB

Bildbetrachtung über das Kontextmenü (geht auf aus anderen Anwendungen).

Homepage: http://www.acdsystems.com/products/download.htm

Programm:

Netzwerktools

ZAK	NT	6,5 MB

Zeror Administration Kit. Tool zur Administration von Benutzerdesktops.

Homepage: http://www.microsoft.com/windows/zak/

Programm: http://www.microsoft.com/windows/zak/zakreqs.htm

ZAK	95/98	340 KB

Zeror Administration Kit. Tool zur Administration von Benutzerdesktops.

Homepage: http://www.microsoft.com/windows/zak/

Programm: http://www.microsoft.com/windows/zak/zakw95reqs.htm (Win 95)
Programm: http://www.microsoft.com/windows/zak/zakw98reqs.htm (Win 98)

Novell-Client	95/98/NT	-

Novell Clients usw. für NT/Win95

Homepage: http://www.novell.com/novellsw/platform.html

Programm:

Explore2fs	95/98/NT	318 KB

Windows bittet selber keinen Treiber an um auf Linux (Exefs-Partitionen) zugreifen zu können. Dieses Programm ist wie der Explorer aufgebaut und bietet Lese/Schreibzugriff für Windows 95/98 und NT.

Homepage: http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux

Programm: http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/explore2fs/explore2fs-1.00-pre2.zip

UNIX Zugriff unter Windows	NT	-

Hier finden Sie die Tools "Services für UNIX"

Homepage: http://www.microsoft.com/windows2000/guide/server/solutions/sfu.asp

Programm:

DFÜ/Internet

IE	Alle	5,01 MB

Microsoft Internetexplorer 5.01

Homepage: http://www.zdnet.de/download/library/deBGO-wf.htm

Programm:

Stromper	95/98/NT	0,8 MB

Modem Sharing fürs Netzwerk

Homepage: http://dyson.brisnet.org.au/~cugq/stomper.html

Programm:

Automachron	Alle	-

Synchronisiert automatisch die PC Uhr mit der Atomuhr wenn Sie Online sind.

Homepage: http://www.oneguycoding.com/download

Programm:

MS Powertoys für IE 4/5	IE	-

Nützliche Tools für den Internet Explorer 4 und 5.

Homepage:

Programm:

IE 4: http://www.microsoft.com/Windows/ie/ie40/powertoys/default.htm

IE 5: http://www.microsoft.com/Windows/ie/WebAccess/ie5tools.asp


Andere FAQ-Seiten im Internet

Hier finden Sie eine Aufstellung anderer FAQ-Seiten die Sie noch im Internet finden können.

Windows Total

Win Total von PCDMicha. Hier finden Sie Testberichte und Beschreibungen von Programmen.

Homepage: http://www.wintotal.de

NT FAQ

Auf dieser Seite finden Sie eine FAQ über Windows NT von John Savill, die FAQ ist sehr umfangreich und kann auch zum Offlinelesen runtergeladen werden.

Homepage: http://www.ntfaq.com

Homepage: http://www.windows2000faq.com

Frontpage FAQ

Diese Seite hat sich als Thema Frontpage ausgesucht. Hier finden Sie alles über Frontpage und was dazugehört.

Homepage: http://www.teamx.com/default.asp

PC FAQ

Hier finden Sie die PC-FAQ, die sich mit Problemen mit dem PC beschäftigt.

Homepage: http://www.pc-faq.de

BIOS FAQ

BIOS-FAQ die sich mit den Einstellungen und Konfigurationen des BIOS kümmert.

Homepage: http://www.bios-info.de

Windows NT FAQ

Windows NT FAQ, die sich mit der ALPHA-Version beschäftigt.

Homepage: http://dutlbcz.lr.tudelft.nl/alphant

Windows 95 FAQ

Windows95 OSR2 FAQ.

Homepage: http://www.compuclinic.com/osr2faq/

Dateisysteme

FAT32 und Festplatten FAQ. Fragen rund um FAT32 und Festplatten, Partitionen und deren Restauration werden hier beantwortet.

Homepage: http://srana.cjb.net/

Windows 98 FAQ

Windows 98 FAQ

Homepage: http://www.listmaker.net/win98/index.html

Windows NT

Windows NT 4 Tipps & Tricks

Homepage: http://www.zdnet.de/tut/artikel/ntsec/tnt-wf.htm

NT FAX FAQ

Infos und Links zu NT FAX-Programmen.

Homepage: http://ntfaxfaq.com

Outlook Express FAQ

Outlook Express FAQ

Homepage: http://www.hreimers.de/oe5/

Outlook Express 4.0 FAQ

Microsoft Outlook Express 4 FAQ.

Homepage: http://home.t-online.de/home/dirk.meiner/oe-faq/frame4.htm

Outlook Express 5.0 FAQ

Microsoft Outlook Express 5 FAQ.

Homepage: http://home.t-online.de/home/dirk.meiner/oe-faq/frame5.htm

Fachbegriffe

Sie können mit einem Computer-Fachbegriff nichts angfangen ? Dann sollten Sie hier mal vorbeischauen.

Homepage: http://www.glossar.de/glossar/index.htm

Selfhtml

Hier finden Sie alles was Sie über HTML schon immer wissen wollten. Für Leute die eine Homepage erstellen ein muß.

Homepage: http://www.netzwelt.com/selfhtml/

Kabel Löten

Die Cable Gui zeigt wie sie entsprechende Kabel zusammenlöten müssen. Hier sind etliche Anleitungen für Computer, Hi-Fi und Videokabel zusammengestellt worden.

Homepage: http://members.xoom.com/cablegui

Informationen zu XML

Vom World Wide Web Consortium empfohlenes deutsches Handbuch

Homepage: http://www.mintert.com/xml/trans/REC-xml-19980210-de.html

Novell NetWare FAQ

FAQ für Novell NetWare

Homepage: http://www.nwfaq.de

MCSE Network

Prüfungsvorbereitungssoftware für MCP, MCSE, etc.

Homepage: http://www.mcse-networks.de

IT Begriffsdatenbank

Hier werden über 12.000 aktuelle IT-Begriffe beschrieben (mit Suchfunktion)

Homepage: http://glossary.ges-training.de/glossar

Top 10 der Internet-Quellen

Hier finden Sie zu vielen Themen (EDV-Bereiche) jeweils die 10 besten Internetlinks

Homepage: http://www.ges-training.de/Expertentips/Top10/!Top10.html

ModemSite.de

Hier finden Sie Informationen rund ums Modem und die Verbindung ins Internet

Homepage: http://www.modemsite.de

Mister PC

Kleine FAQ Sammlung rund um PC Probleme

Homepage: http://www.mister-pc.ch/faq.htm

Windows Tuning

Tipps zum Tuning von Windows

Homepage: http://www.windowstuning.de

Hardware Book

Der Schwerpunkt liegt hier bei Stecker und Kabelbelegungen

Homepage: http://www.hardwarebook.net/

Teles ISDN Karten

Tipps und Infos zu Teles ISDN Karten

Homepage: http://www.pfaffenwinkel.de/vereine/ccs/teles.html

Windows CE FAQ

Hier finden Sie Tipps und Infos zu Windows CE

Homepage: http://www.handheld-web.de/pda.htm

Microsoft Proxy Server

Hier finden Sie viele Informationen über den Proxy Server

Homepage: http://proxyfaq.networkgods.com/default.htm

Netzwerkdokumentation

Hier finden Sie eine Netzwerkdokumentation für viele Betriebsysteme

Homepage: http://www.netzwerkadmin.de

Für neue Links bzw. Hinweise auf broken Links würde ich mich freuen, senden Sie einfach eine eMail an Ullrich@winfaq.de.


Infos über die Sicherheit von Windows

Hier finden Sie Internetseiten die sich mit Sicherheitslücken unter Windows beschäftigen.

InSecure

Hier finden Sie eine Liste von Sicherheitsfehlern unter Windows und Informationen über die Ausnutzung der Sicherheitslöcher.

Homepage: http://www.insecure.org

IIS

Datenbank über Sicherheitslöcher von Windows NT

Homepage: http://www.iis.net

Root*Shell

Sicherheitsprobleme und Lösungen, hier können Sie auch eine Mailingliste zum Thema Sicherheit abonnieren.

Homepage: http://www.rootshell.com

Articon Integralis

Weitere Seite, die sich mit Sicherheit in Netzwerken beschäftigt.

Homepage: http://www.integralis.com/

NTBugtraq

Aufstellung aller aktuellen BUG-FIX Programme für Windows NT.

Homepage: http://www.ntbugtraq.com

LOpht Heavy Industies

Hier gibt es das Programm "I0phtcrack" mit welchen Sie das Paßwort auslesen können, auch finden Sie hier viele Infos für Programmierer.

Homepage: http://www.l0pht.com

Für neue Links bzw. Hinweise auf broken Links würde ich mich freuen, senden Sie einfach eine eMail an Ullrich@winfaq.de.


Was ist Active Directory ?

Diese Anleitung soll nur im Groben das "Active Directory" beschreiben. Für genauere Erläuterungen müssen Sie auf die Beschreibungen von MS oder Büchern von anderen Firmen zum "Active Directory" zurückgreifen. (siehe dazu: Infos und Whitepapers von Microsoft oder Buchvorstellungen in dieser FAQ)

Unter Windows 2000 wurde ganz neu das "Active Directory" eingeführt. Das "Active Directory" ist ein Verzeichnisdienst von MS (wie die NDS von Novell). Hierdurch wurden die einzelnen Verzeichnisdienste von Windows NT abgelöst und erheblich druch weitere Funktionen erweitert.

Was müssen Sie sich unter einem Verzeichnisdienst vorstellen ?

Ein Verzeichnisdienst ist eine einfache Informationsquelle, in der Informationen über Objekte abgelegt werden (etwa genauso wie in einem Telefonbuch die Telefonnummern zu bestimmten Namen abgelegt werden). In diesen Verzeichnisdienst werden nun alle Objekte die es in einem Netzwerk geben kann (Faxgeräte, Drucker, Dateien, Benutzerangaben usw.) abgelegt (wie in einer großen Datenbank).

Durch diesen Verzeichnisdienst ist ein Netzwerk für Administratoren und auch für die Anwender leichter zu benutzen. Wenn Sie ein Objekt (z.B. einen Drucker) in einem Netzwerk suchen, ist Ihm meist nicht der aktuelle Name bekannt unter dem der Drucker im Netzwerk angelegt wurde, oft kennt man aber bestimmte Attribute (Standort, Typ usw.). Da in einen Verzeichnisdienst zu jeden Objekt bestimmte Attribute mit abgelegt werden, kann man einfach nach diesen Attributen suchen (z.B. könnten Sie folgende Suchanweisung auf das Active Directory anwenden: "Zeige mir alle Farbdrucker im Hause xy an"). Sie würden jetzt eine Liste der zutreffenden Objekte (Drucker) angezeigt bekommen die diesen Anforderungen entsprechen.

Das Active Directory ist also in erster Linie ein "Namespace". Bei einem Namespace handelt es sich um einen Bereich, in dem ein Name aufgelöst werden kann (wie in einem Telefonbuch ein Name durch eine Telefonnummer aufgelöst wird).

Durch Active Directory stellt MS erstmals eine sinnvolle Möglichkeit zu Verfügung um auch große Netzwerke kostengünstig und übersichtlich verwalten zu können.


Excel 2000 Scherz

Wollen Sie wissen wer bei MS das Programm erstellt hat gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Die F5 Taste drücken

2.	X2000:L2000 eingeben

3.	Mit Return bestätigen

4.	Mit TAB in die Spalte M wechseln

5.	Drücken Sie die Tasten Shift+Strg und klicken Sie mit der Maus auf das Symbol "Diagramm-Assistent

Aber auch ein Autorennen ist in Excel 2000 zu finden:

1.	Öffnen Sie ein leeres Arbeitsblatt

2.	Wählen Sie aus dem Menü "Datei" -> "Speichern unter.."

3.	Ändern Sie auf dieser Seite "Speichern unter..." folgende Einstellungen:
"Dateityp" -> als "Webseite" auswählen, jetzt können Sie auf der Seite noch folgendes ankreuzen:
"Auswahl: Tabelle" -> auswählen
"Internetaktivität hinzufügen" -> ankreuzen
Speicher Sie jetzt die Tabelle unter einem beliebigen Namen ab

4.	Öffnen Sie die Datei mit dem Internet Explorer

5.	Gehen Sie in die Zeile 2000 und Spalte WC

6.	Markieren Sie die ganze Zeile (mit der Maus auf die 2000 klicken)

7.	Drücken Sie die TAP-Taste

8.	Halten Sie die Tasten STRG+Shift+ALT gedrückt und klicken Sie mit der Maus auf das Office-Logo links oben in der Tabellenecke

Folgende Tasten gibt es im Rennspiel:

Pfeiltasten rechts, links	Auto steuern
Pfeiltasten hoch, runter	Auto starten bzw. anhalten
O-Taste	Ölspur
Leertaste	Schießen
H	Licht
ESC	ENDE


Nach Installation von SP4 läuft NT nicht mehr

Nach der Installation von SP4 kann es passieren, das nach dem Neustart NT mit einem "Blauen Bildschirm" hochkommt und nicht mehr läuft.

Das liegt an einem fehlerhaften Treiber für SCSI-Adapter mit dem NCR 53C810 Chipsatz wie sie teilweise von Asus oder Tekram eingesetzt werden.

Installieren Sie auf solchen Systemen entweder das neuste Service Pack von NT. Sollte das aus bestimmten Gründen nicht möglich sein und es wird unbedingt SP4 benötigt gehen Sie folgendermaßen vor.

1.	Sichern Sie die Datei "SYM810.SYS" aus dem Verzeichnis "%Systemroot%\SYSTEM32\Drivers"

2.	Installieren Sie SP4

3.	Kopieren Sie vor dem Neustart die gesicherte Datei SYM810.SYS wieder zurück und überschreiben Sie damit die neue fehlerhafte Datei aus dem Servicepack.


Kontextmenü vom Arbeitsplatz erweitern

Auf dem Desktop befindet sich standardmäßig bei jedem Anwender das Icon "Arbeitsplatz". Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Icon klicken öffnet sich das sogenannte "Kontextmenü". Hier sind einige Funktionen schon von MS abgelegt.

Da dieses Icon sehr zentral liegt, ist es sinnvoll dieses Kontextmenü um bestimmte Funktionen zu erweitern, gehen Sie dafür folgendermaßen vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ Clsid\ {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\ Shell

Erstellen Sie unter diesen Schlüssel einen weiteren neuen Unterschlüssel mit den Namen, der nachher im Kontextmenü als Beschreibung auftauchen soll (z.B. "Explorer"). Klicken Sie diesen neuen Schlüssel an und erstellen Sie wieder einen neuen Unterschlüssel mit den Namen "Command". Klicken Sie unter diesem Unterschlüssel "Command" auf der rechten Seite den Eintrag "(Standard)" an und geben Sie hier die gewünschte Befehlszeile ein (z.B. "explorer /e,C:\" ).

Nach diesen Vorgehen können Sie beliebige weitere Einträge in das Kontextmenü hinzufügen.


Fehlermeldung: Fehlende VXD-Datei beim Starten

Erscheint beim Starten des Rechner die Fehlermeldung das eine VXD-Datei fehlt kann das verschiedene Gründe haben.

Meist liegt es daran, das bei der Deinstallation einer Software bzw. eines Gerätetreibers etwas schiefgelaufen ist und aus diesem Grunde noch der Start des Treibers in der Registry eingetragen ist, obwohl die benötigten Dateien schon gelöscht wurden.

Um den Fehler zu beheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCLA_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ VxD

Suchen Sie den in der Fehlermeldung erwähnten Treibernamen. Löschen Sie den ganzen gefunden Schlüssel mit allen weiteren vorhandenen Unterschlüsseln aus der Registry. Nun sollte der Fehler behoben sein.

Bei diesem Vorgehen sollten Sie sich aber ganz sicher sein, das Sie auch den richtigen Schlüssel löschen. Wenn hier der falsche Treiber gelöscht wird, kann es sein, das Ihr ganzes System nicht mehr startet ! Sichern Sie daher lieber vorher Ihre Registry, um sie im Fehlerfalle wieder unter DOS herstellen zu können (siehe dazu: Die Registrierdatenbank unter DOS bearbeiten).


Powerpoint 97/2000 Scherz

Unter Powerpoint 97 bzw. 2000 können Sie sich auch eine kleine Präsentation über die Programmierer anschauen lassen:

1.	Powerpoint starten

2.	Klicken Sie in der Menüleiste auf das ?

3.	Wählen Sie im Menü "Info" aus

4.	Klicken Sie auf das Powerpoint Logo

Dieses funktioniert in beiden Versionen, bei Powerpoint 97 können Sie noch erfahren was die Programmierer nach Abschluss der Arbeiten getan haben:

1.	Powerpoint starten

2.	Klicken Sie in der Menüleiste auf das ?

3.	Wählen Sie im Menü "Info" aus

4.	Halten Sie die Tasten Strg+Alt+Shift gedrückt und klicken Sie im Infofenster 3 mal auf die Linie unterhalb der Lizenzinfos.


Was macht die Datei REGSVR32.EXE ?

Über die Datei REGSVR32.EXE werden unter Windows DLL´s und Active-X-Steuerelemente in die Registrierdatenbank eingetragen. Es werden dabei in der Registrierdatenbank neue Class-ID angelegt, die auf die entsprechende DLL-Datei verweist. Erst jetzt können diese Funktionen unter Windows genutzt werden. Programme greifen nun auf diese Class-ID zu, um gewünschte Funktionen auszuführen.

In einigen Fällen kann es vorkommen das diese Registrierung nicht stattfindet bzw. die eingetragenen Informationen aus der Registry gelöscht wurden. Wenn Ihnen dann für die Funktion, die dafür benötige DLL bekannt ist, können Sie die DLL mit REGSVR32.EXE selber neu in Ihren System registrieren lassen.

Beispiel:

regsvr32 /i <DLL-Name>

Folgende Parameter stehen zu Verfügung:

/u	Deinstallieren
/s	ohne Benutzerausgabe
/i	Registrieren


Paßwörter müssen Zahlen enthalten

Wollen Sie, das Anwender beim Anlegen von Paßwörtern unbedingt auch Zahlen mit verwenden sollen um die Sicherheit etwas zu erhöhen, legen SIe folgenden Eintrag in der Registry an:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

legen Sie einen neuen Wert mit den Namen "AlphanumPwds" als Datentyp REG_SZ an. Setzen Sie diesen Eintrag auf 1 um die Eingabe von Zahlen zu erzwingen.

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

können Sie durch den Eintrag "MinPwdLen" als Datentyp REG_BINARY durch eine Zahl die mindestlänge des Paßwortes festlegen.


Buttons in der Sicherheitsbox deaktivieren

Wenn Sie beim Anmelden (STRG+ALT+Entf) gedrückt haben, werden Sie aufgefordert ein Paßwort einzugeben. In dieser Box finden Sie weiterhin noch die Buttons "Computer sperren", "Kennwort ändern" und "Task-Manager".

Über die Registry können Sie die Buttons die der Anwender nicht haben soll ausschalten. Diese Buttons sind dann auch während der Windowssitzung deaktiviert, wenn der Anwender hier auch die Tasten (STRG+ALT+Entf) drückt.

Das Auschalten dieser Buttons ist aber bei den meisten Systemen nicht wirklich sinnvoll, schon alleine aus gründen der Sicherheit, sollte jeder Anwender sein Paßwort ändern können und auch auf seinen Rechner die Möglichkeit haben ihn zu sperren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

erstellen Sie hier folgende Werte:

Wertname	Datentyp	Es wird deaktiviert:
DisableLockWorkstation	REG_DWORD	Computer sperren
DisableChangePassword	REG_DWORD	Kennwort ändern
DisableTaskMgr	REG_DWORD	Task-Manager


Das Multimedia Verzeichnis verlegen

Windos legt die Mediadateien unter dem Verzeichnis "%Systemroot%\Media" ab. Wenn Sie dieses Verzeichnis an eine andere Stelle verlegen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion

hier finden Sie den Eintrag "MediaPath" als Datentyp REG_SZ. Ändern Sie diese Pfadangaben einfach auf Ihr gewünschtes Verzeichnis ab. Sie sollten vorher die Dateien aus dem alten Verzeichnis an diese Stelle kopieren.


Fehlermeldung: Serverspeicher wird knapp

Erscheint beim Verbinden von Netzwerklaufwerken die Fehlermeldung "Nicht genügend Serverspeicher verfügbar" liegt das meist an zusätzlich installierter Software.

Dann müssen Sie den Wert IRPstackSize erhöhen. Gehen Sie dafür folgendermaßen vor.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet \Services \LanmanServer \Parameters

finden Sie den Eintrag "IRPstackSize" als Datentyp REG_DWORD. Dieser Wert steht Standardmäßig auf 4. Er legt die Anzahl von Steckplätzen in dem vom Server verwendeten IRPs (I/O Request Packets) fest. Sie sollten diesen Wert jeweils um 1 erhöhen, bis diese Fehlermeldung nicht mehr erscheint. Jede Erhöhung um 1 belegt 36 Bytes zusätzlich im Hauptspeicher des Rechners.

Die Möglichen Werte dürfen zwischen 1-12 liegen.


Einstellungen für das SPX-Protokoll verändern

Für den Zugriff auf Novel-Netzwerk wird oft noch das Protokoll SPX unter Windows mit installiert. Veränderungen an diesen Protokolleinstellungen können Sie unter Windows 95/98 noch über die "Systemsteuerung" -> "Netzwerk" -> "Eigenschaften" -> "IPX 32-bit Protocol for the Novell Intranetware Client" -> "Eigenschaften" -> "SPX" verändert werden. Unter Windows NT wurden diese Einstellungsmöglichkeiten weggelassen. Über die Registry können Sie diese Werte aber auch hier noch konfigurieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System \CurrentControlSet \Services \NwLnkIpx \Parameters

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Hiermit stellen Sie ein wie oft versucht wird eine Verbindung aufzubauen, bevor ein Fehler ausgegeben wird.

ConnectionCount	REG_DWORD	Zahl (1 - 65535)	10

Legt die Zeitspanne zwichen jedem "ConnectionCount" fest

ConnectionTimeout	REG_DWORD	1/2 Sekunden (1 - 65535)	2 (entspricht 1 Sekunde)

Bei 1 wird dieser Computer als dedezierter Router definiert

DedicatedRouter	REG_DWORD	Boolean	0

Legt fest, wie oft Keep-Alive Test gesendet werden sollen, bevor ein Fehler ausgegeben wird.

KeepAliveCount	REG_DWORD	Zahl (1 - 65535)	8

Legt fest wie lange gewartet wird, bevor eine Überprüfung durchgeführt wird ob die SPX-Verbindung noch besteht

KeepAliveTimeout	REG_DWORD	1/2 Sekunden (1 - 65535)	12 (entspricht 6 Sekunden)

Legt die Zeit fest wann eine RIP-Aktualisierung, für den RIP-Cache der Computer im Netzwerk, durchgeführt werden soll.

RipAgeTime	REG_DWORD	Minuten (1 - 65535)	5

Gibt an, wie lange ein Weg durch das Netzwerk gesucht werden soll, befor eine Fehlermeldung erscheint.

RipCount	REG_DWORD	Zahl (1 - 65535)	5

Legt fest, ab welcher Zeit es bei "RipCount" zu einer Zeitüberschreitung kommen soll

RipTimeout	REG_DWORD	1/2 Sekunden (1 - 65535)	1 (entspricht 0,5 Sekunden)

Legt fest, wie viele Empfangsstationen zum Empfang von Daten bereitstehen.

WindowSize	REG_DWORD	1 - 10 IPX-Pakete	4


Timeout für die Anmeldung einstellen

Wenn Sie versuchen sich an einem Netzwerk anzumelden und die Meldung erhalten "A domain controller for your domain could not be contacted" ist höchstwarscheinlich die Timeout Zeit zu klein.

In diesem Fall sollten Sie den Timeout-Wert für die Anmeldung in der Registry erhöhen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Netlogon\ Parameters

erstellen Sie einen neuen Wert mit dem Namen "ExpectedDialupDelay" als Datentyp REG_DWORD. Geben Sie hier jetzt die Zeit in Sekunden ein, die das System bis zur Timeoutmeldung warten soll. Die möglichen Werte liegen zwischen 0-600.


RAS Sicherheitseinstellungen

Um die Sicherheit der RAS (Remoute Access) Verbindungen zu erhöhen sollten Sie folgende Werte in der Registry beachten.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RemoteAccess\ Parameters

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Legt die maximale Anzahl der nicht erfolgreichen Anmeldeversuche fest

AuthenticateRetries	REG_DWORD	Zahl (1 - 10)	2

Legt das Zeitlimit für die Anmeldung fest

AuthenticateTime	REG_DWORD	Sekunden (20 - 600)	120

Legt fest wie lange der Server wartet, bis der Client zurückruft, wenn der Client keine eigene Rückrufzeit angibt.

CallbackTime	REG_DWORD	Sekunden (2 - 12)	2

Zeit bis eine RAS Verbindung getrennt wird

AutoDisconnect	REG_DWORD	Minuten (0-1000)	20

Legt fest, ob Fernzugriffe überwacht werden sollen. Die Überwachungen werden in das Ereignisprotokoll eingetragen.

EnableAudit	REG_DWORD	Boolean	1

Ist dieser Wert aktiviert ist der Zugriff auf das ganze Netzwerk möglich. Ansonsten können die angemeldeten USER nur auf diesen Rechner zugreifen, das Netzwerk sehen die USER nicht.

NetbiosGatewayEnabled	REG_DWORD	Boolean	1


NT Diskedit

In den Service Pack 5 und 6a hat MS das Programm DISKEDIT.EXE versteckt. Mit diesen Programm können Sie NTFS-Partitionen auf Sektorebene betrachten. Das Programm wird bei der Installation vom Servicepack nicht automatisch mitinstalliert. Sie müssen das Servicepack mit /x entpacken und können sich dann das Programm rauskopieren.

Dieses Tool ist nur was für professionelle Anwender. Da MS auch keine Beschreibung mitliefert, kann man bei falscher Bediehnung sehr viel Schaden anrichten.


Probleme mit ACPI bei der IRQ-Verteilung

Windows versucht bei der Installation ACPI (Advanced Configuration und Power Management Interface) zu installieren. Da ACPI tief in die Resourcenverwaltung des PC eingreift (übernimmt die komplette Verwaltung der IRQs), kann es zu Problemen kommen, wenn das Board diese Funktion nicht 100% richtig unterstützt.

Windows aktiviert ACPI eigentlich nur, wenn es ein System findet, was laut Liste ACPI tauglich ist bzw. das Datum des BISO vor dem 01.01.1999 liegt. Aber auch dann kann die Aktivierung von ACPI mehr Probleme als Vorteile bringen.

Sollten Sie also Probleme mit der Installation haben bzw. nach der Installation das System mehr schlecht als recht laufen, sollten Sie ACPI vor der Installation deaktivieren (ein nachträgliches entfernen bringt meist nicht so recht den gewünschten Erfolg und wird auch von MS nicht empfohlen).

Die Möglichkeiten:

1.	Wenn Ihr BIOS die Funktion bietet, ACPI auszuschalten, sollten Sie diese Einstellung hier deaktivieren

2.	Drücken Sie bei der Installation, ab der Stelle wo Sie aufgefordert werden für alternative SCSI-Adapter die F6 Taste zu drücken einfach die F5 Taste.
Jetzt sehen Sie eine Liste der unterstützten Computersysteme. Wenn Sie hier jetzt "Standard-PC" auswählen, wird ACPI nicht installiert.

Ist Windows 2000 bereits installiert, entfernt man ACPI wie folgt:

Unter "System" -> "Gerätemanager" -> "Computer" findet sich der Eintrag "ACPI-PC" - nicht zu verwechseln mit "System" -> "Gerätemanager" -> "Systemgeräte" - was leider leicht passiert, da dort die meisten ACPI Einträge sind. Man geht hier auf die Eigenschaften und lässt sich über TREIBER und der Option "alle bekannten Treiber für das Gerät in einer Liste anzeigen..." alle anzeigen und wählt hier "Standard-Computer" -> "Standard-PC".

Jetzt startet Windows 2000 erneut und erkennt alle Geräte neu. Danach ist das System ACPI frei.

Treten jetzt immer noch Probleme mit den IRQs auf, kann man manuell diese verändern oder im Gerätemanager unter Eigenschaften des Standard-PCs die IRQ-Steuerung komplett deaktivieren. Hier hält sich Windows 2000 dann an die Vorgaben aus dem BIOS.


Verschlüsseln von Daten

Windows bietet jetzt auch die Möglichkeit die Daten auf der Festplatte zu verschlüsseln. Dadurch ist es nicht mehr möglich, das unbefugte Personen, durch einfaches installieren einer weiteren NT-Version Ihre Daten lesen können.

Der Vorteil ist, das Sie als Anwender ohne Probleme auf das Verzeichnis zugreifen können, das Verschlüsseln wird in Echtzeit automatisch von Windows vorgenommen.

Um ein bestimmtes Verzeichnis zu Verschlüsseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Das Dateisystem des Laufwerkes muss NTFS sein, sollte das noch nicht der Fall sein müssen Sie das Laufwerk erst nach NTFS konvertieren (siehe: FAT in NTFS umwandeln).

2.	Klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Verzeichnis

3.	Wählen Sie aus dem Kontextmenü "Eigenschaften"

4.	Klicken Sie auf der Tapreiterseite "Allgemein" auf den Button "Erweitert..."

5.	Aktivieren Sie die Auswahlbox "Inhalt verschlüsseln, um Daten zu schützen" und klicken Sie auf OK

6.	Sie sollten noch festlegen, welche USER auf dieses Verzeichnis Zugriffsrechte haben sollen (unter dem Kontextmenü "Sicherheitseinstellungen"

7.	Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Button "Übernehmen". Windows zeigt nun eine Informationsbox an, wo aufgelistet wird, welche Änderungen durchgeführt werden. Hier können Sie noch einstellen, ob das Verschlüsseln auch für alle weiteren Unterverzeichnis gelten soll. Klicken Sie hier das entsprechende an und bestätigen Sie das Verschlüsseln mit OK

8.	Windows verschlüsselt nun das Verzeichnis, je nach Datenmenge dauert das einige Minuten

Sie sollten zusätzlich auch das TEMP-Verzeichnis verschlüsseln, da hier die meisten Programme Dateien auslagern, diese Auslagerungsdateien aber oftmals nicht wieder löschen.

Auf Systemen die nicht in einer Domäne arbeiten, wird für den Administrator lokal ein Generalschlüssel aus Sicherheitsgründen hinterlegt. Mit diesen Generalschlüssel können alle Daten entschlüsselt werden. Deshalb darf dieser Schlüssel natürlich nicht auf diesem System verbleiben (Laptop), ansonsten können sich unberechtigte Personen dieses Schlüssels bedienen und alle Daten lesen. Darum sollten Sie über die "Systemsteuerung" -> "Verwaltung" -> "Lokale Sicherheitsrichtlinie" den Generalschlüssel in eine Datei exportieren und den Eintrag des Generalschlüssels löschen.

Die Diskette mit dem Generalschlüssel sollten Sie an einem sicheren Ort verwahren.


Systemrichtlinien auf einen bestimmt Pfad legen

Standardmäßig wird die Policy im Netlogon-Verzeichnis gesucht und von dort geladen. Wenn Sie im Netzwerk aber langsame Verbindungen haben (z.B. Modemverbindungen) kann es sinnvoll sein, die Policy Datei lokal auf den Rechner abzulegen um das Anmelden zu beschleunigen. Ändern Sie dazu in der Registry folgende Werte.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Update

Erstellen Sie hier einen neuen Wert "UpdateMode" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie den Wert auf 2 (manuelles Update)

Mögliche Werte:

0	Systemrichtlinien sind ausgeschaltet
1	Systemrichtlinien werden vom Anmeldeserver aus dem NETLOGON gelesen (Standard)
2	Systemrichtlinien werden aus dem umter NetwrkPath angegebenen Pfad geladen.

Erstellen Sie einen weiteren Wert mit den Namen "NetworkPath" als Datentyp REG_SZ und geben Sie hier den Pfad zu Policy-Datei an (z.B.: "%SystemRoot%\System32\NTCONFIG.POL")

Sie müssen die Policy-Datei natürlich unter diesen Pfad ablegen und sollten die Rechte auf die Datei aus Sicherheitsgründen so verändern, das nur Administratoren diese Datei verändern bzw. austauschen dürfen.


Welche Hot Fix Packs sind schon installiert ?

Windows zeigt zwar beim Booten und in der Systeminformation an, welches Service Pack auf diesen Rechner installiert ist, wenn Sie aber wissen wollen welche Hot Fix Packs auf diesen Rechner schon eingespielt wurden, finden Sie dort keine Informationen. Diese Information finden Sie nur in der Registry.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Hotfix

hier sind alle Informationen über die installierten Hot Fix Packs aufgelistet.


Active Desktop installieren mit IE 5.0

Bei der Installation des IE 4.x hatten Sie die Auswahlmöglichkeit "Active Desktop" zu installieren. Beim IE 5.0 gibt es diese Auswahlmöglichkeit nicht mehr. Wenn Sie aber das große Installationspacket von IE 5 haben (größer als 74 MB), können Sie mit einen Trick trotzdem das Active Desktop installieren lassen ohne erst IE 4.x installieren zu müssen, gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1.	Starten Sie die Installation von IE 5.0

2.	Warten Sie, bis die erste Dialogbox zur Auswahl erscheint

3.	Starten Sie jetzt den Explorer und gehen Sie in das Temp-Verzeichnis, hier finden Sie ein neues Verzeichnis mit den Namen "IXP000.TMP"

4.	Laden Sie die Datei "IESETUP.CIF" mit einem Editor (z.B. Notepad)

5.	Setzen Sie jetzt unter den Rubriken [IE4Shell_Win] und [IE4Shell_NTx86] den jeweiligen Eintrag UIVISIBLE auf 1

6.	Speichern Sie die Datei ab

Wenn Sie jetzt die Installation vom IE 5.0 fortsetzen, können Sie durch den Menüpunkt "Desktop-Aktualisierung" die Installation von Active Desktop anstoßen.


Sonstige Internetlinks

Windows Desktop

Hier finden Sie alles um den Windows Desktop nach Ihren Geschmack gestallten zu können. Shell, Themes und Skins und Anwendungsprogramme.

Homepage: http://floach.pimpin.net

Windows Desktop

Auch hier finden Sie etliche Programme die sich mit dem Aussehen des Desktops und der Handhabung des Windows Explorers befassen.

Homepage: http://www.shellcity.net

Funktionstasten

Mit diesen Programm können Sie sich Schablonen für die Funktionstasten ausdrucken lassen.

Homepage: http://home.t-online.de/home/LReinke/software.htm

Data Advisor

Festplattenanalyse

Homepage: http://www.ontrack.com/dataadvisor/

Microstoff

Parodie zur Microsoft Seite

Homepage: http://www.geocities.com/SiliconValley/Way/7750/

Lesertreff

Buchvorstellungen

Homepage: http://www.lesertreff.de


TCP/IP Grundlagen

Klasse	Anzahl der Netze	Anzahl Hosts pro Netz	Anfang	Ende	Subnet Mask
A	126	16777214	1	126	255.0.0.0
B	16384	65534	128	191	255.255.0.0
C	2097152	254	192	223	255.255.255.0


Eingabeaufforderung im Ordner öffnen

Wenn Sie im Explorer auf einem Verzeichnis stehen ist es öfter mal nötig an dieser Stelle die Eingabeaufforderung zu öffnen. Durch eine Erweiterung des Kontextmenüs können Sie das sehr einfach erledigen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ Folder\ Shell

erstellen Sie einen neuen Unterschlüssel mit beliebigen Namen der nachher im Kontextmenü zur Auswahl angezeigt werden soll, hier z.B. "Eingabeaufforderung". Klicken Sie den neuen Schlüssel an und erstellen Sie wieder einen neuen Unterschlüssel mit den Namen "Command" (Der Registrypfad sollte nun folgendermaßen aussehen: HKEY_CLASSES_ROOT\ Folder\ Shell\ Eingabeaufforderung\ Command).

Gehen Sie nun auf den Schlüssel "Command" und klicken Sie auf der rechten Seite den Eintrag "(Standard)" an. Geben Sie hier jetzt ein welches Programm ausgeführt werden soll. Da wir ja die Eingabeaufforderung öffnen wollen müssen Sie je nach Betriebsystem folgendes eingeben:

Unter Windows 95/98 "C:\Windows\command.com" bei NT oder Windows 2000 "C:\WINNT\system32\cmd.exe". Wenn Sie Ihr Betriebsystem auf anderen Laufwerken oder Verzeichnissen installiert haben, müssen Sie natürlich die Pfadangaben anpassen.

Wenn Sie jetzt im Explorer auf ein Verzeichnis die rechte Maustaste drücken, haben Sie im Kontextmenü die Auswahlmöglichkeit "Eingabeaufforderung", wenn Sie das Auswählen wird eine Eingabeaufforderung im entsprechenden Verzeichnis geöffnet.


Was macht die Datei WINREP.EXE ?

WINREP.EXE ist dafür vorgesehen, um in einem Fehlerfalle alle Systemdateien zu sammeln und zusammen mit einem Fehlerprotokoll an Microsoft zu schicken. Diese Informationen werden in einer CAB-Datei zusammengepackt und können dann an MS verschickt werden.

In der CAP-Datei finden Sie auch selber viele Informationen. So finden Sie hier eine vollständige Liste Ihrer Hardware und deren Konfiguration (Adressen usw.).

Wenn Sie WINREP aufrufen können Sie selber weitere Dateien in die CAB-Datei hinzufügen. Diese Einstellungen werden aber nicht dauerhaft gespeichert und sind beim erneuten Aufruf wieder weg.

In der Registry können Sie diese Seite der Dateien aber beliebig verändern:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Winrep

im Wert "UserFiles" als Datentyp REG_EXPAND_SZ können Sie angeben welche Dateien gesichert werden sollen. Die einzelnen Dateien müssen durch einen Punkt und ein Leerzeichen getrennt werden.


Outlook 2000 Scherz

Auch unter Outlook 2000 gibt es wieder einen netten Scherz.

1.	Starten Sie Outlook

2.	Wählen Sie im Menü "Ansicht" -> "Gehe zu" -> "Kontakte"

3.	Klicken Sie oben in das Feld "Kontakt suchen"

4.	Geben Sie hier "Ren Hoek" ein.

5.	Drücken Sie Enter

6.	Sie erhalten die Meldung das der Kontakt nicht gefunden werden konnte, bestätigen Sie die Meldung mit OK

7.	Wählen Sie im Menü "Extras" -> "Makro" -> "Makros"

8.	Hier geben Sie jetzt als Makronamen "OL2KRocks" ein und bestätigen das mit OK

9.	Es erscheint jetzt die Infobox "Info über Microsoft Outlook"

10.	Drücken Sie Strg+Alt+Shift und klicken Sie auf OK

Es erscheint ein Bild wo die Namen der Entwickler als Briefe langfliegen. Über die Pfeiltasten können Sie einen Briefkasten steuern und damit die Briefe einfangen.


Gleichzeitige Verbindungen zu einem Server mit dem IE erhöhen

Die Spezifikationen von Microsoft zu HTTP 1.1 sehen vor, dass der Internet Explorer 4&5 nur 2 gleichzeitige Verbindungen zu einem Server herstellt. HTTP 1.0 erlaubte noch 4 gleichzeitige Verbindungen. Dies geschieht z.B. beim Laden einer Seite incl. der Grafiken etc.

Weiteres hierzu unter:

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q183/1/10.ASP?LNG=ENG&SA=ALLKB&FR=0

Man kann den Wert aber erhöhen. Reine Downloads profitieren von einer Erhöhung nicht, sehr wohl aber "normales" Surfen, da mehrere Anfragen auf einmal an den Server gesendet werden. Standardmäßig verwendet der IE zwei Streams bei HTTP 1.1.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Für Windows 2000

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ InternetSettings

Hier sind unter die Einträge

MaxConnectionsPerServer für HTTP 1.1

und

MaxConnectionsPer1_0Server für HTTP 1.0

zu finden.

Falls nicht, erstellt man sie als neuen Eintrag als Datentyp REG_DWORD.

Beiden Keys kann man jetzt einen höheren Wert zuweisen, wobei der Standard für HTTP1.1 2 Verbindungen und für HTTP1.0 4 Verbindungen sind. (4 bis 8 hat sich bisher bewährt)

Für Windows 9x

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ InternetSettings

und erstellt dort als Datentyp REG_DWORD  Eintrag für HTTP 1.1

MaxConnectionsPerServer

und gibt diesem einen Wert (Standard ist 2)

Danach erstellt man einen weiteren als Datentyp REG_DWORD Eintrag für HTTP 1.0

MaxConnectionsPer1_0Server

und gibt diesem ebenfalls einen höheren Wert (Standard ist 4)


Registry-Schlüssel per Batch zurücksetzen

Möchte man einen bestimmten Registry-Wert automatisch zurücksetzen, geht man wie folgt vor:

Zuvor exportiert man den gewünschten Zweig mit dem Registry-Editor in eine eigene REG-Datei.

Diese kann dann per Batch-Datei automatisch importiert werden, wenn man den undokumentierten Schalter /s in einer Batch verwendet, also z.B.

regedit.exe /s back.reg

Mit diesem Schalter wird auch das "OK" unterdrückt. Diese Funktion funktioniert auch unter DOS.


Registry-Zweige löschen
Registry Zweige löschen

Es gibt zwei Möglichkeiten um Registry Zweige zu löschen

Mit der REG-Datei

Sehr einfach können Sie ganze Registryeinträge über einen undokumentierten Schalter über die REG-Dateien löschen. Sie müssen vor den angegebenen Registryschlüssel einfach nur ein Minuszeichen setzen und schon wird der Schlüssel nicht angelegt sondern entfernt. Erstellen Sie eine Textdatei mit folgenden Aufbau.

REGEDIT4

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micrsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]

Speichern Sie diese Datei mit der Dateiendung .REG ab. Durch einfaches Ausführen dieser Datei wird der angegebene Registryzeig aus der Registry entfernt.

Per INF-Datei

Mit einer INF-Datei kann man einen Unterzweig der Registry bequem entleeren. Man erstellt dazu eine INF-Datei (hier löschen.inf), welche man über das Kontextmenü mit dem Eintrag "installieren" startet:

[Version]

signature="$chicago$"

[DefaultInstall]

DelReg=Delete

[Delete]

HKLM,"SOFTWARE\weiterer Pfad..."

Für den ersten Wert gilt folgendes:

HKLM = HKey_Local_Machine

HKCU = HKey_Current_User

HKCR = HKey_Classes_Root

HKU = HKey_Users

Wichtig: Den obigen Text nicht einfach kopieren, da jede Zeile mit einem Return im Editor abgeschlossen werden muss. Dies gilt auch für die letzte Zeile.

Das Script kann auch mehrere Bereiche gleichzeitig löschen, indem man dem Befehl DelReg mehrere Unterbereiche angibt und diese durch Komma trennt, z.B.

DelReg=Delete1,Delete2

Selbstverständlich müssen die zu löschenden Variablen dann auch unten angegeben werden (in einer eckigen Klammer)


Beschreibung des Application Compatibility Tool

Auf der Win2000 CD befindet sich das Application Compatibility Tool. Das Programm hilft nicht bei Programmen, welche direkt auf Hardware oder Win9x spezifische VXDs zugreifen wollen.

Allerdings kann man bei den Programmen das Tool einsetzen, welche eine bestimmte Servicepack-Version von Windows NT erfordern oder Win2000 ablehnen, da sie nicht davon ausgehen, NT über eine DX-Schnittstelle oder USB verfügt.

Die Funktion Disable Heap Manager on Windows 2000 bewirkt, dass die erweiterte Speicherwaltung von Windows 2000 für das spezielle Programm nicht verwendet wird. Einige Programme kommen damit nicht zurecht. Allerdings hat die Einstellung auch zur Folge, dass mehr Arbeitsspeicher benötigt wird.

Der Button Use pre-Windows 2000 Temp Path behebt Probleme bei Programmen, die mit zu langen Pfadangaben für den TEMP-Pfad nicht zurechtkommen ( z.B. x:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Profile\temp). Bei Selektion dieses Parameters wird der TEMP Ordner im Root benutzt oder hiermit erstmals erstellt.

Correct Disk Space detection for 2GB+ drives ist für die Fälle gedacht, wenn ein Programm die Größe des freien Plattenspeichers falsch ermittelt, da Windows 2000 hierfür andere Routinen als das betreffende Programm benutzt.

Zuletzt kann man mit Make the above check box settings permanent die Einstellungen für das betreffende Programm als permanent festlegen, welche dann in der Registry gespeichert werden.


DVDs mit dem MediaPlayer abspielen

Auch ohne eine MPEG-Karte kann der Mediaplayer zum Abspielen von DVDs benutzt werden, sofern ein geeigneter DVD-Softwareplayer installiert wurde. Der Mediaplayer von Windows greift dann nach einer Änderung in der Registry auf die installierten MPEG2-Treiber des fremden Players zurück.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_Current_User\ Software\ Microsoft\ MediaPlayer\ Player\ Settings

fügt man eine neue Zeichenfolge "EnableDVDUI" ein und gibt dieser den Wert YES.

Mit dieser Änderung steht im Menü "Datei" der Eintrag "DVD öffnen" zur Verfügung.


Falsche Fenstergröße beim Öffnen vom IE

Sollte der IE5 beim Öffnen eines neuen Fenster sich bei der Fenstergröße nicht an dem Standard orientieren (Vorgabe des letzten Fensters beim Schließen), kann man den Fehler in der Registry beheben.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main

den Eintrag Window_Placement löschen.


Agfa Scanner installieren

Die aktuellen Agfa-Scanner (USB- und SCSI- und Parallel-Versionen) bedürfen etwas "Vorsicht" beim Installieren:

Sofern man Win2000 neu installiert, darf man den Scanner nicht angeschlossen haben, bevor nicht die Agfa-Software (FotoLook 3.5 oder ScanWise 1.4x) installiert wurde. Erst nach einem Reboot kann man den Scanner anschließen und die Software starten.

Hat man dies nicht beachtet und den Scanner schon vorher angeschlossen, läuft dieser als Scanner nicht, da Windows 2000 diesen erkennt und einige Registry-Einträge anlegt, die einen Betrieb über die Scannsoftware verhindern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Für USB Scanner

Zur Abhilfe für USB-Scanner wechselt man mit Regedt32.exe unter LOCAL_Machine

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB

(eventuelle auch CurrentControlSet001 oder 002)

auf den Eintrag beginnend mit "vid_06bd&...".

Diesen aktiviert man und wechselt ins Menü SICHERHEIT/Berechtigungen und aktiviert hier für JEDER den Vollzugriff.

Danach kann man den Unterschlüssel löschen.

Jetzt deinstalliert man die Scansoftware, bootet neu, installiert die Software wieder. Dann fährt man den Rechner herunter und schließt nun den Scanner an.

Nach einen Neustart wird der Scanner erkannt und ist betriebsbereit.

SCSI- und Parallelport

Für SCSI- und Parallel-Scanner verfährt man wie beim USB-Scanner.

Allerdings ist der Pfad hier

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\SCSI

und der entsprechende Wert "Scanner&Ven_AGFA&Prod_....".

Ansonsten ist die Verfahrensweise wie beim USB Scanner (Berechtigungen ändern und dann löschen).


Fehlermeldung bei Eingabe der Produktnummer

Wenn bei der Installation von Windows nach der Eingabe der Produktnummer die Fehlermeldung: "MSGSRV32 - ungültiger Vorgang allgemeine Schutzverletzung im Modul Pidgen.dll..." erscheint und dann der Rechner nichts mehr macht liegt es meist an einem ungültigen Systemdatum.

Setzen Sie vor der Installation von Windows das Systemdatum auf das aktuelle Datum.


Scanner Geschwindigkeit

Billige Scanner reduzieren die Geschwindigkeit in der Seiten eingescannt werden unter einer 1/2 A4-Seite pro Minuten um eine zusätzliche Lizenzgebühren zu sparen.

Da es diese Lizenzgebühren nur im deutschen Raum gibt, erhält man durch Installation der englischen Treiber meist eine schnellere Scanngeschwindigkeit.

Bei den Mustek-Scannern müssen Sie nicht mal die englischen Treiber installieren, hier reicht es meist, wenn Sie in der WIN.INI den Eintrag "SLOWSPEEDVER=YES" auf "NO" ändern.


Bildwiederholfrequenz unter Windows 95A nur 60 Hz

Unter Windows 95 A gibt es noch keine Einstellmöglichkeit für die Bildschirmwiederholrate. Auch mit den neusten Treiber benutzt Windows meist nur 60 Hz  und lässt sich nicht auf höhere Werte einstellen.

Durch einen Eingriff in der Registry können Sie diesen Wert aber beeinflussen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Class\ Display\ 0000\ Default

Dort wird der Wert für die Bildschrimwiederholrate als "-1" oder "0" angegeben, was für optimale bzw. Standard-Wiederholrate steht.

Ändern Sie diesen Wert auf die gewünschte Bildschirmwiederholrate die Ihr Monitor noch unterstützt durch die Eingabe von 75, 85 oder 100.


AGP Konflikt bei Installation einer PCI-Grafikkarte

Wenn Sie auf Ihren Rechner eine AGP-Schnittstelle besitzen, aber eine PCI-Grafikkarte benutzen kann es bei der Installation des Grafikkartentreibers nach einem Neustart des Rechners zu folgender Fehlermeldung kommen:

Bei der Initialisierung von Gerät VGARTD: Windows-Schutz-Fehler. Sie müssen einen Neustart  durchführen.

Egal wie oft Sie diesen Neustart auch durchführen, der Rechner meldet sich immer wieder mit dieser Fehlermeldung. Der Grund ist, das die Datei "VGARTD.VXD" für die Unterstützung von AGP-Karten benötigt wird. Auf einem System wo aber eine PCI-Karte benutzt wird ist diese Datei nicht nötig, um den Fehler zu beheben müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

1.	Löschen Sie die Datei "VGARTD.VXD" aus dem Verzeichnis "C:\Windows\System"

2.	Beim Start von Windows erscheint nun die Fehlermeldung das die Datei nicht gefunden werden konnte. Bestätigen Sie diese Meldung und starten Sie unter Windows REGEDIT.EXE. Lassen Sie hier die Registry nach den Gerätetreiber durchsuchen und löschen Sie den Aufruf dieser Datei aus der Registry.

Jetzt sollte das System fehlerfrei funktionieren.


Channel-Leiste wieder einblenden

Wenn Sie die Channel-Leiste deaktiviert haben, sie aber doch wieder einblenden möchten, können Sie das schnell über folgenden undokumentierten Befehl machen. Geben Sie unter "Start" -> "Ausführen" einfach folgendes ein:

iexplore -channelband


WINBOOT.SYS vor IO.SYS

Ist die Datei WINBOOT.SYS vorhanden, wird sie statt IO.SYS ausgeführt. Alle Einstellungen in der IO.SYS werden in dem Falle ignoriert.

Beide Dateien haben den gleichen Aufbau.


Internet Explorer ohne Cache benutzen

Standardmäßig legt der Internet Explorer einen Cache an um einmal geladene Internetseiten schneller wieder anzeigen zu können. Bei Internetseiten mit gesicherten Inhalten die über ein Passwort freigeschaltet werden müssen kann das zu einer Sicherheitslücke führen, da sich andere Leute diesen Cache anzeigen lassen können und somit ohne Eingabe das Passwortes den Inhalt sehen können.

Durch einen Eintrag in der Registry können Sie verhindern das der Internet Explorer keine Dateien mehr in einem Cache anlegt, gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings\ Cache\ Content

legen Sie hier einen neuen Eintrag mit den Namen "Cachelimit" als Datentyp REG_BINARY an und setzen Sie den Wert auf 0.


Parameter vom Lautstärkeregler

Auch den Lautstärkeregler können Sie mit einigen Parametern starten. Rufen Sie dafür den Lautstärkeregler SNDVOL32.EXE mit folgenden Parametern auf:

/s	öffnet den Lautstärkeregler in einem kleineren Fenstern
/t	öffnet nur die Lautstärkeeinstellung ohne den anderen Funktionen
/r	Öffnet direkt die Regler für die Aufname (Win98 und 2000)


Symbolleiste des IE verändern

Die Symbolleiste des Internet Explorers können Sie mit einem beliebigen Hintergrundbild versehen. Dazu müssen Sie in der Registry folgenden Wert anlegen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Toolbar

erstellen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "BackBitmap" als Datentyp REG_SZ und geben Sie als Wert den Pfad und die Datei des gewünschen Hintergrundbild an.


Programm zu Festplattenbereinigung konfigurieren

Das Programm zur Datenträgerbereinigung "CLEANMGR.EXE" welches Sie bei Windows 98 unter "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" bzw. bei 2000 unter "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" -> "Systemprogramme" finden, zeigt Ihnen nach Auswahl einer Festplatte, in einer Liste an wieviel Speicherplatz Sie durch das Aufräumen wieder gewinnen können.

Es werden dabei aber nur der Papierkorb und einige Systemverzeichnisse beachtet. Welche Verzeichnisse durchsucht werden sollen, wird in der Registry festgelegt

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ VolumeCaches

jeder weiterer Unterschlüssel bestimmt einen Eintrag für die Datenträgerbereinigung. Diese Liste können Sie beliebig erweiten. Legen Sie dazu einfach einen neuen Unterschlüssel mit einem beliebigen Namen an. Erstellen Sie unter diesen Schlüssel nun folgende Einträge:

Name	Datentyp	Bedeutung
Display	REG_SZ	Anzeigename unter dem CLEANMGR.EXE
Description	REG_SZ	Beschreibungstext im CLEANMGR.EXE
Folder	REG_EXPAND_SZ	Laufwerks und Ordnername der durchsucht werden soll. Für alle Laufwerke benutzen Sie das ?. Beispiele: C:\TMP <- Laufwerk C, Verzeichnis TMP ?:\TMP <- Alle Laufwerke
FileList	REG_SZ	Filter für zu suchende Dateien. Beispiel: *.TMP *.?XX
IconPath	REG_EXPAND_SZ	Pfad zum Icon für die Anzeige
(Standard)	REG_SZ	ID (um Dateinamen anzugeben, benutzen Sie einfach folgende ID) {C0E13E61-0CC6-11d1-BBB6-0060978B2AE6}
LastAccess	REG_DWORD	Alter der Datei in Tagen. Bei der Angabe von 2, werden nur die Dateien gelöscht die älter als 2 Tage sind.
Wenn Sie unter Folder bzw. FileList mehr als einen Eintrag angaben wollen, müssen Sie die Einträge mit dem | - Zeichen trennen (ALT Gr + <> Taste drücken) z.B.: *.TMP|*.~


Icon Desktop anzeigen wieder herstellen
Icon "Desktop anzeigen" wieder herstellen

Die Icons die in der Taskbar als Schnellstart-Symbolle angezeigt werden, sind einfach Verknüpfungen die im Verzeichnis "[Profilverzeichnis]\Anwendungsdaten\Microsft\Internet Explorer\ Quick Launch" angelegt werden.

Beim Icon "Desktop anzeigen" ist das nicht der Fall, das ist eine Funktion die über ein Script aufgerufen wird. Wenn Sie das mal gelöscht haben, müssen Sie folgendes durchführen um dieses Icon wieder zu erhalten:

1.	Erstellen Sie eine Textdatei in oben angegebenen Verzeichnis mit den Namen "Desktop anzeigen.SCF" (wichtig ist hierbei nur die Dateiendung SCF, wenn Sie wollen können Sie die Datei ansonsten auch anders benennen.

2.	Folgenden Inhalt muss die Datei haben:
[Shell]

Command=2

IconFile=explorer.exe,3

[Taskbar]

Command=ToggleDesktop

Jetzt haben Sie wieder das Icon mit der gewünschten Funktion.

Das richtige Icon wird erst nach einer Neuanmeldung angezeigt.


Abschalten von Laufwerkssuche beschleunigt Windows Start

Der Start von Windows kann beschleunigt werden, wenn Sie unter "Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Leistungsmerkmale" -> "Dateisystem" -> "Diskette" die Funktion "Suche nach neuen Floppylaufwerken" ausschalten. Diese Funktion ist nur bei einigen wenigen tragbaren Computer sinnvoll.


Sichern der Registry [95/98]

Wo speichert Windows die Registry-Informationen ?

Die Informationen aus der Registry sind in zwei Dateien abgespeichert:

SYSTEM.DAT	Enthält Daten über den Rechner
USER.DAT	Enthält Benutzer bezogene Daten
Diese beiden Dateien befinden sich im Windows Verzeichnis und haben das Attribut "versteckt" und werden daher unter DOS nicht angezeigt. Windows legt automatisch bei jedem Neustart eine Sicherheitskopie dieser Daten an. Auch diese Dateien befinden sich im Windows Verzeichnis und sind ebenfalls versteckt, sie heißen: SYSTEM.DA0 und USER.DA0.

Wenn Sie mehrere Benutzer in ihrem System angelegt haben, legt Windows für jeden Benutzer eine individuelle USER.DAT an, die sich im jeweiligen User Verzeichnis befinden. (z.B. würde sich die USER.DAT von Peter im Verzeichnis ..."C:\Windows\Profiles\Peter" befinden)

Wie sichert man diese Dateien ?

Es gibt dazu ein paar Möglichkeiten, Windows liefert selber Dateien mit um die Registry sichern zu können. Informationen dazu finden Sie unter:

Sicherheitskopie der Windows Einstellungen: ERU.EXE für Windows 95

Sicherheitskopie der Windows Einstellungen: SCANREG.EXE ab Windows 98

Sie können die Dateien aber auch unter DOS mit folgenden einfachen Befehlen sichern:

Kopieren im DOS-Fenster:

1.	In das Windows Verzeichnis wechseln

2.	Die Dateiattribute zurücksetzen: "Attrib *.dat -h -s"

3.	Die Dateien auf Diskette kopieren: "Copy *.dat a:\"

4.	Die Dateiattribute wieder zurücksetzen: "Attrib *.dat +h +s"

Bei mehreren Benutzern sollten Sie mit XCOPY arbeiten, damit auch die benutzerspezifischen USER.DAT mit gesichert werden.

1.	In das Windows Verzeichnis wechseln

2.	Die Dateien auf die Diskette kopieren: "XCOPY *.dat a:\ /s /h"

Wie kopiere ich Sie im Notfall zurück?

Am besten starten Sie Windows im DOS-Modus (wenn die Meldung "Windows95 wird gestartet.." erscheint, drücken Sie die F8-Taste und wählen "Nur Eingabeaufforderung")

1.	In das Windows-Verzeichnis wechseln

2.	Dateiattribute zurücksetzen: "Attrib *.dat -h -s -r"

3.	Sicherheitskopie zurückkopieren (von Diskette mit COPY A:\*.DAT)

4.	Dateiattribute setzen: "Attrib *.dat +h +s +r"

Bei mehreren Benutzern sollten Sie mit XCOPY arbeiten, damit auch die benutzerspezifischen USER.DAT zurückgeschrieben werden.

1.	In Windows-Verzeichnis wechseln

2.	Dateiattribute zurücksetzen: "Attrib *.dat -h -s -r /s"

3.	Die Dateien zurückschreiben: "XCOPY a:\*.DAT /s /h"

4.	Die Dateiattribute wieder zurücksetzen: "Attrib *.dat +h +s +r /s"


Scherz im Win98-Plus Paket

Auch im Plus-Paket von Windows 98 ist mal wieder ein kleiner Scherz vorhanden der dieses mal musikalisch untermalt wird.

Damit Sie diesen Scherz ausprobieren können, müssen Sie das Plus-Paket und aus diesen Paket die "Deluxe CD-Wiedergabe" installiert haben, gehen Sie dann folgendermaßen vor:

1.	Legen Sie eine beliebiege Musik-CD ins Laufwerk

2.	Starten Sie den "Deluxe CD-Player"

3.	Wählen Sie die Option "Wiedergabeliste"

4.	Wählen Sie die aktuelle CD aus und wählen Sie dann "Wiedergabeliste erstellen"

5.	Geben Sie als Interpreten folgendes ein "Microsoft Plus!98 Product Team" und bei CD "Credits"

6.	Halten Sie jetzt die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie mit der Maus auf den Button "Abbrechen"

7.	Unter den Albuminformationen finden Sie nun einen neuen Eintrag mit den Namen "Microsoft Plus!98 Product Team" unter dem die Namen der Programmierer usw. aufgeführt sind.


Access 7.0 Scherz

Einige dumme Sprüche bekommen Sie unter Access 7.0 folgendermaßen angezeigt:

1.	Öffnen Sie eine beliebige Datenbank

2.	Erstellen Sie ein Makro und schreiben Sie ein paar Zeichen in die erste Kommentarzeile

3.	Speichern Sie das Makro unter "Magic Eight Ball" ab

4.	Jetzt ziehen Sie das Makro auf die Symbolleiste

5.	Klicken Sie das neue Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Anpassen" aus dem Kontextmenü aus.

6.	Klicken Sie nochmal mit der rechten Maustaste auf das Icon und wählen Sie jetzt "Schaltflächensymbol wählen" aus dem Kontextmenü aus

7.	Wählen Sie ganz unten rechts die leere Schaltfläche aus und klicken Sie dann auf die neue Schaltfläche


Excel 5.0 Scherz

Unter Excel 5.0 wird Ihnen eine Animation präsentiert:

1.	Starten Sie Excel mit einem neuen Dokument

2.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste

3.	Wählen Sie Benutzerdefiniert und in der Liste der Kategorien ebenfals Benutzerdefiniert aus

4.	Ziehen Sie die Schaltfläche "Kartenspiel" auf die Symbolleiste und brechen Sie die Frage nach einer  Makro-Zuweisung ab.

5.	Schließen Sie die Symbolleisten Dialogbox

6.	Drücken Sie die Tasten STRG+ALT+Shift und klicken Sie mit der Maus auf das neue Symbol

Nach zwei Seiten Text erscheint eine Animation.

siehe auch: "Excel 2000 Scherz"


Sound ohne Soundkarte

Wenn Sie keine Soundkarte in Ihren PC besitzen, können Sie über einen Treiber, der von MS bereitgestellt wird, die Soundausgabe auf den PC-Lautsprecher ausgeben lassen.

Hompepage: ftp://ftp.microsoft.com/SoftLib/MSLFiles/speak.exe


Parameter von Word

Beim Starten von Word können Sie folgende Parameter mit angeben:

<Dateiname>	Datei die von Word geladen werden soll (es können durch Leerstellen getrennt auch mehrere Dateien angegeben werden.
/A	Startet Word mit Standardeinstellungen
/L<Add-in>	Startet Word mit Add-ins
/M	Startet Word ohne Autoexec-Makro
/M>Befehl>	Startet Word mit Wordbefehlen oder einem bestimmten Makro
/N	Startet Word ohne ein leeres Dokument zu öffnen
/R	Word wird neu in der Registry eingetragen (nur Word 97/2000)
/T<Vorlage>	Startet Word mit Vorlagendatei
/U	Löscht die Registrierung (nur Word 97/2000)


Swap-Verhalten beeinflussen

Windows 98 legt anders als Windows 95 schon beim Start eine große Auslagerungsdatei an und lagert schon Bereiche aus, bevor der Arbeitsspeicher ganz ausgenutzt wird. Dieses Verhalten ist gewollt und bringt meist auch zeitliche Vorteile.

Unter gewissen Umständen kann aber das alte Swap-Verhalten von Windows 95 besser sein, durch einen Eintrag in der SYSTEM.INI können Sie das auch wieder aktivieren.

fügen Sie unter dem Abschnitt [386Enh] folgende Zeile ein:

ConservativeSwapfileUsage=1

Welche Einstellung für welchen Rechner am besten ist kann man so pauschal nicht sagen. Je nach Arbeitsspeicher, Geschwindigkeit der Festplatte und benutzen Applikationen kann eine der Einstellungen Geschwindigkeitsvorteile bringen. Durch ausprobieren und Beobachtungen mit dem Systemmonitor können Sie die für Ihr System beste Einstellung finden.


PCs ohne Netzwerk verbinden

Kaum etwas ist ärgerlicher als beispielsweise bei einer neuen Softwareinstallation festzustellen, dass die Festplatte mal wieder zu klein ist: Der Datenträger im Ziellaufwerk ist voll. Legen Sie einen neuen Datenträger ein lautet die obligatorische Fehlermeldung, die gerade Anwendern älterer PCs oder Notebooks mit kleinen Festplatten häufig die Arbeit erschwert. Besonders störend ist dies, wenn daneben ein neuer PC steht, dessen Festplatte gerade mal zu 20 Prozent gefüllt ist. Wer nun glaubt, zur Problemlösung gleich ein Netzwerk mit entsprechend teurer Hard- und Software zu benötigen, der irrt. Innerhalb weniger Minuten lässt sich zumindest jedes Microsoft-Betriebssystem ohne Zusatzsoftware miteinander verbinden. Lediglich eine serielle oder parallele Schnittstelle muss vorhanden sein, um über ein einfaches Kabel für rund 20 Mark eine entsprechende Direktverbindung zu realisieren. Der Clou dabei ist, dass alle notwendigen Treiber seit MS-DOS 5.0 in den Betriebssystemen enthalten sind und dass wirklich alle Systeme miteinander kommunizieren können - allerdings ist oftmals ein Griff in die Trickkiste erforderlich.

Hinweis: Unter http://www.datapower.de/ ist eine ebenfalls interessante Lösung zum kleinen Preis verfügbar, welche ohne aufwendige Installation einen Filetransfer zwischen DOS/Windows ermöglicht mit sehr hohen Übertragungsraten.

Das Client/Server-Prinzip

Natürlich liegt es auf der Hand, dass unter DOS oder Windows 3.x nicht die gleichen Softwarekomponenten zum Einsatz kommen wie etwa unter Windows NT 4.0 oder Windows 95. Um dennoch eine Verbindung aufzubauen, ist es zunächst wichtig zu wissen, dass jeder PC-Direktverbindung - ganz gleich, wer mit wem zusammenarbeitet - das Client/Server-Prinzip zugrunde liegt: Ein PC arbeitet als Server und stellt seine Resourcen dem Client zur Verfügung. Über den Client kann der Anwender dann auf den Server zugreifen und den Datenaustausch wie gewünscht vornehmen. Vom Server aus kann hingegen nicht auf die Resourcen des Clients zugegriffen werden. Es ist also zunächst einmal wichtig, dass sich der Anwender darüber im klaren ist, welchem der PCs die Rolle des Servers gegeben werden soll. Es bietet sich an, den PC, dessen Daten transferiert werden sollen, als Server einzusetzen, da Laufwerksinhalte des Servers über den Client verändert werden können.

Verbindungsarten und Performance

Auch bei der Auswahl des Kabels und der Schnittstelle gibt es einige Besonderheiten zu beachten. Grundsätzlich ist der Datenaustausch über die parallele Schnittstelle zwar um ein Vielfaches schneller als über eine serielle Verbindung, der Nachteil ist jedoch, daß dann nicht mehr alle Betriebssysteme miteinander kommunizieren können. Eine Verbindung von einem Windows-3.1x-PC mit Windows NT 4.0 beispielsweise ist nur über ein serielles Kabel realisierbar - allerdings mit deutlichen Performanceeinbußen, wie es die nachfolgende Auflistung deutlich macht.

Über Interlink-Interserver:

parallel 14 Sekunden

seriell (bei 115200bps) 7 Minuten

PC-Direktverbindung in Windows 95

parallel 40 Sekunden

seriell bei 19200 bps 7 Minuten

RAS-Verbindung unter Windows NT

nur seriell 7 Minuten

Die ermittelten Zeiten beziehen sich auf die Übertragung einer 1 MByte großen Textdatei. Interessant ist an dieser Stelle, dass bei der seriellen PC-Direktverbindung von Windows 95 nur bei einer Einstellung von 19 200 bps oder langsamer eine Verbindung zustande kommt. Wird hier eine schnellere Übertragung gewählt, entsteht zwar der Kontakt, eine Datenübertragung erfolgt jedoch nicht.Das parallele Kabel an sich stellt ein modifiziertes Druckerkabel mit zwei männlichen DB-25-Steckern dar. Das Kabel für die Verbindung über die serielle Schnittstelle ist dagegen ein sogenanntes Null-Modem-Kabel mit drei beziehungsweise sieben Adern. Je nach Schnittstellenart müssen dessen Enden mit weiblichen DB-9- oder DB-25-Steckern versehen sei.

Windows-95-PCs unter sich

Am einfachsten sind Verbindungen zwischen zwei Windows-95-Systemen aufzubauen, da sich hierfür die sogenannte PC-Direktverbindung von Windows 95 anbietet.

Diese Verbindung wird bei der Standardinstallation von Windows 95 allerdings nicht berücksichtigt, muss also bei Bedarf nachinstalliert werden. Dies ist jedoch nicht weiter schlimm, da nach dem Aufruf des entsprechenden Menüpunkts in der Systemsteuerung unter /Software/Windows-Setup/Verbindungen/PC-Direktverbindung ein Assistent hilfreich zur Seite steht. Nach der Installation findet sich dann im Startmenü unter Zubehör der neue Eintrag PC-Direktverbindungen.Es gilt lediglich zu beachten, dass die PC-Direktverbindung auf dem DFÜ-Netzwerk basiert, das demzufolge vor der eigentlichen Installation einzurichten ist.Vor dem Verbindungsaufbau muss der Anwender entscheiden, welcher der beiden PCs als Server und welcher als Client arbeiten soll. Zudem müssen die benötigten Laufwerke (und eventuell Drucker) des Servers über die Eigenschaften des jeweiligen Objekts (im Kontextmenü) für den Zugriff freigegeben werden. Vergisst der Anwender diesen Punkt, wird zwar der Server gefunden, es stehen jedoch keinerlei Daten zur Verfügung. Schließlich sind - je nach Kabelart - die beiden Computer entweder über die seriellen oder parallelen Schnittstellen zu verbinden, wobei hier natürlich die parallele Verbindung zu bevorzugen ist.Nach dem Start der PC-Direktverbindung auf beiden PCs ist anzugeben, in welchem Modus der betreffende Rechner arbeiten soll. Für den Server gilt hier die Option Host-Computer, für den Client Gast-Computer. Abschließend ist noch festzulegen, über welche Schnittstellen die Verbindung aufgebaut werden soll. Damit ist die Installation bereits abgeschlossen.

Stimmen die Einstellungen auf beiden Seiten der PC-Direktverbindung, so entsteht innerhalb weniger Sekunden der Kontakt zwischen den entfernten PCs. Beim Client kann anschließend über die Schaltfläche Host anzeigen ein Explorer-Fenster geöffnet werden, in dem alle freigegebenen Laufwerke und Drucker des Servers zu sehen sind - so, als wären die PCs über ein richtiges Netzwerk miteinander verbunden.

Für den Fall, dass der Verbindungsaufbau nicht klappen sollte, liegt dies höchstwahrscheinlich an einer falsch gewählten Schnittstelle. In diesem Fall ist zunächst die PC-Direktverbindung auf beiden PCs zu beenden und dann erneut zu starten. Darauf erscheint der Startdialog, in dem sich unter anderem die Schaltfläche Ändern findet. Ein Klick darauf eröffnet einen Dialog, in dem nicht nur die Rolle des jeweiligen Computers änderbar ist, sondern auch die gewählte Schnittstelle gewechselt werden kann. Ein weiteres Problem kann aber auch an den Betriebssystem-eigenen Schnittstelleneinstellungen liegen: So verfügen etwa serielle Schnittstellen älterer Notebooks nicht über einen Fifo-Chip (Uart16550), so dass über die Schnittstelle zwar mit maximal 115 200 bps gesendet aber nicht empfangen werden kann (9600 Bit pro Sekunde).

Mit Windows 95 nach Windows NT und zurück

Die Verbindung zwischen Windows 95 und Windows NT ist - von einer etwas umfangreicheren Installation einmal abgesehen - ähnlich einfach wie von Windows 95 nach Windows 95. Da Windows NT im Gegensatz zu Windows 95 über keine vorkonfigurierte PC-Direktverbindung verfügt, muss jedoch der RAS-Dienst (Remote Access Service) bemüht werden.Soll Windows NT die Rolle des Servers übernehmen, so sind vor dem ersten Kontakt folgende Vorkehrungen zu treffen: Zunächst ist zu prüfen, ob der RAS-Dienst überhaupt installiert ist. Falls nicht, muss dies über die Netzwerkeigenschaften in der Systemsteuerung nachgeholt werden. Anschließend ist es aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen von NT erforderlich, den Windows-95-Namen auch als User-Account über den Benutzermanager im Startmenü von Windows NT einzutragen. Eine Schwierigkeit ist an dieser Stelle allerdings programmiert: Nachdem der User ordnungsgemäß angelegt ist, muss für ihn eine Einwahlerlaubnis in den RAS-Dienst vergeben werden. Sie ist über die RAS-Verwaltung im Startmenü unter Verwaltung (Allgemein) anzulegen. Wird dieser Punkt vergessen, findet sich zwar der Rechner, ein Loginversuch schlägt jedoch fehl. Weiterhin gilt es zu beachten, daß unter Windows NT systembedingt keine Parallelverbindung aufgebaut werden kann, sondern lediglich serielle Schnittstellen anzusprechen sind. Schuld an dieser Misere ist der RAS-Dienst, der ursprünglich (auch in Windows 3.11) nur für Modemverbindungen über die serielle Schnittstelle ausgelegt wurde und dies bis heute noch ist. Zudem ist es wichtig, die Übertragungsgeschwindigkeiten der betreffenden Schnittstellen zu überprüfen und unter Windows NT 4.0 und Windows 95 die gleiche Bitrate einzustellen - sonst kommt die Verbindung nicht zustande, da die Software hier keinen Abgleich durchführt. Diesbezügliche Angaben geschehen unter Windows NT 4.0 über das Modem-Applet in der Systemsteuerung. Der betreffende Eintrag lautet DFÜ-Netzwerk mit seriellem Kabel zwischen 2 PCs. Ein Doppelklick darauf öffnet einen weiteren Dialog, in dem unter anderem die Geschwindigkeit der Übertragung eingestellt werden kann. In der Praxis stellt sich dabei heraus, dass Übertragungsraten von mehr als 19 200 bps nicht mehr realisierbar sind.Unter Windows NT 3.5x wird die Übertragungsgeschwindigkeit über das RAS-Setup eingestellt, das hierfür die Einträge Nullmodemkabel 9600, Nullmodemkabel 19200 und Nullmodemkabel 38400 bietet. Weitere Angaben sind an dieser Stelle nicht möglich.

Um die Werte unter Windows 95 anzupassen, sind die Systemeigenschaften mit der Registerkarte Geräte-Manager zu öffnen. Dort findet sich der Befehl Modelle nach Anschluss anzeigen. In der dazugehörigen Liste befindet sich nach der erfolgreichen Installation der PC-Direktverbindung ein Eintrag namens Nullmodemkabel an COMx, dessen Eigenschaftenmenü die Registerkarte Modem enthält. Hier kann die Geschwindigkeitsanpassung in einer Dialogbox erledigt werden.Sind nun all diese Einstellungen erfolgt (sie sind zum Glück nur ein einziges Mal erforderlich), kann es an den Verbindungsaufbau gehen. Dazu muß zunächst der RAS-Dienst unter Windows NT gestartet werden, um dann die bereits bekannte PC-Direktverbindung unter Windows 95 mit der Option Gast-Computer zu aktivieren (erfreulicherweise sind die beiden zu hundert Prozent kompatibel). Daraufhin meldet sich die Passwortabfrage für das Einloggen auf dem Windows-NT-Server. War dieser Vorgang erfolgreich, kann vom Windows-95-Client auf alle freigegebenen Resourcen des NT-Servers zugegriffen werden.Das umgekehrte Szenario "NT ruft Windows 95" ist hingegen weitaus einfacher zu realisieren: Unter Beachtung der richtigen Geschwindigkeit ist lediglich auf dem Windows-95-Computer die PC-Direktverbindung als Host-Computer zu starten. Unter Windows NT ist dann zur Kontaktaufnahme ein neuer Telefonbucheintrag anzulegen, der als Kommunikationsgerät kein Modem, sondern das serielle Verbindungskabel benutzt. Einziger Fehlerfaktor ist an dieser Stelle die Wahl des Protokolls: Nur der Eintrag PPP: Windows NT 4.0, Windows 95, Internet in dem Eigenschaftendialog des Telefonbucheintrags unter der Registerkarte Server ermöglicht die Verbindung.

Windows 3.x ruft Windows 95 und umgekehrt

Um mit Windows 3.x eine Verbindung zu Windows 95 herzustellen, sind die inzwischen fast in Vergessenheit geratenen Programme Interlink und Interserver von MS-DOS Version 5.0 - sozusagen die Urahnen der PC-Direktverbindung - einzusetzen. Übrigens ist gerade dieses Treibergespann ein schönes Beispiel dafür, dass Neuentwicklungen nicht unbedingt immer mit mehr Leistungsfähigkeit einhergehen. Denn in Sachen Übertragungsgeschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind die beiden 16-Bit-Treiber nach wie vor das Nonplusultra - und lassen selbst die aktuellste DFÜ-Netzwerksoftware weit hinter sich.Dieses Teiberpaar wurde bisher über alle DOS-Versionen hinweg bis hin zu Windows 95 mit ausgeliefert. Allerdings ist diese Software in letzterem Fall gut auf der CD-ROM im Verzeichnis \OTHERS\OLDMSDOS versteckt.

Die Anwendung und Installation der Treiber geht relativ einfach vonstatten: Zunächst ist die Kabelverbindung herzustellen, wobei es völlig gleich ist, ob die Verbindung seriell oder parallel erfolgt und an welchem Anschluss das Kabel steckt. Soll ein Windows-95-PC Server für einen Windows-3.x-Client sein, so ist zunächst in der Datei config.sys des Clients folgender Eintrag aufzunehmen (das Verzeichnis c:\treiber ist dabei natürlich auf die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen):

devicehigh=c:\treiber\interlnk.exe /auto

Der optionale Startparameter /auto sorgt dafür, dass der Treiber nur dann geladen wird, wenn er bei seiner Initialisierung von der Serverseite tatsächlich eine Antwort erhält.Auf dem Windows-95-PC, der im Beispiel als Server fungiert, ist die Datei intersvr.exe zu starten. Daraufhin erscheint allerdings eine Meldung, dass das Programm nur für den MS-DOS-Modus gedacht sei. Diese kann beruhigt übergangen werden. Sobald nun Interserver aktiv ist, muss der Client erneut starten, um den Interlink-Treiber über die Datei config.sys ins System einzubinden. Sobald Interlink aufgerufen wird, werden alle verfügbaren Schnittstellen gescannt und nach Möglichkeit eine Verbindung mit dem Interserver auf der anderen Seite des Kabels hergestellt. War dieser Vorgang erfolgreich, werden alle vom Server zur Verfügung gestellten Laufwerke auf Clientseite über eigene Laufwerkskennungen angezeigt. Der Defaultwert steht dabei allerdings bei maximal vier anzuzeigenden Laufwerken, was aber über Startparameter geändert werden kann. Genauere Details hierzu stehen in einer vorhandenen Hilfedatei, die sich im selben Verzeichnis wie die Programme auf der CD-ROM befindet. Übrigens: Selbst Drucker können mit Interlink umgeleitet werden.Nachdem der Windows-3.x-PC als Client gestartet ist, kann etwa mit dem Dateimanager auf die Interlink-Laufwerke des Servers zugegriffen werden. Einen Nachteil hat das Ganze allerdings: Da Windows 3.x keine langen Dateinamen kennt, sind diese nur in ihrer Kurzfassung zu sehen. Um dies zu vermeiden, bietet es sich an, die gesamte Verbindung andersherum aufzubauen: Interlink ist derart transparent, dass beim Einsatz von Windows 3.x als Server und Windows 95 als Client auch auf den Serverlaufwerken mit langen Dateinamen gearbeitet werden kann, da in diesem Falle der Interserver nicht auf der Dateisystemverwaltung aufsetzt, sondern diese selbst übernimmt. In diesem Fall ist Interserver auf dem Windows-3.1x-Computer zu starten und der besagte Interlink-Eintrag in der Datei config.sys von Windows 95 zu übernehmen (Neustart nicht vergessen).

Von DOS nach Windows und zurück

Da Windows 3.x bekanntlich auf DOS aufsetzt, gelten naturgemäß alle Angaben zum Aufbau einer PC-Direktverbindung mittels Interlink zwischen Windows 3.1x und Windows 95 auch für DOS und Windows 95 - und daraus folgend ebenso für Verbindungen von DOS und Windows 3.x.

Natürlich kann das Interlink-Interserver-Gespann auch als Ersatz für die PC-Direktverbindung zwischen Windows-95-PCs benutzt werden. Allerdings muß dabei auf das grafische Interface beim Server verzichtet werden, da während der Serverausführung im MS-DOS-Modus an dem betreffenden PC keine anderen Arbeiten verrichtet werden können - doch das Minus an GUI macht sich mit einem deutlichen Plus an Performance bezahlt. Und wie bereits gesagt: Die langen Dateinamen werden zu hundert Prozent von Interlink unterstützt!

Windows NT und der Rest der (Microsoft-)Welt

Das A und O für PC-Direktverbindungen mit Windows NT ist dessen DFÜ-Netzwerkunterstützung in Form des RAS-Serverdienstes (Interlink-Verbindungen sind aufgrund der Abhängigkeit der Treiber von DOS nicht zu bewerkstelligen). Wie bereits im Zusammenspiel mit Windows 95 gezeigt, kann man im Handumdrehen einen Windows-NT-PC mit einem anderen über die serielle Schnittstelle verkabeln: Dazu ist einfach auf der als Server bestimmten Maschine der RAS-Serverdienst zu starten und dann über das DFÜ-Netzwerk des Clients darauf zuzugreifen - identische Schnittstellengeschwindigkeit und passende Einwahlrechte vorausgesetzt.

Gleiches gilt auch für die PC-Direktverbindung von Windows für Workgroups 3.11 mit NT: Über das DFÜ-Netzwerk von Windows 3.11 kann sich der Anwender einfach in den RAS-Serverdienst auf dem NT-Computer einwählen. Auch hier ist unbedingt auf gleiche Schnittstellengeschwindigkeit und Einwahlrechte zu achten. Der umgekehrte Fall, daß Windows für Workgroups als Server für Windows NT dient, ist allerdings nicht möglich, da Windows 3.11 keinen RAS-Serverdienst enthält.

Bleibt schließlich noch der Datenaustausch von DOS nach Windows NT und umgekehrt. Da DOS lediglich die Interlink-Verbindungen kennt, diese aber unter NT nicht einsetzbar sind, bleibt nur ein Griff in die Trickkiste. So ist es beispielsweise möglich, unter DOS ein beliebiges Terminalprogramm zu starten, das über ein serielles Kabel mit dem Windows-NT-Hyperterminal Kontakt aufnimmt. Hierbei muss lediglich auf identische Schnittstellengeschwindigkeiten geachtet werden (die recht hoch angesetzt werden könnten), und das DOS DFÜ-Programm sollte das Z-Modem-Protokoll unterstützen, damit beispielsweise automatische Uploads möglich sind. Der Datenaustausch vollzieht sich dabei durch einfaches Hoch- beziehungsweise Herunterladen von einzelnen oder auch mehreren Dateien.

Weitere Möglichkeiten

Die hier gezeigten Vorschläge für den Aufbau von PC-Direktverbindungen quer über verschiedene Plattformen decken bei weitem nicht alle Möglichkeiten ab - sind aber mit Sicherheit die kostengünstigsten.

Daneben gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Tools kommerzieller Anbieter, wie beispielsweise Symantecs PC Anywhere oder Laplink (http://www.laplink.com). Auch im Internet finden sich in vielen Shareware-Foren Testversionen von PC-Direktverbindungs-Utilities, die sich Interessenten herunterladen können.


Parameter von MSCDEX

Der DOS Treiber MSCDEX.EXE, welcher sich normalerweise im Command Ordner von Windows befindet, lässt sich mit Parameter modifizieren.

Zunächst muss der Treiber wie folgt in der CONFIG.SYS eingebunden werden:

DEVICE=c:\PFAD\TREIBER /D:MSCD000

Man kann den OAKCDROM.SYS der Win98 Bootdiskette verwenden, welchen man auf die Festplatte kopiert.

Autoexec.bat

C:\PFAD\MSCDEX.EXE /D:MSCD000

Hinweis zum PFAD: Dieser ist bei Win95 c:\Windows\Command

Wichtig ist der /D:XXX Befehl, da dieser die Kennung des CDROMs beinhaltet.

Dieser muß mit dem der Config.sys übereinstimmen.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

MSCDEX.EXE: /D:x /M:n /E /V /L:x

/D.X	nennt die Kennung der Angabe aus der Config.sys (siehe oben)
/M:n	bestimmt die Anzahl der Sektoren Buffer, wobei ein Minimum von 4 eingetragen werden sollte, besser ist 16
/E	bestimmt die Nutzung des erweiterten Speichers, falls dieser eingerichtet wurde.
/V	bringt eine Statusmeldung beim Laden des Treibers
/L:x	bestimmt den zu benutzenden Laufwerksbuchstaben (geht nicht unter Win95/98), da Windows diese selber verwaltet


Drucker wird bei jedem Windows Start neu gefunden

Nach jedem Neustart findet Windows den Drucker erneut, obwohl schon Treiber installiert sind.

Hier ist ein Fehler in der Registrierdatei. Zur Abhilfe wie folgt vorgehen:

1.	Drucker entfernen (Menü Drucker - Entfernen)

2.	Neustart, neu installieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

Sollte dies nicht helfen, den Drucker erneut entfernen und in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\LPTENUM  diesen Schlüssel löschen. Danach Windows neu starten und den Drucker nach der Aufforderung installieren.


Computer hängt 30 Sek.beim Zugriff auf SCSI-CDROM

Wenn der Rechner beim Zugriff auf SCSI-CD-ROM Laufwerke hängt und diese an einem Adaptec-Controller angeschlossen sind, liegt es an einem veralteten Treiber für den SCSI-Adapter. Der in Windows 98 und Windows 98 SE enthaltene Treiber AIC78U2.MPD hat in der Regel die Versionsnummer 3.00a beziehungsweise 3.02 (in SE) Auf Adaptecs Website (http://www.adaptec.com) steht eine Datei namens 7800W9X.EXE zum Download bereit, die einen aktuellen Treiber enthält.

Ein kleines Problem gibt es bei Windows 98 SE. Der dort enthaltene Treiber hat die Version 3.02 4.10.2222, der neue Treiber hat aber 3.03 4.10.2000. Wegen der scheinbar kleineren Versionsnummer weigert sich die Installationsroutine in der Systemsteuerung, den neuen Treiber mit dem empfohlenen Menüpunkt ‘Nach einem besseren als dem derzeit verwendeten Treiber suchen’ zu übernehmen. Wählen Sie daher an dieser Stelle ‘Eine Liste der Treiber in einem bestimmten Verzeichnis zum Auswählen anzeigen’.

Übernommen aus CT-Online, 07.10.99


NumLock-CapsLock oder ScrollLock beim Systemstart

Wenn Sie einer dieser Tasten beim Systemstart schon einen bestimmten zustand mitgeben wollen, können Sie das unter der Registry machen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Microsoft Input Devices\Keyboard

sind die folgenden Zeichenfolgen zu finden. Will man NumLock beim Windows-Start direkt aktiviert haben, ersetzt man einfach OFF durch ON.

NumLock	OFF
CapsLock	OFF
ScrollLock	OFF


DOS-Bootdiskette mit NT4 erstellen

Auch NT-Benutzer benötigen gelegentlich eine Dos-Umgebung, um z.B. ein BIOS-Update durchzuführen.

Auf der NT4 CD im Ordner Support finden sich in den Verzeichnissen scsitool und hqtool jeweils das Image einer bootfähigen MS-Dos 6.22 Diskette, die mit der Batchdatei im gleichen Verzeichnis auf eine Diskette entpackt werden kann.

Beide Disketten enthalten weitere Supporttools (SCSI bzw. Hardware), die gelöscht werden können.

Die Disketten enthalten allerdings nur einem US-Tastaturtreiber.


Startdiskette mit Netzwerkzugriff

Von M.Stolte habe ich folgenden Tipp erhalten, Sie finden diesen Tipp und eine fertige Datei um die Bootdiskette zu erstellen auch auf seiner Homepage: http://www.msdatec.de/netwinsf.htm#netwinbootdisk

Falls über die Startdisk ein Netzwerkzugriff mit Windows-eigenen Mitteln (NET-EXE und *.DOS-Kartentreiber) per NetBIOS oder IPX erfolgen soll, ist die Registry erforderlich - bei deren üblichen Größen im Megabytebereich ein hoffnungsloses Unterfangen, wenn nur die 1,44 MB-Disketten zur Verfügung stehen.

Abhilfe schafft hier eine reduzierte Registry, die nur die Daten der Netzwerkkonfiguration enthält und ca. 20 kB groß ist. Voraussetzung für deren Erzeugung ist bei folgender Schritt-für-Schritt-Anweisung ein bereits funktionierender Real-Mode-Net-Zugang einer normalen Windows-Installation.

1.	Startdiskette erstellen
Erstellen Sie eine gewöhnliche Startdiskette, zum Beispiel mittels des Windows-Explorers oder mit "FORMAT A: /s", und kopieren Sie ggf. weitere erforderliche Dateien (Speichermanager, deutscher Tastaturtreiber, etc.) in das Windows-Verzeichnis A:\WINDOWS. Im folgenden gehe ich davon aus, daß die nötigsten Startdateien im Wurzelverzeichnis liegen und der ganze Rest im Windows-Verzeichnis.

2.	Kopieren Sie zusätzlich die für den Real-Mode-Netzwerkzugriff benötigten Programme in das Windows-Verzeichnis auf der Diskette. Dies sind die Dateien NET.EXE, NET.MSG, NETH.MSG, PROTMAN.EXE, PROTMAN.DOS, NDISHLP.SYS und die Konfigurationsdatei PROTOCOL.INI. Zusätzlich benötigen Sie in demselben Verzeichnis den Kartentreiber, der unter dem Registrierungsschlüssel [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net] mit dem Eintrag netcard aufgeführt ist; beispielsweise ist dies für eine 3Com-Netzwerkkarte 3C509 die Datei ELNK3.DOS.

3.	Registry-Netzwerkeinträge exportieren
Für die "Netzwerk-Registry" müssen zunächst alle Einträge, die mit der Netzwerkkarte, dem Treiber und der Konfiguration zu tun haben, als Text aus der Registry der Windows-Installation mit dem funktionsfähigem Real-Mode-Net exportiert werden. Dies sind die Schlüssel
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network] (zwingend erforderlich)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VREDIR]
Einige Einträge dieser Schlüssel können sicherlich weggelassen werden; auch einige Schlüssel selbst sind vielleicht nicht immer erforderlich. Mit den oben angeführten Einträgen funktioniert aber IPX sowie NetBIOS.

4.	Eine minimale Registrierungdatei für NWREDIR braucht lediglich die Angaben über die nötigen Dateien und die Konfiguration (bevorzugter Server, erstes Netzlaufwerk, etc.) zu enthalten. An der Größe der binären Registry, die bei 8 kB eine untere Grenze zu haben scheint, ändert dies jedoch nichts.

5.	Laufwerks- und verzeichnisangaben anpassen
Damit die Windows-Programme wissen, wo sie nach der Registrierungsdatenbank suchen müssen, ist deren Pfadangabe in der Datei A:\MSDOS.SYS zwingend notwendig. Dies geschieht wie weiter unten gezeigt. Alle weiteren Einträge können erhalten bleiben oder gelöscht werden.

6.	Registry erzeugen
Die Registrierungs-Textdatei mit den oben beschriebenen Einträgen können Sie unter reinem DOS in eine binäre Registry mit REGEDIT.EXE umwandeln, beispielsweise mit "REGEDIT.EXE /L:A:\WINDOWS\system.dat /R:A:\WINDOWS\user.dat /C network.reg"
Dabei wird aus der Textdatei network.reg mit den Registrierungsangaben eine neue binäre Registry im Verzeichnis A:\WINDOWS\ erzeugt.
Die ebenfalls erzeugte Datei USER.DAT ist nicht erforderlich und kann gelöscht werden.

7.	Nacharbeiten
Falls Sie bereits den ersten Start- und Netzwerkzugriffsversuch mit der Diskette durchgeführt haben, werden Sie sich vielleicht - wie ich - über die Fehlermeldung von PROTMAN.DOS gewundert haben, die Datei PROTOCOL.INI nicht öffnen zu können (der Parameter /VERBOSE zeigt etwas ausführlichere Fehlermeldungen bei NET.EXE). Bisher habe ich nicht ergründen können, wo PROTMAN.DOS die Datei sucht. Da aber die Pfadangabe \LANMAN\PROTOCOL.INI fest codiert in PROTMAN.DOS enthalten ist, legen Sie PROTOCOL.INI eben dorthin - nun sollte der Netzwerktreiber geladen werden.
Achten Sie ferner darauf, daß NET.EXE aus dem Disketten-Windows-Verzeichnis heraus aufgerufen wird. (Warum? MS wird's wissen...)
Abschließende Tests sollten Sie mit im BIOS-Setup abgemeldeter Festplatte durchführen, um sicherzustellen, daß die Programme der Startdiskette nicht doch auf darauf zugreifen. Es ist äußerst hinderlich, dies erst dann festzustellen, wenn der HD-GAU eingetreten ist und kein weiterer Rechner zur Verfügung steht...

8.	Inhaltsverzeichnis Bootdisk mit RM-Netzzugang

Auflistung aller Dateien auf einer Startdiskette, die einen Netzwerkzugriff über eine 3C509-Karte ermöglicht

A:\AUTOEXEC.BAT	Wird von COMMAND.COM beim Start automatisch ausgeführt: @echo off lh keyb gr,,a:\windows\command\keyboard.sys cd windows rem Fuer Netware-kompatible Netze: "net start nwredir" rem Fuer NetBIOS-Netze: "net start workstation"
A:\CONFIG.SYS	Konfigurationsangaben für IO.SYS; u.a. wird hier der Kommandointerpreter bestimmt: set path=a:\;a:\windows;a:\windows\command device=a:\windows\himem.sys device=a:\windows\emm386.exe noems dos=high,umb shell=a:\windows\command.com a:\windows /E:512 /P set comspec=a:\windows\command.com country=049,850,a:\windows\country.sys
A:\IO.SYS	Betriebssystem-Kern; Näheres siehe Windows-Resource-Kit
A:\MSDOS.SYS	Konfigurationsdatei für Windows bzw. NET.EXE: [Paths] WinDir=A:\WINDOWS WinBootDir=A:\WINDOWS HostWinBootDrv=A [Options] BootGUI=0 Network=1
A:\LANMAN\PROTOCOL.INI	Konfigurationsdatei für PROTMAN.EXE; Angaben über Netzwerkkartentreiber und -protokolle, hier für eine 3Com 3C509-Netzwerkkarte: [ELNK3$] DriverName=ELNK3$ IOAddress=0x300 [protman$] priority=ndishlp$ DriverName=protman$ [ndishlp$] DriverName=ndishlp$ Bindings=ELNK3$ [data] version=v4.00.950 netcards=ELNK3$,*PNP80F7 [NETBEUI$] DriverName=NETBEUI$ sessions=10 ncbs=12 Bindings=ELNK3$ Lanabase=0 [nwlink$] DriverName=nwlink$ Frame_Type=4 cachesize=0 Bindings=ELNK3$
A:\WINDOWS\COMMAND.COM	der übliche Kommandozeileninterpreter
A:\WINDOWS\COUNTRY.SYS	landesspezifische Resourcendatei
A:\WINDOWS\ELNK3.DOS	Real Mode-Netzwerkkartentreiber, abhängig vom Hersteller der Netzwerkkarte
A:\WINDOWS\EMM386.EXE	Speicherverwaltungsprogramm
A:\WINDOWS\HIMEM.SYS	Speicherverwaltungsprogramm
A:\WINDOWS\IFSHLP.SYS	Treiber für installierbare Dateisysteme; wer mit der Fehlermeldung leben kann, kann diese Datei löschen
A:\WINDOWS\KEYB.COM	Tastaturtreiber
A:\WINDOWS\KEYBOARD.SYS	Resourcendatei für KEYB.COM
A:\WINDOWS\NDISHLP.SYS	Netzwerkunterstützungsprogramm, wird von PROTMAN.EXE geladen
A:\WINDOWS\NET.EXE	Netzwerkprogramm für den Benutzer; näheres siehe NET.EXE /?
A:\WINDOWS\NET.MSG	Resourcen für NET.EXE
A:\WINDOWS\NETH.MSG	Resourcen für NET.EXE
A:\WINDOWS\PROTMAN.DOS	Treiber für PROTMAN.EXE
A:\WINDOWS\PROTMAN.EXE	Protokoll-Manager; wird von NET.EXE geladen
A:\WINDOWS\SYSTEM.DAT	verkleinerte binäre Registrierungsdatenbank

Eine minimale Registrierungdatei für den RM-Client NWREDIR:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net]

"transport"="*netbeui,*nwlink,ndishlp.sys"

"netcard"="EL90x.dos"

"LoadRMDrivers"=hex:00,00,00,00

"preferredredir"="VREDIR"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\Frame_Type]

"default"="4"

"type"="enum"

@="2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\NDIS]

"LogDriverName"="NWLINK"

"MajorNdisVersion"=hex:03

"MinorNdisVersion"=hex:0a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\NDIS\NDIS2]

"DriverName"="nwlink$"

"FileName"="*nwlink"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR]

"PreferredTree"=""

"DefaultContext"=""

"NeighborhoodContext"=""

"SearchMode"=hex:00

"FirstNetworkDrive"=hex:06

"Start"=hex:00

"NetClean"=hex:01

"PreserveCase"="1"

"StaticVxD"="nwredir.vxd"

/TD>

Datei NETWORK.REG (Beispiel):

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0000]

"Class"="NetClient"

"Driver"="NetClient\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VREDIR\\0000"

"DeviceDesc"="Client für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VREDIR"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0000\Bindings]

"VSERVER\\0003"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0002]

"Class"="NetClient"

"Driver"="NetClient\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VREDIR\\0000"

"DeviceDesc"="Client für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VREDIR"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0002\Bindings]

"VSERVER\\0001"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0001]

"Class"="NetClient"

"Driver"="NetClient\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VREDIR\\0000"

"DeviceDesc"="Client für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VREDIR"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VREDIR\0001\Bindings]

"VSERVER\\0004"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0000]

"Class"="NetService"

"Driver"="NetService\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000"

"DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VSERVER"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0000\Bindings]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0001]

"Class"="NetService"

"Driver"="NetService\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000"

"DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VSERVER"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0001\Bindings]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0002]

"Class"="NetService"

"Driver"="NetService\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000"

"DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VSERVER"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0002\Bindings]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0003]

"Class"="NetService"

"Driver"="NetService\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000"

"DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VSERVER"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0003\Bindings]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0004]

"Class"="NetService"

"Driver"="NetService\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000"

"DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VSERVER"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0004\Bindings]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0005]

"Class"="NetService"

"Driver"="NetService\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\VSERVER\\0000"

"DeviceDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke"

"CompatibleIDs"="VSERVER"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\VSERVER\0005\Bindings]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NETBEUI]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NETBEUI\0000]

"Class"="NetTrans"

"Driver"="NetTrans\\0001"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\NETBEUI\\0000"

"DeviceDesc"="NetBEUI"

"CompatibleIDs"="NETBEUI"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NETBEUI\0000\Bindings]

"VSERVER\\0002"=""

"VREDIR\\0000"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\MSTCP]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\MSTCP\0000]

"Class"="NetTrans"

"Driver"="NetTrans\\0002"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\MSTCP\\0000"

"DeviceDesc"="TCP/IP"

"CompatibleIDs"="MSTCP"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\MSTCP\0000\Bindings]

"VSERVER\\0000"=""

"VREDIR\\0002"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NWLINK]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NWLINK\0000]

"Class"="NetTrans"

"Driver"="NetTrans\\0000"

"MasterCopy"="Enum\\Network\\NWLINK\\0000"

"DeviceDesc"="IPX/SPX-kompatibles Protokoll"

"CompatibleIDs"="NWLINK"

"Mfg"="Microsoft"

"ConfigFlags"=hex:10,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Network\NWLINK\0000\Bindings]

"VREDIR\\0001"=""

"VSERVER\\0005"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net\0000]

"Class"="Net"

"Driver"="Net\\0000"

"DeviceDesc"="3Com EtherLink III ISA (3C509/3C509b) in ISA-Modus"

"CompatibleIDs"="*PNP80F7"

"Mfg"="3Com"

"ConfigFlags"=hex:14,00,00,00

"ForcedConfig"=hex:00,04,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,02,00,00,00,01,00,0c,00,\

  00,03,0f,03,00,00,00,03,f0,ff,10,00,00,02,ff,03,00,00,00,03,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net\0000\LogConfig]

"0"=hex:00,04,00,00,00,c0,00,00,20,00,00,00,02,00,00,00,01,00,0c,00,00,00,00,\

  00,00,00,00,00,f0,ff,10,00,00,02,ff,03,00,00,00,03,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net\0000\Bindings]

"NWLINK\\0000"=""

"MSTCP\\0000"=""

"NETBEUI\\0000"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network]

"nwmigrate"=hex:03,00,00,00

"Installed"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net]

"transport"="*netbeui,*nwlink,ndishlp.sys"

"netcard"="elnk3.dos"

"LoadRMDrivers"=hex:00,00,00,00

"preferredredir"="VREDIR"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net]

@="Netzwerkkarten"

"Installer"="netdi.dll"

"Icon"="-5"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000]

"DriverDesc"="3Com EtherLink III ISA (3C509/3C509b) in ISA-Modus"

"DevLoader"="*ndis"

"DeviceVxDs"="elnk3.vxd"

"EnumPropPages"="netdi.dll,EnumPropPages"

"IOAddress"=hex:02,00,00,00

"InfPath"="NET3COM.INF"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi]

"DeviceID"="*PNP80F7"

"InstallInf"=""

"InfSection"="*PNP80F7.ndi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Interfaces]

"DefUpper"="ndis2,ndis3"

"DefLower"="ethernet"

"UpperRange"="ndis2,ndis3,odi"

"LowerRange"="ethernet"

"Upper"="ndis3,ndis2"

"Lower"="ethernet"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Install]

"ndis3"="elnk3.ndis3"

"ndis2"="elnk3.ndis2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\params]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\params\IOAddress]

"resc"=hex:02,00,00,00

"ParamDesc"="I/O Base Address"

"flag"=hex:30,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\params\MaxTransmits]

"ParamDesc"="Maximum Transmits"

"flag"=hex:30,00,00,00

"type"="int"

"default"="6"

"min"="2"

"max"="50"

"step"="1"

"optional"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\NDIS]

"LogDriverName"="ELNK3"

"MajorNdisVersion"=hex:03

"MinorNdisVersion"=hex:0a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\NDIS\NDIS2]

"DriverName"="ELNK3$"

"FileName"="elnk3.dos"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\NDIS\ODI]

"DriverName"="3C5X9,3c509"

"FileName"="3c5X9.com"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient]

@="Netzwerkclient"

"Installer"="netdi.dll"

"Icon"="-7"

"NoUseClass"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000]

"DriverDesc"="Client für Microsoft-Netzwerke"

"InfPath"="NETCLI.INF"

"DevLoader"="*ndis"

"DeviceVxDs"="vredir.vxd"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi]

"DeviceID"="VREDIR"

"NdiInstaller"="netdi.dll,MSClientNdiProc"

"NetworkProvider"="Microsoft Network"

"HelpText"="Der Client für Microsoft-Netzwerke ermöglicht das Verbinden mit anderen Microsoft Windows-Computern und -Servern sowie das Verwenden von Dateien und Druckern, die auf diesen freigegeben sind."

"InstallInf"=""

"InfSection"="VREDIR.ndi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi\Interfaces]

"DefUpper"="winnet4,vredir"

"UpperRange"="winnet4,vredir"

"DefLower"="netbios,ipxDHost"

"LowerRange"="netbios,ipxDHost"

"ExcludeAny"="winnet31"

"Upper"="winnet4,VREDIR"

"Lower"="netbios,ipxDHost"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi\Install]

@="VREDIR.Install"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi\Remove]

@="VREDIR.Remove"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetClient\0000\Ndi\Default]

@="True"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService]

@="Netzwerkdienst"

"Installer"="netdi.dll"

"Icon"="-8"

"NoUseClass"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000]

"DriverDesc"="Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke"

"InfPath"="NETSERVR.INF"

"DevLoader"="*ndis"

"DeviceVxDs"="vserver.vxd"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi]

"DeviceID"="VSERVER"

"HelpText"="Die Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke ermöglicht das Freigeben von Dateien und Druckern für Windows NT- und Windows für Workgroups-Computer."

"InstallInf"=""

"InfSection"="VSERVER.ndi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\Interfaces]

"DefLower"="vredir,netbios,ipxDHost"

"LowerRange"="vredir,netbios,ipxDHost"

"Lower"="VREDIR,netbios,ipxDHost"

"Upper"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\Compatibility]

"ExcludeAll"="NWSERVER"

"RequireAll"="VREDIR"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\Install]

@="VSERVER.Install"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\Remove]

@="VSERVER.Remove"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\params]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\params\MaintainServerList]

"location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\VNETSUP"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetService\0000\Ndi\params\LMAnnounce]

"location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\VNETSUP"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans]

@="Netzwerkprotokoll"

"Installer"="netdi.dll"

"Icon"="-6"

"NoUseClass"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001]

"DriverDesc"="NetBEUI"

"InfPath"="NETTRANS.INF"

"DevLoader"="*ndis"

"DeviceVxDs"="netbeui.vxd"

"lananum"="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi]

"DeviceID"="NETBEUI"

"MaxInstance"="8"

"HelpText"="Mit dem Protokoll Microsoft NetBEUI können Verbindungen mit Windows NT-, Windows für Workgroups- oder LAN Manager-Servern hergestellt werden."

"InstallInf"=""

"InfSection"="NETBEUI.ndi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\Interfaces]

"DefUpper"="netbios"

"DefLower"="ndis2,ndis3,odi"

"UpperRange"="netbios"

"LowerRange"="ndis2,ndis3,odi"

"Upper"="netbios"

"Lower"="ndis2,ndis3,odi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\Install]

@="NETBEUI.Install"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\Remove]

@="NETBEUI.Remove"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\params]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\params\sessions]

"location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NetBeui"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\params\ncbs]

"location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NetBeui"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\Ndi\Default]

@="True"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\NDIS]

"LogDriverName"="NETBEUI"

"MajorNdisVersion"=hex:03

"MinorNdisVersion"=hex:0a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001\NDIS\NDIS2]

"DriverName"="NETBEUI$"

"FileName"="*netbeui"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002]

"DriverDesc"="TCP/IP"

"IPAddress"="192.168.1.1"

"IPMask"="255.255.255.224"

"DefaultGateway"="192.168.1.30,192.168.1.29"

"InfPath"="NETTRANS.INF"

"DevLoader"="*ndis"

"DeviceVxDs"="vtdi.386,vip.386,vtcp.386,vdhcp.386,vnbt.386"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi]

"DeviceID"="MSTCP"

"MaxInstance"="8"

"NdiInstaller"="mstcp.dll,TcpNdiProc"

"HelpText"="Das Microsoft TCP/IP-Protokoll dient zum Herstellen von Internet- und WAN-Verbindungen."

"InstallInf"=""

"InfSection"="MSTCP.ndi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Interfaces]

"DefUpper"="netbios,tdi,winsock"

"DefLower"="ndis2,ndis3,odi"

"UpperRange"="netbios,tdi,winsock"

"LowerRange"="ndis2,ndis3,odi"

"Upper"="netbios,tdi,winsock"

"Lower"="ndis2,ndis3,odi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Install]

@="MSTCP.Install"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Remove]

@="MSTCP.Remove"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Params]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\Params\None]

"ParamDesc"="Kein"

"default"=""

"type"="keyonly"

@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\Ndi\RenameBase]

"file1"="C:\\WIN95\\winsock"

"file2"="C:\\WIN95\\SYSTEM\\winsock"

"file3"="C:\\WIN95\\SYSTEM\\win32s\\winsock"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002\NDIS]

"LogDriverName"="MSTCP"

"MajorNdisVersion"=hex:03

"MinorNdisVersion"=hex:0a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000]

"DriverDesc"="IPX/SPX-kompatibles Protokoll"

"InfPath"="NETTRANS.INF"

"DevLoader"="*ndis"

"DeviceVxDs"="nwlink.vxd"

"Network_Id"="0"

"Frame_Type"="4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi]

"DeviceID"="NWLINK"

"MaxInstance"="8"

"NdiInstaller"="netdi.dll,NwlinkNdiProc"

"StaticVxd"="nwlink.vxd"

"HelpText"="Das IPX/SPX-kompatible Protokoll ermöglicht den Datenaustausch zwischen NetWare-, Windows-NT- und Windows 95-Computern."

"InstallInf"=""

"InfSection"="NWLINK.ndi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\Interfaces]

"DefUpper"="ipx,ipxDHost,winsock"

"DefLower"="ndis2,ndis3,odi"

"UpperRange"="ipx,ipxDHost,winsock"

"LowerRange"="ndis2,ndis3,odi"

"Upper"="ipx,ipxDHost,winsock"

"Lower"="ndis2,ndis3,odi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\Install]

@="NWLINK.Install"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\Remove]

@="NWLINK.Remove"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\Network_Id]

"flag"=hex:20,00,00,00

"default"="0"

"ParamDesc"="Netzwerkadresse"

"type"="dword"

"base"="16"

@="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\Frame_Type]

"ParamDesc"="Rahmentyp"

"default"="4"

"type"="enum"

@="4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\Frame_Type\enum]

"4"="Auto"

"1"="Ethernet 802.2"

"0"="Ethernet 802.3"

"2"="Ethernet II"

"5"="Token Ring"

"6"="Token Ring SNAP"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\maxconnect]

"location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NWLink"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\maxsockets]

"location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NWLink"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\forceeven]

"location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NWLink"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\params\cachesize]

"location"="System\\CurrentControlSet\\Services\\Vxd\\NWLink"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\Ndi\RenameBase]

"file1"="C:\\WIN95\\winsock"

"file2"="C:\\WIN95\\SYSTEM\\winsock"

"file3"="C:\\WIN95\\SYSTEM\\win32s\\winsock"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\NDIS]

"LogDriverName"="NWLINK"

"MajorNdisVersion"=hex:03

"MinorNdisVersion"=hex:0a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\NDIS\NDIS2]

"DriverName"="nwlink$"

"FileName"="*nwlink"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink]

"Start"=hex:00

"NetClean"=hex:01

"cachesize"="0"

"StaticVxD"="nwlink.vxd"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\maxconnect]

"ParamDesc"="Maximale Anzahl Verbindungen"

"optional"="1"

"type"="int"

"min"="1"

"max"="128"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\maxsockets]

"ParamDesc"="Maximale Anzahl Sockets"

"optional"="1"

"type"="int"

"min"="2"

"max"="255"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\forceeven]

"ParamDesc"="Gleiche Paketgrößen erzwingen"

"optional"="1"

"default"="0"

"type"="enum"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\forceeven\enum]

"0"="Nein"

"1"="Ja"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\cachesize]

"ParamDesc"="Source Routing"

"type"="enum"

"default"="0"

@="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWLink\Ndi\params\cachesize\enum]

"0"="Aus"

"16"="16 Einträge Cache (empfohlen)"

"32"="32 Einträge Cache"

"64"="64 Einträge Cache"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR]

"PreferredTree"=""

"DefaultContext"=""

"NeighborhoodContext"=""

"SearchMode"=hex:00

"FirstNetworkDrive"=hex:06

"Start"=hex:00

"NetClean"=hex:01

"PreserveCase"="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Ndi]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Ndi\params]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Ndi\params\PreserveCase]

"ParamDesc"="Groß-/Kleinschreibung beibehalten"

"default"="0"

"type"="enum"

@="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Ndi\params\PreserveCase\enum]

"0"="Nein"

"1"="Ja"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\ServiceProvider]

"Class"=hex:08,00,00,00

"ProviderPath"="sapnsp.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Parameters]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\NWREDIR\Parameters\Winsock]

"HelperDllName"="sapnsp.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VREDIR]

"Start"=hex:00

"NetClean"=hex:01

"StaticVxD"="vredir.vxd"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]

"InstallType"=hex:03,00

"SetupFlags"=hex:08,01,00,00

"DevicePath"="A:\\win95\\inf"

"ProductType"="2"

"InventoryPath"="A:\\WIN95\\SYSTEM\\PRODINV.DLL"

"SystemRoot"="A:\\win95"


Fehler 745 - Das Modul zur Sitzungsverwaltung ist ungültig

Sollte beim Aufbau einer DFÜ-Verbindung der Fehler "Fehler 745 : Das Modul zur Sitzungsverwaltung ist ungültig" erscheinen, fehlt die Datei Rasapi32.dll oder ist beschädigt.

Sollte die Datei auf der Festplatte bereits sein, muss diese umbenannt werden. Danach wird die Datei mit dem Befehl in einer DOS BOX für Win95

extract /a <drive>:\win95\win95_02.cab rasapi32.dll /l c:\<windows>\system

Bei Win98 startet man nach der Umbenennung der Datei die Systemdateienprüfung und wählt Wiederherstellen einer Datei, gibt den DLL Namen an und legt die Win98 CD ein.

Sollte dies nicht funktionieren, geht man wie folgt vor:

1.	DFÜ-Netzwerk entfernen

2.	rasapi32.dll entfernen oder umbenennen

3.	neue rasapi32.dll von Win95/98-CD ins Sytem-Verzeichnis extrahieren

4.	Löschen des Registrierungkeys SMM_Files mittels eines Registry-Editors in
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Authentication
(der ganze SMM_Files-Ordner wird gelöscht)

5.	DFÜ-Netzwerk neu installieren


Outlook Express: Nur als Newsreader benutzen

Outlook enthält keinen Newsreader, so das man gezwungen ist auch noch Outllok Express zu benutzen. Möchte man Outlook Express nur als Newsreader benutzen, müssen Sie Outlook Express mit folgenden Parameter starten:

"C:\Programme\Outllok Express\Msinm.exe" /newsonly

Jetzt kann es nicht mehr passieren, das Mails unter Outlook Express abgelegt werden.


Hardware Fehlersuche mit ASD.EXE

Zur Fehlersuche von Hardware gibt es unter Windows 98 das Tool ASD.EXE. Bei jedem Start des Rechners werden die Startfunktionen und ob Sie fehlerfrei ausgeführt wurden in der Registry abgelegt.

Diese Informationen finden Sie unter

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ ASD\ List

Welche Geräte beim Start von ASD überwacht werden sollen, finden Sie unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ ASD\ Prob

Folgende Werte können Sie hier hinter einem Gerätenamen finden

00	Gerät arbeitet ohne Fehler
01	Ein Fehler ist beim Start aufgetreten
11	Geräte wurde deaktiviert


Informationen über Netzwerkverbindungen

Mit den Befehl "NETSTAT.EXE" erhalten Sie detaillierte Informationen über alle aktuellen Netzwerkverbindugen (TCP, UDP und IP).

Damit können Sie feststellen ob jemand über einen offen Port auf Ihren Rechner zugreift. Mit den Befehl "NETSTAT -a 5" wird Ihnen z.B.alle 5 Sekunden die aktuelle Liste aller Netzwerkverbindungen angezeigt.

Angezeigt wird Ihnen dabei:

- benutzes Protokoll

- den Port

- die Netzwerkadresse der Gegenseite

- Zustand der Verbindung


Registry Tools aus dem Windows NT Resource Kit

Im Windows NT Resource Kit sind eine nützliche Tools enthalten, unteranderen finden Sie hier auch folgende Tools zur bearbeitung der Registry:

REGKEY.EXE

Hiermit können Sie weitere Einstellungen der Benutzeroberfläche verändern, die Sie sonst nur direkt durch eingriff in der Registry verändern können.

COMPREG.EXE

Hiermit können Sie zwei Registryschlüssel miteinander vergleichen die sich auf unterscheidlichen Rechnern befinden.

REGBACK.EXE

Mit diesen Tool können Sie eine vollständige Sicherheitskopie der Registry anlagen.

REGREST.EXE

Hiermit können Sie die gesicherte Registry (REGBACK) wieder herstellen.

REGCHANGE.EXE

Hiermit können SIe einzelne Werte der Registry verändern

RREGCHANGE.EXE

Genau wie REGCHANGE, nur hiermit können Sie die Werte eines anderen Rechners im Netzwerk modifizieren.

REGDEL.EXE

Löscht den angegebenen Registryschlüssel aus der Registry

REGREAD.EXE

Gibt den Wert des angegebenen Registryschlüssels aus

SAVEKEY.EXE

Speichert den angegebenen Teilbaum der Registry in einer Textdatei ab.

REGSEC.EXE

Mit diesen Befehl ändern Sie die Zugriffsrechte auf die Registry. Dieser Befehl dient zum entfernen von Benutzerguppen.

SECADD.EXE

Mit diesen Befehl ändern Sie die Zugriffsrechte auf die Registry. Dieser Befehl dient zum hinzufügen von Benutzergruppen.


Einträge im Startmenü sortieren

Mit der Maus kann man die Anordnung der Einträge im Startmenü, seid IE 4.x, beliebig verändern. Klicken Sie dazu im Startmenü auf den zu verschiebenden Eintrag und bewegen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle.

Wenn Sie wollen, das die Einträge wie früher alphabetisch sortiert werden, müssen Sie folgenden Registry Wert löschen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ MenuOrder\ Start Menu

hier gibt es den Wert "Order" als Datentyp REG_DWORD. Diesen Eintrag löschen Sie einfach und schon werden die Einträge im Startmenü wieder alphabetisch sortiert angezeigt.

Wenn Sie neue Software nachinstallieren, müssen Sie meist diesen Eintrag wieder löschen, damit wieder alles alphabetisch sortiert angezeigt wird.

Ab der Installation von IE 5 können Sie im Kontextmenü des Startmenüs wieder einstellen, das die Einträge alphabetisch sortiert angezeigt werden sollen.


Standardprogramme unter Software aufführen bzw. erst gar nicht installieren

Ab Windows 2000 werden Ihnen bei der Installation bzw. haben Sie auch nach der Installation unter der "Systemsteuerung" -> "Software" nicht mehr die Möglichkeit Programme zu deinstallieren die unter "Zubehör und Dienstprogramme" abgelegt sind (ca. 12 MB). Diese Programme werden einfach installiert und können nicht wieder entfernt werden. Unter dieser Gruppe sind folgende Anwendungen aufgeführt:

1.	Eingabehilfen-Assistent

2.	Kommunikation

3.	Multimedia

4.	Spiele

5.	Zubehör

Wenn Sie die Programme auch entfernen wollen gehen Sie folgendermaßen vor:

Aus dem Verzeichnis "%SystemRoot%\inf" laden Sie die Datei "SYSOC.INF" mit einem Texteditor. Hier finden unter dem Abschnitt [COMPONENTS] ab denn gekennzeichneten Bereich  "; old base components" hinter jedem einzelnen Abschnitt den zusätzlichen Eintrag "HIDE"

Entfernen Sie dieses HIDE so das hier jetzt auch zwei Kommas hintereinander stehen und speichern Sie die Datei ab, jetzt haben Sie unter Software die Möglichkeit diese Programme zu entfernen oder wieder zu installieren.

Beispiel:

Orginal	Geändert
Games=ocgen.dll,OcEntry,games.inf,HIDE,7	Games=ocgen.dll,OcEntry,games.inf,,7

Wenn Sie schon bei der Installation von Windows 2000 die Möglichkeit der Auswahl haben wollen, müssen Sie folgendes tun:

1.	Kopieren Sie das i386-Verzeichnis von der CD auf einen anderen Datenträger

2.	Entpacken Sie die Datei "SYSOC.IN_" mit folgenden Befehl:
expand -r sysoc.in_

3.	Öffnen Sie wie oben beschrieben auch diese Datei mit einem Texteditor und entfernen Sie den Eintrag "HIDE" aus den Komponenten, die zur Auswahl angezeigt werden sollen.

4.	Bevor Sie jetzt die Installation starten, müssen Sie noch die Originaldatei sysoc.in_ entfernen oder umbenennen und die von Ihnen geänderte Datei an diese Stelle kopieren.

In dieser Datei gibt es noch einige andere Einträge die durch HIDE versteckt wurden, hier ist es aber meist nicht sinnvoll diese Anwendungen nicht zu installieren, da sie meißt benötigt werden.


Warum werden im Gerätemanager einige Geräte nicht angezeigt ?

Im Gerätemanager von Windows werden einige Geräte nicht angezeigt. So werden standardmäßig nicht Plug and Play Geräte ausgeblendet.

Um alle erkannten Gerätetreiber anzeigen zulassen gehen Sie folgendermaßen vor:

Starten Sie unter "Systemsteuerung" -> "Verwaltung" die "Computerverwaltung". Klicken Sie hier unter "System" mit der rechten Maustaste auf den "Geräte-Manager" und wählen Sie "Ansicht", aktivieren Sie hier "Ausgeblendete Geräte anzeigen".

Jetzt werden im Gerätemanger alle erkannten Geräte angezeigt.


Ist mein Rechner für 2000 geeignet ?

Die Hardwareanforderungen von Windows 2000 wurde von MS folgende Mindestanforderungen rausgegeben:

133 MHz CPU

64 MB Arbeitsspeicher

1GB Festplattenplatz

Leider wieß man bei diesen Angaben nicht, ob auch die Hardware ohne Probleme unterstützt wird. Auf der Internetseite von MS können Sie in der Hardwarekompatibility Liste nachsehen ob Ihre Hardware aufgeführt ist. Desweiteren bietet Windows 2000 die Möglichkeit eine Überprüfung einer Updateinstallation durchzuführen. Wenn Sie die Windows 2000 CD schon besitzen starten Sie diese Installation durch den Aufruf von "WINNT /checkupgradeonly" bzw. "WINNT32 /checkupgradeonly". Dabei wird keine Installation von Windows durchgeführt, sondern es wird nur ein Testbericht erstellt, in der alle möglichen Probleme aufgeführt werden.

Sollten Sie noch kein Windows besitzen und vor dem Kauf diese Überprüfung gern durchfühen, können Sie sich das Programm von MS Server runterladen: http://www.microsoft.com/windows2000/upgrade/compat/ready.asp


Fehlermeldung bei der Installation von Programmen unter Windows 2000

Wenn Sie bei der Installation von Programmen unter Windows 2000 die Fehlermeldung erhalten, das Sie eine Beta-Version einsetzen das aber nicht der Fall ist, liegt das an einem falschen Versionseintrag in der Registry

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Active Setup\ Installed Components\ {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}

unter dem Eintrag "Version" dürfte eine ältere Versionsnummer stehen. Änderen Sie diese Nummer auf "5,00,2920,0000" ab.


Windows 2000 Update kann aktuelle Windows Version nicht feststellen

Wenn Sie unter Windows (NT oder 95/98) eine Updateinstallation von Windows 2000 starten und diese Installation mit der Fehlermeldung abgebrochen wird, das Windows nicht die aktuelle Windows Version feststellen konnte, kann das an einer fehlerhaften Produkt-ID liegen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter NT:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\

unter 95/98:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\

ändern Sie den Wert "ProductId" als Datentyp REG_SZ und geben Sie hier eine gültige Produkt-ID ein.


Funktionen aus dem Startmenü ein/ausblenden

Im Startmenü von Windows finden Sie viele Einträge, die aber nicht immer dem Anwender zur Verfügung gestellt werden sollen. Hier finden Sie eine Aufstellung aller Startmenüeinträge die Sie über einen Registryeintrag aus- bzw. einblenden können.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Bei 1 wird "Ausführen" im Startmenü nicht mehr angezeigt

NoRun	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird "Suchen" im Startmenü nicht mehr angezeigt

NoFind	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird "Herunterfahrem" im Startmenü nicht mehr angezeigt. Das hat aber keinen Einfluß auf den Eintrag im Task-Manager. Siehe auch: "Herunterfahren im Anmelde-Screen Ein/Ausblenden"

NoClose	REG_DWORD	Boolean	0

Wird dieser Wert auf 1 gesetzt, werden die Optionen "Systemsteuerung" und "Drucker" weder im Startmenü noch im Arbeitsplatz oder im Explorer angezeigt.

NoSetFolders	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 sind einige Ordner im Startmenü nicht mehr sichtbar. (nur Windows 95/98)

NoStartMenuSubFolders	REG_DWORD	Boolean	0

Wird der Eintrag auf 1 gesetzt, wird der Menüpunkt "Einstellungen" -> "Task-Leiste" nicht mehr angezeigt. Bei einem Rechtsklick auf die Task-Leiste  wird "Eigenschaften" nicht mehr zugelassen.

NoSetTaskbar	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 erscheinen die allgemeinen Programmgruppen im Startmenü nicht mehr (Verwaltung) (nur bei NT)

NoCommonGroups	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird das Startbanner deaktiviert. (nur Windows 95/98)

NoBanner	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 erscheint kein "Klicken Sie hier...." mehr

NoStartBanner	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 kommt kein Display-Menü mehr beim Klick mit der rechten Maustaste auf die Taskbar, Start-Button, Uhr oder Taskbar Applikationen. Bei NT 4.0 erst ab Service Pack 2 vorhanden.

NoTrayContextMenu	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 ist kein "Active Desktop" mehr unter "Start" -> "Einstellungen" vorhanden (ab IE4 bzw. Win98)

NoSetActiveDesktop	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 keine "Ordneroptionen" mehr unter "Start" -> "Einstellungen" (ab IE4 bzw. Win98)

NoFolderOptions	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 keine Favoriten im Startmenü (ab IE4 bzw. Win98)

NoFavoritesMenu	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 keine "Dokumente" im Startmenü (ab IE4 bzw. Win98)

NoRecentDocsMenu	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 kein START-Menü

NoChangeStartMenu	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 kein "Windows Update.." unter "Start" -> "Einstellungen" (ab IE4 bzw. Win98)

NoWindowsUpdate	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1  kein "USER Abmelden" mehr im Startmenü anzeigen (Win98/2000)

NoLogoff	REG_BINARY	Boolean	0

Bei 1 wird keine "HILFE" mehr im Startmenü angezeigt (Win2000)

NoSMHelp	REG_DWORD	Boolean	0


Funktionen des Desktops ein/ausblenden

Standardmäßig werden auf dem Desktop einige Icons abgelegt, des weiteren erscheint bei einem Rechtsklick auf die Desktopoberfläche ein Kontextmenü. Welche Einstellungsmöglichkeiten der Anwender haben soll, können Sie über Registryeinträge bestimmen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 wird der Desktop beim Verlassen nicht mehr gespeichert

NoSaveSettings	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden alle Desktop-Icons nicht mehr gezeigt

NoDesktop	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird das Icon Netzwerk auf dem Desktop nicht mehr angezeigt

NoNetHood	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 kommt kein Display-Menü mehr beim Klick mit der rechten Maustaste auf den Desktop oder Explorer. Bei NT 4.0 erst ab Service Pack 2 vorhanden.

NoViewContextMenu	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1  werden keine Active-Desktop Einstellungen benutzt (HTML-Seiten auf dem Desktop) (ab IE4 bzw. Win98)

NoActiveDesktop	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden die Einstellungsmöglichkeiten vom Active-Desktop deaktiviert

NoActiveDesktopChanges	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird kein Internetsymbol mehr auf dem Desktop dargestellt

NoInternetIcon	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 wird das Anlegen von neuen Verknüpfungen auf dem Desktop verhindert.

NoDesktopUpdate	REG_DWORD	Boolean	0

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Bei 1 sind keine aktiven Elemente mehr erlaubt

NoComponents	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 können keine neuen aktiven Elemente mehr hinzugefügt werden

NoAddingComponents	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 können keine aktiven Elemente gelöscht werden

NoDeletingComponents	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 können keine aktiven Elemente verändert werden

NoEditingComponents	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 können keine aktiven Elemente beendet werden

NoClosingComponents	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 sind keine HTML-Hintergrundbilder mehr möglich

NoHTMLWallpaper	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 können die Hintergrundbilder nicht mehr verändert werden

NoChangingWallpaper	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 können Symbolleisten nicht verschoben oder geschlossen werden

NoCloseDragDropBands	REG_SZ	Boolean	0

Bei 1 kann die Größe von Symbolleisten nicht mehr verändert werden

NoMovingBands	REG_SZ	Boolean	0


Funktionen zur Netzwerksteuerung ein/ausblenden

Unter Windows werden dem Anwender etliche Funktionen zur Netzwerkverwaltung zu Verfügung gestellt. Auch hier können Sie über die Registry einstellen, auf welche Funktionen der Anwender zugreifen kann.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 werden Drucker im Netzwerk nicht mehr freigegeben.

NoPrinterSharingControl	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden Datei- u. Druckerfreigabe des Netzes ausgeschaltet.

NoFileSharingControl	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird das Icon Netzwerk nicht mehr angezeigt

NoNetHood	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird das "Map Laufwerk" und "Netzwerklaufwerk Menü" in dem rechtsklick Menü entfernt.

NoNetConnectDisconnect	REG_DWORD	Boolean	0

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Bei 1 wird "Gesamtes Netzwerk" aus "Netzwerkumgebung" ausgeblendet.  Nur Rechner der Arbeitsgruppe bleiben erhalten.

NoEntireNetwork	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden keine Arbeitsgruppen im Netzwerk mehr angezeigt.

NoWorkgroupContents	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 können keine neuen Freigaben mehr erstellt werden (bestehende Freigaben bleiben erhalten)

NoFileSharingControl	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 können keine neuen Drucker mehr freigegeben werden (bestehende Freigaben bleiben erhalten)

NoPrintSharingControl	REG_DWORD	Boolean	0

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 werden keine Freigaben im Netz freigegeben

NoFileSharing	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden keine Drucker im Netz freigegeben

NoPrintSharing	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird das Netzwerksetup aus der Systemsteuerung entfernt (Win95/98)

NoNetSetup	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird der Registereintrag "Identifikation" aus der Systemsteuerung -> Netzwerk entfernt

NoNetSetupIDPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird der Registereintrag "Zugriffssteuerung" aus der Systemsteuerung -> Netzwerk entfernt

NoNetSetupSecurityPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird das Zugreifen auf den Rechner über das Modem deaktiviert

NoDialIn	REG_DWORD	Boolean	0


Funktionen zur Druckersteuerung ein/ausblenden

Unter Windows werden dem Anwender etliche Funktionen zur Druckerverwaltung zu Verfügung gestellt. Auch hier können Sie über die Registry einstellen, auf welche Funktionen der Anwender zugreifen kann.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 ist es nicht mehr möglich Drucker zu installieren.

NoAddPrinter	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 können keine Drucker mehr entfernt werden.

NoDeletePrinter	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden Drucker im Netzwerk nicht mehr freigegeben.

NoPrinterSharingControl	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden Datei- u. Druckerfreigabe des Netzes ausgeschaltet.

NoFileSharingControl	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden im Druckermenü die Register "Allgemein" und "Deteils" ausgeblendet

NoPrinterTabs	REG_DWORD	Boolean	0

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 können keine neuen Drucker mehr freigegeben werden (bestehende Freigaben bleiben erhalten)

NoPrintSharingControl	REG_DWORD	Boolean	0

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 werden keine Drucker im Netz freigegeben

NoPrintSharing	REG_DWORD	Boolean	0


Funktionen des Explorers ein/ausblenden

Auch im Explorer könnn über die Registry einige Funktionen für den Anwender ausgeschaltet werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt wird, können nur noch Anwendungen gestartet werden, die in einer Liste angegeben sind. Diese Liste muss unter "HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer\ RestrictRun" angelegt werden. (NT, 98 und Windows 95 ab IE4)

RestrictRun	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 kommt kein Display-Menü mehr beim Klick mit der rechten Maustaste auf den Desktop oder Explorer. Bei NT 4.0 erst ab Service Pack 2 vorhanden.

NoViewContextMenu	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 kommt kein Display-Menü mehr beim Klick mit der rechten Maustaste auf die Taskbar, Start-Button, Uhr oder Taskbar Applikationen. Bei NT 4.0 erst ab Service Pack 2 vorhanden.

NoTrayContextMenu	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird das File-Menü im Explorer entfernt

NoFileMenu	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 werden nur die Shell-Erweiterungen (Endungen) geladen, die unter folgenden Registryschlüssel angegeben sind (NT/2000):

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Shell Extensions\ Approved

EnforceShellExtensionSecurity	REG_DWORD	Boolean	0


Funktionen zur Bildschirmsteuerung ein/ausblenden

Auch die Möglichkeiten zur Veränderung der Bildschirmeigenschaften können in der Registry festgelegt werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 werden die "Eigenschaften-Fenster" des Bildschirms deaktiviert

NoDispCPL	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird die Bildschirmschoner-Seite deaktiviert (vom "Eigenschaften-Fenster des Bildschirms")

NoDispScrSavPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird  die Einstellung für die Bildschirmauflösung deaktiviert (vom "Eigenschaften-Fenster des Bildschirms")

NoDispSettingsPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1  wird  die Einstellung für die Hintergrund-Seite deaktiviert (vom "Eigenschaften-Fenster des Bildschirms")

NoDispBackgroundPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1  wird  die Einstellung für die Darstellungs-Seite deaktiviert (vom "Eigenschaften-Fenster des Bildschirms")

NoDispAppearancePage	REG_DWORD	Boolean	0


Das Icon Kennwörter aus der Systemsteuerung entfernen
Das Icon "Kennwörter" aus der Systemsteuerung entfernen

Durch folgenden Eintrag können Sie das Icon "Kennwörter" aus der Systemsteuerung entfernen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 wird der Eintrag Kennwörter aus der Systemsteuerung entfernt

NoSecCPL	REG_SZ	Boolean	0


Nur bestimmte Anwendungen zum Ausführen freigeben

Wenn Sie wollen, das Ihre Anwender nur bestimmte Anwendungen ausführen sollen, können Sie das über die Registry steuern. Dazu legen Sie eine Liste an, welche Anwendungen vom jeweiligen Anwender ausgeführt werden dürfen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Wenn dieser Wert auf 1 gesetzt wird, können nur noch Anwendungen gestartet werden, die in einer Liste angegeben sind. Diese Liste muss unter "HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer\ RestrictRun" angelegt werden. (NT, 98 und Windows 95 ab IE4)

RestrictRun	REG_DWORD	Boolean	0


Starten des Registryeditors unterbinden

Wenn Sie wollen, das der Anwender den Registryeditor nicht mehr starten kann, können Sie das mit folgenden Registryeintrag aktivieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Bei 1 wird das Starten des Registrierungseditors unterbunden

DisableRegistryTools	REG_DWORD	Boolean	0
Damit wird nur der Start der beiden Dateien REGEDIT.EXE und REGEDT32.EXE unterbunden, nicht aber der Zugriff auf die Registry. Wenn der Anwender einen anderen Registryeditor benutzt, kann er weiterhin auf die Registry zugreifen, soweit er dazu die nötigen Berechtigungen besitzt. Wenn Sie also den Zugriff auf bestimmte Schlüssel verhindern wollen, sollten Sie unter NT bzw. Windows 2000 mit REGEDT32 die Rechte auf diesen Schlüssel so verändern, das der Anwender nicht mehr das Recht hat was zu verändern. Unter Windows 95/98 ist das leider nicht möglich !


Funktionen von SYSTEM der Systemsteuerung ein/ausblenden

Einige Einstellmöglichkeiten unter Systemsteuerung -> System können über die Registry ausgeblendet werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 wird  die Einstellung für die Schaltfläche "Virtueller Arbeitsspeicher" ausgeblendet

NoVirtMemPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird  die Einstellung für die Schaltfläche "Dateisystem" deaktiviert

NoFileSysPage	REG_DWORD	32-Bit-Wort	0

Bei 1 wird  die Einstellung für die Hardwareprofile unter System ausgeblendet

NoConfigPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird  der Geräte-Manager ausgeblendet

NoDevMgrPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird die Remoute Admin Seite deaktiviert (Win 95/98)

NoAdminPage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird die Profil Seite deaktiviert (Win 95/98)

NoProfilePage	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird die Passwortseite deaktiviert (Win 95/98)

NoPwdPage	REG_DWORD	Boolean	0


Aufruf des Taskmanager deaktivieren

Wenn der Anwender keinen Zugriff auf den Taskmanager bekommen soll, können Sie das mit folgenden Eintrag verhindern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard

Bei 1 kann der Taskmanager nicht mehr aufgerufen werden (ab SP2)

DisableTaskMgr	REG_DWORD	Boolean	0


Einstellungen für die DOS Umgebung

Auf Systemen wo nur Windowsprogramme ausgeführt werden, können Sie aus Sicherheitsgründen die DOS-Box deaktivieren.

Wenn noch einige DOS-Programme benutzt werden, können Sie auch den direkten Zugriff auf die Hardware unterbinden, dann liegt die Verwaltung der Hardware bei Windows wodurch es zu weniger Fehlern kommt.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ WinOldApp

Schlüssel	Datentyp	Angabe als	Standard
Bei 1 wird  die DOS-Konsole deaktiviert (Win95 und Win98)

Disabled	REG_DWORD	Boolean	0

Bei 1 wird es DOS-Programmen verboten direkt auf die Hardware zuzugreifen (Win95 und Win98)

NoRealMode	REG_DWORD	Boolean	0


Was ist eine SID und wie ist sie aufgebaut ?

Die SID (Security IDs) werden von Windows zur Identifikation von Benutzern und Gruppen verwendet. Da z.B. Benutzernamen in einem Netzwerk doppelt vorkommen können, wird für jeden Benutzer eine eindeutige SID erstellt und zugewiesen. Windows selber arbeitet nur mit dieser SID, werden einem Benutzer also Rechte zugewiesen, benutzt Windows dafür dessen SID.

Durch diese SID wird der Benutzer im ganzen Netzwerk identifiziert. Auch wenn der Name des Benutzer geändert wird, bleibt die SID erhalten, wird der Benutzer im Netzwerk gelöscht, wird auch seine SID gelöscht. Wird der Benutzer mit den gleichen Namen wieder neu angelegt, erhält er eine neue SID, weshalb ihn alle Berechtigungen wieder neu zugewiesen werden müssen.

Da in der SID auch die betreffende Domäne des Benutzer hinterlegt wird, ändert sich die SID eines Benutzers, wenn er in eine andere Domäne verschoben wird. Nur wenn die entsprechenden Domänen im "native Mode" betrieben wird, sorgt Windows für die entsprechende Rechteanpassung und der Anwender kann ohne Probleme weiterarbeiten. Ansonsten müssen aber alle Rechte neu vergeben werden, weshalb eine Verschiebung eines Benutzers in eine andere Domäne gut überlegt sein sollte.

Aufbau einer SID:

S-1-5-21-515967899-920026266-1708537768-1000

So ist die SID unter Windows aufgebaut, dabei haben die einzelnen Stellen folgende Bedeutung:

S	Bedeutet das es sich um eine SID handelt
1	Revisionsnummer (zur Zeit für NT und 2000 immer 1)
5	Identifier Authority (zur Zeit für NT und 2000 immer 5)
515967899-920026266-1708537768	Domänen ID
1000	Benutzer ID (RID)


DNS-Server für Active Directory, was ist dabei zu beachten ?

Für Active Directory wird unbedingt ein DNS-Server benötigt. Normalerweise ist ein DNS-Server in einem Netzwerk für die Namensauflösung zuständig (wenn also ein Browser auf die Seite www.winfaq.de zugreifen will, liefert ein DNS-Server die dazugehörige IP-Adresse, damit der Browser auf die Seite zugreifen kann). Windows benutzt den DNS-Server aber nicht nur zur Namensauflösung, sondern auch dafür um Dienste und Resourcen (Domänen-Controller usw.) im Netzwerk zu finden. Dieses ist ein neuer Standard, der aber noch nicht von allen DNS-Server unterstützt wird. Diese zusätzlichen Einträge "SRV-Records" werden von Windows 2000 automatisch in dem DNS-Server eingetragen, weshalb dieser DNS-Server das "Dynamic DNS" oder kurz als DDNS bezeichnet unterstützen muß.

Deshalb kann auch nicht irgend ein beliebiger DNS-Server verwendet werden. Windows 2000 braucht für Active Directory einen DDNS-Server. Hier kann Windows automatisch die Dienste registrieren und der Administrator braucht sich um diese Aufgabe nicht mehr zu kümmern. Theoretisch würde es auch ohne DDNS-Server gehen, wenn die Dienste von Hand registriert werden. Aufgrund der vielen Angaben und der großen Fehleranfälligkeit ist das aber wirklich nur eine theoretische Möglichkeit.


Was ist Floating Single Master Operations (FSMO) ?
Was ist "Floating Single Master Operations" (FSMO) ?

Active Directory ist zwar als Multimaster-Verwaltungsmodell aufgebaut, es gibt aber doch ein paar Dienste (Funktionen) die nur auf einem Master-Rechner ausgeführt werden dürfen. Dieser Rechner wird in einem Netzwerk als "Floating Single Master Operations" (FSMO) bezeichnet. Einen FSMO gibt es nur einmal in einer Domäne und er ist zwingend erforderlich.

Sie können die Funktion des FSMO jederzeit auf einen anderen Computer übertragen. Starten Sie dazu einfach die MMC mit dem Snap-In "Active Directory Schema Manager", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Domänencontroller und wählen Sie den neuen Betriebsmaster aus.

Folgende Funktionen können nur auf einem FSMO ausgeführt werden:

- Domain Naming Master

- Infrastructure Master

- PDC Emulator

- RID Master

- Schema Master


Verknüpfungen werden auf anderen Netzwerkrechner ausgeführt

In Ihrem Profil können Sie Verknüpfungen (z.B. auf dem Desktop) ablegen um schneller auf Programme zugreifen zu können.

Wenn Sie ein Standardprofil erstellen welches Sie dann anderen Netzwerkanwendern zuweisen wollen, müssen Sie diese Verknüpfungsdateien (*.LNK) noch Bearbeiten, da es sonst zu folgenden Fehler kommt:

Bei einem Klick auf die Verknüpfung wird die Datei nicht auf dem jeweiligen Rechner ausgeführt, sondern versucht die Datei auf dem Rechner auszuführen, auf dem die Verknüpfung ursprünglich erstellt wurde. Das passiert, da Windows in der Verknüpfungsdatei den Pfad zur Anwendung als UNC-Pfad abspeichert. Dieser UNC-Pfad enthält zusätzlich zur Laufwerksangabe auch den Rechnernamen (Beispiel: \\Rechnername\c:\Programme\.....)

Um den Rechnernamen aus dem UNC-Pfad zu entfernen gibt es mehrere Programme z.B.:

SHORTCUT.EXE aus dem Windows NT 4.0 Resource Kit

SCUT.EXE gibt's als Freeware bei http://coffeecomputing.com

Wollen Sie die HLK-Dateien nicht bearbeiten, können Sie auch in der Registry einstellen, das keine UNC-Angaben in den Verknüpfungen beachtet werden.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "LinkResolveIgnoreLinkInfo" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie den Wert auf 1.


Der DNS-Server löst keine Internetnamen mehr auf

Wenn man bei der Installation von Active Directory die automatische Installation des DNS-Server durchführen lässt, können Sie nachher nicht mehr auf das Internet zugreifen, wenn Sie die eine nachfrage falsch beantworten.

Bei der Installation von DNS über den Wizard, werden Sie gefragt, ob der DNS-Server zum "Root-Server" gemacht werden soll. Diese Auswahlmöglichkeit ist auch schon als Voreinstellung akteviert, wenn Sie aber das bestätigen, wird Ihr DNS-Server zum Haupt-DNS-Server. Wenn Sie in Ihren Browser jetzt auf eine Internetseite zugreifen wollen, wird Ihr DNS-Server zur Namensauflösung benutzt, da Ihr DNS-Server jetzt der "Root-Server" ist, versucht er selber die URL Aufzulösen und leitet diese Anfrage auch nicht mehr weiter. Da er das natürlich nicht kann, erhalten Sie die Fehlermeldung, das der HOST nicht gefunden werden konnte.

Damit wieder alles Fehlerfrei funktioniert, müssen Sie aus Ihrem DNS-Server den Root-Domänen Namen entfernen. Die Root-Domäne wird mit einen Punkt (.) als Name gekennzeichnet.

Starten Sie also den DNS-Servermanger und wenn Ihr DNS-Server als "Root-Server" eingerichtet ist, hat er auf der rechten Seite zusätzlich zu Ihren Domänennamen auch noch einen Punkt (.) als Eintrag. Klicken Sie den Punkt an und löschen Sie diesen Eintrag aus dem DNS-Server.

Damit der DNS-Server Anfragen die er nicht beantworten kann weiterreicht, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

1.	 Klicken Sie auf der linken Seite mit der rechten Maustaste auf den Server-Namen.

2.	 Wählen Sie aus dem Kontextmenü "Eingenschaften" -> "Forwarders"

3.	 Aktivieren Sie hier die Box "Enable Forwarders"

4.	 Tragen Sie darunter die IP-Adresse des DNS-Servers Ihres Providers ein.

Wenn man "Enable Forwarders" nicht aktiviert, versucht der DNS-Server über die DNS-Server Liste unter "Eigenschaften" -> "Root Hints" auch den Namen aufzulösen. Diese Lösung ist aber meist nicht so schnell, da Ihr Internetanbieter oft eine schnellere Internetanbindung hat und die Liste der meisten DNS-Server im Cache hält.


Treibersignatur unter Windows 2000

Unter Windows 2000 müssen alle Treiber von Microsoft signiert sein damit sie installiert werden können. Dadurch will MS vermeiden, das durch schlecht programmierte Treiber die Stabilität des Systems beeinträchtigt wird.

Was Windows bei nicht signierten Treiber machen soll, kann man in der Registry einstellen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HLEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Driver Signing

Mit den Wert "Policy" als Datentyp REG_BINARY

01 00 00 00	warnt bei der Installation
02 00 00 00	lässt die Installation nicht zu


PPTP auf bestimmte Adressen begrenzen

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocols) wurden eingeführt um beliebige Datenpakete über PPP-Verbindungen (Internet) zu transportieren.  Ein Vorteil ist auch die Sicherheit, da die Daten verschlüsselt übertragen werden können.

Standardmäßig ist PPTP für alle IP-Adressen freigeschaltet, aus Sicherheitsgründen können Sie PPTP aber auch auf bestimmte IP-Adressen beschränken. Dazu müssen Sie folgende Einträge in der Registry vornehmen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RasPptpe\ Parameters\ Configuration

Legen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "AuthenticateIncoming-Calls" als Datentyp REG_DWORD und weisen Sie ihn den Wert 1 zu. Hiermit stellen sie ein, das nur noch PPTP-Verbindungen zu Clients aufgebaut werden die unter folgenden Wert angegeben werden:

Legen Sie dafür den Wert "PeerClientIPAddresses" als Datentyp REG_BINARY an und geben Sie hier die gewünschten IP-Addressen an.


Druckertreiber von einem bestimmten Server installieren

Wenn Sie sich über das Netzwerk mit einem freigegebenen Drucker verbinden, werden die benötigten Druckertreiber automatisch installiert. Die Druckertreiber werden in diesen Fall von der aktuellen Maschine geholt, auf dem der Drucker freigegeben wurde.

Das hat den großen Nachteil, das man keinen Überblick über die installierten Treiberversionen im Netzwerk mehr hat. Durch einen Eintrag in der Registry können Sie bestimmen, das die Treiber nur noch von einem bestimmten Server installiert werden. So haben Sie es auch leichter wenn mal Updates für die Treiber erfolgen sollen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Printer\ Providers\ LanMan Print Services\

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "LoadTrustedDrivers" als Datentyp REG_SZ und setzen Sie den Wert auf 1. Des weiteren müssen Sie noch einen Wert mit den Namen "TrustedDriverPath" als Datentyp REG_SZ anlegen und hier den vollständigen Pfadnamen zu der Freigabe für die Druckertreiber eintragen.


Keine SP6-Installation nach 128Bit-Update mehr möglich

Wer das 128-Bit Update von Microsoft vor dem SP6 installiert, kann dieses danach nicht mehr installieren.

Es geht aber doch: Dazu muss man die Datei SCHANNEL.DLL durch eine ältere Version (z.B. von Install-CD) ersetzen und dann das System neu starten. Jetzt lässt sich SP6 installieren.


IRPStackSize-Fehler in der Ereignisanzeige

Taucht in der Ereignisanzeige im Systemprotokoll der Fehler "Der Wert "IRPStackSize" im Registrierungsschlüssel "LanmanServer\Parameters" des Servers ist ungültig. Der Wert wurde ignoriert und die Verarbeitung fortgesetzt." auf, liegt ein Fehler im IRPStackSize vor.

Einige Programme überschreiben den Originalen Wert und so kommt es zur Fehlermeldung.

Um den Fehler zu beheben müssen Sie folgendes machen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet \Services \LanmanServer \Parameters

finden Sie den Eintrag "IRPstackSize" als Datentyp REG_DWORD und setzen diesen Wert auf 11


Fehler bei Erstellung von Win2000 Startdisketten unter Win95/98

Bei der Erstellung der Setup-Startdisketten für Windows 2000 mit dem Befehl Makeboot.exe erhält man unter Windows 95 und Windows 98 nur undefinierbare Zeichenfolgen.

Um dies zu beheben, deaktiviert man in der Config.sys die Zeile

"Country=*,*,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys"

mit einem REM. (REM Country=*,*,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys)

Starten Sie nun Ihren Computer neu, danach können Sie die Bootdisketten ohne Fehler erstellen.


SMTP after POP

Maildienste wie GMX verlangen, dass der Mailclient zuerst Mails abholt, bevor er neue versendet. Die Reihenfolge der Abfragen muss also POP und dann SMTP sein. Allerdings bietet gerade Outlook und Outlook Express keine Option, um dieses Verhalten einzustellen. Auswirkungen ist eine Fehlermeldung des Servers, da versucht wird neue Mails zuerst zu versenden.Man kann aber wie folgt Abhilfe schaffen:

Die Konten in Outlook Express werden alphabetisch abgearbeitet. Man erstellt daher ein neues Konto mit gleichen Angaben, benennt dies aber am Anfang mit ABHOLEN, damit das Konto zuerst abgearbeitet wird.

Einige Outlook-Express-Versionen arbeiten die Mailkonten in der umgekehrten Reihenfolge ab ! Das unterste Konto in der Liste ist somit das erste, welches abgearbeitet wird, daher ZUMABOLHEN. Der Fehler ist Microsoft bekannt, dessen Ursache allerdings nicht.

Da jetzt 2 Mailkonten vorhanden sind (Abholen-Konto muss an 1. Stelle stehen), wählt man das VERSENDEN-Konto als Standard. Um zu verhindern, dass der Client mit dem Versand-Konto auch abholt, geht man auf Extras->Konten

und deaktiviert bei den Eigenschaften des Versand-Kontos die Option "Dieses Konto beim Empfangen von von E-Mail einbeziehen".


Arbeitsplatzicon um weitere Icons erweitern

Unter dem Icon Arbeitsplatz finden Sie standardmäßig nur die Laufwerke, die Systemsteuerung und das Druckericon usw., wenn Sie hier noch weitere Icons anlegen möchten, müssen Sie das direkt in der Registry eintragen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Mycomputer\ NameSpace

Erstellen Sie hier einen neuen Schlüssel. Als Namen müssen Sie die CLSID-Nummer der Funktion eingeben. Eine Aufstellung dazu finden Sie unter: CLSID Nummern der wichtigsten Funktionen.

Wenn Sie jetzt den neuen Schlüssel anklicken, finden Sie auf der linken Seite den Eintrag "Standard", klicken Sie diesen Eintrag an und geben Sie eine Beschreibung für das Icon ein.


Gültigkeitszeit der Dateien im Cache

Greift ein Client auf einem Webserver zu um sich dort Dateien abzuholen, wird ihm mitgeteilt wie lange diese Dateien gültig sind. Besitzt der Client einen Cache, holt er sich für diese Zeit die Datei aus dem Cache und greift erst nach Ablauf dieser Zeit wieder auf den Webserver zu.

Der IIS (Internet Information Server) ermittelt diese Zeit, indem er zu der aktuellen Systemzeit einen Wert aus der Registry addiert.

Diesen Wert sollten Sie anpassen, so das er ungefähr Ihrer Aktualisierungszeit der Webseite entspricht. Dazu müssen Sie folgenden Wert in der Registry ändern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ W3SVC\ Parameters

Hier finden Sie den Wert "GlobalExpire" als Datentyp REG_DWORD. Mögliche Werte liegen zwischen 0 und 0 xFFFFFFFF und die Angabe entspricht der Zeit in Sekunden, wenn Sie 0 Sekunden einstellen, werden die Dateien sofort ungültig und damit erst gar nicht in den Cache des Clients übernommen.

Standardwert: 0xFFFFFFFF


Über den Explorer direkt ein DOS-Fenster öffnen

Wenn Sie sich im Explorer durch die Verzeichnisse hangeln, kommt es ab und zu mal vor, das Sie genau in diesem Verzeichnis gerade eine DOS-BOX benötigen. Durch einen zusätzlichen Eintrag in das Kontextmenü können Sie eine DOS-BOX öffnen die sich genau in diesem Pfad befindet.

Unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Classes\ Folder\ shell

Legen Sie hier einen neuen Schlüssel mit den Namen "DOS-BOX öffnen" an. Erstellen Sie unter diesen Schlüssel jetzt einen weiteren neuen Schlüssel mit den Namen "COMMAND" an. Klicken Sie unter diesen Schlüssel den Eintrag "Standard" an und geben Sie folgenden Wert ein: "COMMAND.COM /K CD %1"

Wenn Sie jetzt z.B. im Explorer auf einem Verzeichnis die rechte Maustaste drücken, haben Sie im Kontextmenü noch als zusätzliche Auswahlmöglichkeit "DOS-BOX öffnen". Wenn Sie das anklicken, wird eine DOS-BOX geöffnet die sich im entsprechenden Verzeichnis befindet.

Über die Powertoys von MS können Sie diesen Eintrag einfacher vornehmen.


Dualboot mit OS/2

OS/2 und Win98 vertragen sich ebenfalls- am einfachsten auf getrennten Partitionen mit dem OS/2 Bootmanager. Beide Partitionen müssen aber PRIMÄR sein.

Die kurzzeitige Deaktivierung des Bootmanagers während des Win Setups lässt sich durch den Aufruf von FDISK und die Aktivierung der Bootmanager Partition wieder rückgängig machen.

Der OS/2 Bootmanager kann nach meinem Wissen aber nicht zwischen primären FAT16 und FAT32 Partitionen wechseln.


Dateien im Verzeichnis C

Für alle, die schon immer wissen wollten, welche Dateien wofür im Verzeichnis C sind, hier die Antwort (aus der MS KB):

Autoexec.bat - Windows configuration file

This file contains commands that should be run by Windows before the 32-bit portion of the operating system is started. This file is necessary only if you need to load a real-mode driver.

Autoexec.dos - Previous MS-DOS Autoexec.bat file

This file contains the original Autoexec.bat file from the previous operating system. It is used if you boot the previous operating system.

Bootlog.prv - Previous Windows startup log file

This file records the progress of the previous Windows startup process. When you request a logged boot (or if Windows performs one automatically), the previous Bootlog.txt file is renamed to Bootlog.prv before the new Bootlog.txt file is created. This file is not necessary for the proper operation of Windows and can be deleted.

Bootlog.txt - Windows startup log file

This file records the progress of the Windows startup (boot) process. It is created if you request a logged boot, and is also created automatically by Windows if Windows detected that the previous boot was unsuccessful. This file is not necessary for the proper operation of Windows and can be deleted.

Command.com - Windows command line processor

This program is the Windows command line processor. This file is necessary for the proper operation of Windows and should not be deleted.

Command.dos - Previous MS-DOS Command.com file

This file contains the original Command.com file from the previous operating system. It is used if you request to boot the previous operating system.

Config.dos - Previous MS-DOS Config.sys file

This file contains the original Config.sys file from the previous operating system. It is used if you boot the previous operating system.

Config.sys - Windows configuration file

This file contains parameters that describe the real-mode (16-bit) drivers that should be loaded into memory as part of the Windows startup process. This file is necessary only if you need to load a real-mode driver.

Cvt.log - Drive Converter (FAT32) Log File

This file is created by the Drive Converter (FAT32) when you convert a drive to FAT32 and may be useful for troubleshooting failed conversions. To remove this file, delete it from Windows Explorer.

Detlog.old - Previous Windows detection log file

This file records the progress of the previous Windows hardware detection process. When you request that new hardware be detected, the previous Detlog.txt file is renamed to Detlog.old before the new Detlog.txt file is created. This file is not necessary for the proper operation of Windows and can be deleted.

Detlog.txt - Windows detection log file

This file records the progress of the Windows hardware detection process. It is created during hardware detection and is consulted by the hardware detection recovery process if the previous attempt to detect hardware caused problems.

This file is not necessary for the proper operation of Windows and can be deleted.

Io.dos - Previous MS-DOS Io.sys file

This file contains the original Io.sys file from the previous operating system. It is used if you boot the previous operating system.

Io.sys - Windows MS-DOS

This file contains Windows MS-DOS. This file is necessary for the proper operation of Windows and should not be deleted.

Logo.sys - Windows logo

This file contains the Windows logo that is displayed as part of the startup process.

Msdos.dos - Previous MS-DOS Msdos.sys file

This file contains the original Msdos.sys file from the previous operating system. It is used if you boot the previous operating system.

Msdos.sys - Windows configuration file

This file contains parameters necessary for the early phases of the Windows startup process. For more information, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:Q118579 This file is necessary for the proper operation of Windows and should not be deleted.

Oemlog.txt - Windows Original Equipment Manufacturer (OEM) log file

This file records the progress of the Windows OEM preinstallation process. This file is not necessary for the proper operation of Windows and can be deleted.

Scandisk.log - ScanDisk log file

This file is created by the ScanDisk program to record the result of the most recent disk scan. This file is not necessary for the proper operation of Windows and can be deleted.

Setuplog.txt - Windows Setup log file

This file is created by Windows Setup to record the progress of the installation procedure. It is consulted by Windows Setup as part of installation recovery. This file is not necessary for the proper operation of Windows and can be deleted.

Suhdlog.dat - Windows Setup hard disk log file

This file contains a copy of all Master Boot Records and Partition Boot Records on the system both before and after the upgrade to Windows. This file is used by Windows Uninstall to restore the hard disk master boot sector as part of the uninstall process. To remove this file, click "Old Windows 3.x and MS-DOS system files" in the Add/Remove Programs tool and then click Add/Remove.

System.1st - Windows first registry

This file contains a copy of the original registry created by Windows setup. Although this file is not necessary for the proper operation of Windows and can be deleted, it is recommended that the file be retained because it can be used to restore the registry should it become damaged.

Videorom.bin - a copy of your video card's ROM.

If you delete this file, Windows 98 will recreate it on the next boot. This file is used by Windows 98 to support multiple monitors.

W95undo.dat - Windows 95 uninstall data file

This file contains a compressed backup of Windows 3.x files that were replaced as part of the Windows 95 installation process. It is created by Windows 95 Setup and is used as part of the Windows 95 uninstall process. To remove this file, click "Old Windows 3.x and MS-DOS system files" in the Add/Remove Programs tool and then click Add/Remove.

W95undo.ini - Windows 95 uninstall script file

This file contains a listing of files backed up in the W95undo.dat file. It is created by Windows 95 Setup and is used as part of the Windows 95 uninstall process. To remove this file, click "Old Windows 3.x and MS-DOS system files" in the Add/Remove Programs tool and then click Add/Remove.


Mehrere Windows Installationen auf einer Platte

Wer häufig Programme aus dem Web lädt und installiert, zermüllt sich bald das System mit DLL-Leichen und veralteten Registry-Einträgen.

Man kann daher beschrieben, eine Kopie des Ordners erstellen und bei Bedarf einfach unter DOS wieder umbenennen.

In einer älteren CT (Ausgabe 17/98) stand aber eine sehr elegante Lösung, wie man beim Start zwischen 3 verschiedenen Windows Versionen (im Beispiel eine zum täglichen Arbeiten incl. Web, eine zum Brennen und eine dritte zum Testen von Shareware).

Der Artikel ist unter http://www.heise.de/ct/98/17/086/ nachzulesen.  Die erforderliche Batchdatei findet sich unter dem Link ftp://ftp.heise.de/pub/ct/listings/9909-192.zip


Kopie vom Windows Ordner erstellen

Zur Sicherheit sollte man eine Kopie des Windows 98-Ordners incl. aller Unterverzeichnisse anlegen.

Damit hat man ein lauffähiges Windows auf der Platte, sollte eine Installation scheitern. Ich erstelle vor jeder größeren Installation immer eine solche Kopie.

Dazu gibt man im DOS-Fenster von Windows 98 folgende Befehlszeile ein:

xcopy32 c:\windows\*.* c:\winsav\*.* /c/e/k/h>prot.log

Mit dieser Befehlszeile wird Windows in Winsav kopiert und eine LOG-Datei angelegt. Diese Befehlszeile kopiert alle Dateien incl. Subfolder und Dateiattribute mit. Zum Reaktivieren der gesicherten Version recht ein einfaches

REN Windows winalt

Ren winsav windows

"/c" verhindert, dass xcopy beim Zugriff auf win386.swp einfach abbricht (diese Datei muss nicht mitkopiert werden, Windows erzeugt sie bei Bedarf neu); "/e" kopiert alle - auch leere - Verzeichnisse; "/k" sorgt dafür, dass Read-Only-Attribute erhalten bleiben, und "/h" bewirkt, dass auch versteckte (System-) Dateien und Ordner mitkopiert werden.

Die Kopien lassen sich etwas bequemer auch etwa mit Dateimanagern anlegen, die sowohl lange Dateinamen beherrschen als auch System-Dateien und -Ordner nebst Attributen kopieren können. Dies empfiehlt sich vor allem für Besitzer älterer Windows-Versionen, denn der Schalter "/k" funktioniert erst ab Windows 95b.


Notfalldiskette aus DOS erstellen

Win98 legt im Verzeichnis Windows\Command\EBD eine Kopie der Notfalldiskette an. Diese kann im DOS Prompt mit dem Befehl bootdisk.bat erstellt werden.


Fehler in DOS wegen fehlender Share.exe

Im Gegensatz zu Windows 95 bietet die 98er Version keine Share.exe mehr an. Sollte eine DOS-Anwendung nach dieser Datei suchen und dann mit einer Fehlermeldung abbrechen, hilft folgender Tipp:

Man erstellt eine leere Datei (mit Notepad etc.) mit dem share.exe im Ordner Windows\Command. Das DOS-Programm findet die Datei und begnügt sich mit der Fälschung.


Echo bei Mikrophonbenutzung verhindern

Wer eine Applikation wie Internettelephonie, Real-Chat-Systeme oder ähnliches verwendet, kennt das Problem, dass man seine eigene Stimme als Echo vernimmt.

Der Grund ist eine falsche Einstellung der Soundkarte.

Dazu öffnet man den Lautstärkeregler und aktiviert sich über Optionen/Eigenschaften bei den unten aufgelisteten Geräten auch das Mikrophon.

Dieses wird dann im Mixer für die Wiedergabe angezeigt. Hier aktiviert man dann den Button "TON AUS". Dadurch wird eine Reflektion des Tons als Echo behoben.


Wiederherstellungskonsole ins Bootmenü aufnehmen

Die Wiederherstellungskonsole von Windows 2000 befindet sich normalerweise auf der CD. Man kann diese mit dem Befehl

winnt32 /cmdcons

aus dem i386-Verzeichnis der CD aber auch ins Bootmenü von Windows 2000 mit aufnehmen.


TEAC CDR55S funktioniert nicht (Lampe ständig an)

Auch mit den neusten Brennprogrammen und ASPI-Treibern ist der TEAC CDR55S Brenner nicht zum Funktionieren zu bewegen. Die Kontrollleuchte ist ständig an.

Abhilfe schafft das Firmware Update Version R von Teac unter

http://www.teac.de/support/

Danach läuft der Brenner ohne Probleme mit allen bekannten Brennprogrammen.


Internetverbindung ohne Nachfrage deaktivieren

Benötigt die aktuelle Anwendung eine WWW Verbindung, erscheint die Login-Auforderung von Windows. Diese kann automatisch gestartet werden, was auch über die Checkbox unten einzustellen ist.Zur Aktivierung / Deaktivierung dieser Funktion muss die Registry für Windows 2000 wie folgt geändert werden:

Unter

HKEY_CURRENT_USERS\ RemoteAccess\Profile\[Providername]

ändert man den Wert "AutoConnect" auf 1 auf 0.


Outlook Express über T-Online nutzen

Der Mail- und Newsclient des Internet Explorers 4.0, welcher bei Win98 automatisch benutzt wird, kann auch für T-Online Nutzer verwendet werden.

Zunächst muß man eine PPP Verbindung zu T-Online im DFÜ Netzwerk eingerichtet haben.

Danach startet man Outlook Express. Beim ersten Start werden die erforderlichen Angaben automatisch abgefragt. Sollte dies nicht der Fall sein, geht man auf den Eintrag Extras - Konten und wählt dort Hinzufügen "EMAIL".

Die erste Eingabe ist der angezeigte Name in einer eMail. Geben Sie hier ihren richtigen Namen, nicht aber die eMail-Anschrift ein.

Im 2. Fenster wird die eMail-Anschrift verlangt, welche dann XXX@t-online.de lautet. Sollten Sie noch eine Adresse mit Zahlen haben, kann diese unter T-Online / Service in eine Alias-Anschrift geändert werden.

Das nächste Fenster verlangt 2 Eingaben:

Der erste ist der Server für den Posteingang. Hier geben Sie pop.btx.dtag.de ein

Für den Postausgang ist der Server mailto.btx.dtag.de zuständig.

Das Feld "Kontoname" im folgenden Fenster nimmt das über den Decoder festgelegte EMail-Alias auf, im Feld  "Kennwort:" geben Sie nur einen einzelnen Punkt (.) ein. Das pers. Kennwort ist hier nicht erforderlich, da dies bereits bei der Einwahl über den PPP-Zugang geprüft wird.

Ab sofort können Mails über T-Online abgerufen und verschickt werden. Denken Sie daran, dass für die Nutzung eine PPP Verbindung NUR über T-Online möglich ist. Mit einem fremden PPP Zugang (AOL, Provider) kommen Sie nicht in das T-Online-Postfach. Daher bietet es sich an, unter Eigenschaften bei dem aktivierten Konto unter der Registerkarte Verbindungen T-Online einzustellen. Sobald Mails versendet oder empfangen werden, baut der Client die Verbindung automatisch über T-Online auf.

Weiterhin sollte unter der Registerkarte Extras-Optionen-DFÜ die Einstellungen "Keine DFÜ-Verbindung herstellen" und "Hinweis beim Wechsel.." sowie "Automatisch wählen, wenn auf neue Nachrichten geprüft wird", aktiviert sein. Damit geht der Client erst online, wenn Sie Nachrichten versenden oder empfangen wollen. Um die zu versendenden Nachrichten erst alle offline zu schreiben, muss unter SENDEN die Option "Nachricht sofort senden" deaktiviert werden.


Meldung DFÜ kann nicht initialisiert werden

Sollte beim Start des DFÜ Netzwerks die Meldung erscheinen " DFÜ kann nicht initialisiert werden, bitte Computer neu starten oder DFÜ neu installieren" hilft nur eine Radikalkur:

In der Systemsteuerung unter SOFTWARE, WINDOWS SETUP deinstalliert man das DFÜ-Netzwerk, startet den Rechner danach neu und installiert das DFÜ-Netzwerk wieder auf dem gleichen Wege.

Tipps zum Deinstallieren:

Das DFÜ Netzwerk entfernt man an besten über die Systemsteuerung/Software. Danach wechselt man in den DOS-Modus und benennt folgende Dateien wie folgt um:

cd windows\system

ren pppmac.vxd pppmac.dxv

ren rnasetup.dll rnasetup.old

ren rnaapp.exe rnaapp.eex

ren rnaui.dll rnaui.lld

ren rnanp.dll rnanp.lld

ren rnathunk.dll rnathunk.lld

ren rasapi16.dll rasapi16.lld

ren rasapi32.dll rasapi32.lld

ren rnaserv.dll rnaserv.lld

ren smmscrpt.dll smmscrpt.lld

ren smmsetup.dll smmsetup.lld

ren splitter.vxd splitter.dxv

ren spap.vxd spap.dxv

ren vgateway.vxd vgateway.dxv

ren wsock32.dll wsock32.lld

ren rnaph.dll rnaph.lld

ren wsock.vxd wsock.dxv

ren vdhcp.386 vdhcp.683

ren vip.386 vip.683

ren vnbt.386 vnbt.683

ren vtcp.386 vtcp.683

ren vtdi.386 vtdi.683

cd..

ren winsock.dll winsock.old

cd \

cd progra~1\access~1

ren slipmenu.scp slipmenu.old

ren slip.scp slip.old

cd\

cd windows\inf

ren rna.inf rna.fni

Unter Umständen sind einige Dateien nicht vorhanden, daher keine Panik.

Q181599


Einsatz von Poledit

von Jürgen Karl ,Karl_Juergen@msn.com

Auf mehrfachen Wunsch hier eine Anleitung zum Gebrauch von Poledit auf einem Einzelplatzrechner.Es sollten zusätzlich das Passwort zum Bios aktiviert sein sowie alle Einträge aus der registry unter Folder und Drive im Zweig HKEY_CLASSES_ROOT entfernt werden, mit denen es möglich ist über die rechte Maustaste (auch im Dialogfeld öffnen und speichern) ein Explorerfenster zu öffnen (obwohl der Explorer evtl. nicht freigegeben ist lässt sich so eine Instanz starten!).

Voraussetzung: Das System muss beim Starten ein Einloggen mit Benutzername + Passwort ermöglichen.

1. System starten und als Administrator (besitzt alle Rechte) einloggen

2. Systemrichtlinien-Editor (poledit.exe) starten

3. "Datei - Registrierung öffnen"

Erklärung: Die Einstellungen unter "Lokaler Computer" bleiben immer erhalten, egal, unter welchem Namen man sich einloggt.Die Einstellungen unter "Lokaler Benutzer" dagegen werden dem User zugewiesen, der gerade eingeloggt ist. Das heißt, man kann die Zugriffsrechte eines Benutzers nur ändern, wenn man sich unter seinem Namen eingeloggt hat!Finger weg von "Datei - Neu" das funktioniert auf Einzelplatzrechnern nicht!

Immer "Datei - Registrierung öffnen" verwenden!

4. "Lokaler Computer" öffnen und gewünschte Einstellungen vornehmen

TIPP: bei "System - Ausführen" vorläufig poledit.exe eintragen, dann wird das Programm immer gestartet, egal wersich einloggt. Vorteil: Mann kann verschiedene Benutzer konfigurieren, denen man natürlich den Zugriff auf poledit.exe nicht gewähren darf (sonst könnten sie ja ihre Rechte selbst ändern), wenn man ihnen aber keinen Zugriff gibt, kann man die Rechte ja gar nicht einstellen; also bei "Lokaler Computer" das Programmstarten lassen, dann wird es nämlich ausgeführt.

5. "Lokaler Benutzer" öffnen und gewünschte Einstellungen vornehmen

als Administrator sich selbst natürlich alle Rechte gewähren und NIE poledit.exe sperren (nie "Programme zum Bearbeiten der Registrierung deaktivieren" ankreuzen), sonst sperrt man sich selbst aus und kann nichts mehr einstellen!!!

6. Unter neuem Benutzernamen einloggen und jeweils gewünschte Einstellungen vornehmen. Nicht vergessen, poledit.exe bei allen anderen zu sperren (System - Zugriffsbeschränkungen - Programme zum Bearbeiten der Registrierung deaktivieren).

7. Damit nun neue Benutzer, die sich mit einem neuen, dem Computer nicht bekannten, Usernamen einloggen - oder bei dem Dialog einfach auf "Abbrechen" klicken - keine Rechte haben: den Dialog zum Einloggen öffnen, aber keinen Namen oder Passworteingeben, sondern auf "Abbrechen" klicken. Dann poledit starten und bei "Lokaler Benutzer" sämtliche Rechte deaktivieren, unter einem anderen Namen wieder einloggen und fertig!

Nicht vergessen: Die Einstellungen bei "Lokaler Computer" sind für alle User gültig, die Programme, die dort eingetragen sind (bei Ausführen), werden IMMER gestartet, egal, wer sich einloggt. Also dort am Besten keine Programme starten lassen sondern nur über den Autostart-Ordner.


Dateitypen im Kontextmenü NEU registrieren

Wenn Sie im Explorer die rechte Maustaste drücken, öffnet sich ein Kontextmenü. Hier gibt es auch den Auswahlpunkt "NEU" unter dem eine Reihe von Dateitypen zum Anlegen zur Verfügung stehen. Diese Liste können Sie um weitere Dateitypen erweitern.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

In diesen Beispiel wird die Dateiendung "CMD" hinzugefügt:

1.	Erstellen Sie eine leere Referenzdatei. Diese Datei legen Sie im Verzeichnis "%Systemroot%\ShellNew" unter einen beliebigen Namen (aber mit der entsprechenden Endung) ab. Hier z.B. "CMDLEER.CMD"

2.	Wenn dieser Dateityp noch nicht registriert ist müssen Sie die Endung im Explorer noch über "Ansicht" -> "Optionen" -> "Dateitypen" -> "Neuer Typ" hinzufügen (bei dem Beispiel der CMD-Datei ist das nicht nötig)

3.	Suchen Sie unter "HKEY_CLASSES_ROOT" die Dateiendung (Hier ".CMD") und klicken Sie den Eintrag an

4.	Erstellen Sie unter dieser Endung einen neuen Schlüssel mit den Namen "ShellNew"

5.	Klicken Sie diesen neuen Schlüssel an und erstellen Sie hier einen neuen Eintrag mit den Namen "FileName" als Datentyp REG_DWORD

6.	Geben Sie als Wert den Dateinamen der Datei an, die Sie unter Punkt 1 angelegt haben (hier also: CMDLEER.CMD

Jetzt können Sie über das Kontextmenü neue Leere CMD-Dateien erstellen.


Zugriff auf NT-Rechner ohne Anmeldung

Wollen Sie über Windows 95/98 auf  das freigegebene Verzeichnis eines NT-Rechners zugreifen, ist immer eine Anmeldung erforderlich. In einem privaten Netzwerk kann das etwas nervig werden, wollen Sie eine automatische Anmeldung, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Sie dürfen kein Windows Paßwort haben

2.	Die Option "Windows Anmeldung" muß als primäre Netzwerkanmeldung aktiviert sein.

3.	Es darf auf dem Windows Rechner kein Benutzerprofil aktiviert sein, da ansonsten immer das Kennwort beim Zugreifen weitergeben wird

4.	Entfernen Sie aus der system.ini die ganze Sektion "Password Lists"

5.	Starten Sie den PC neu, beim Anmelden werden Sie nun als erstes nach einem Windows Kennwort gefragt, hier dürfen Sie nichts eingeben. Jetzt werden Sie nach dem Netzwerkkennwort gefragt, hier müssen Sie das Kennwort vom NT-Rechner eingeben, das für die Freigabe benutzt wurde und die Option "Kennwort Speichern" ankreuzen.


Warnmeldungen versenden

Einige Warnmeldungen können Sie an einen bestimmten Rechner oder Anwender versenden lassen. Leider hat MS nicht viele Meldungen für das Versenden vorgesehen. Wenn ein Rechner Warnmeldungen versenden soll, müssen Sie das über den Server-Manager konfigurieren. Starten Sie dafür den Server-Manager und wählen Sie den entsprechenden Server oder die Workstation aus. Gehen Sie nun über das Menü "Computer" -> "Eigenschaften" -> "Warnungen". Hier können Sie User- und Computernamen eintragen.

Die Einträge finden Sie auf den jeweiligen Computer in der Registry unter:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Alerter\ Parameters

unter dem Wert "AlertNames" als Datentyp REG_MULTI_SZ. Hier können Sie auch direkt die Computer oder Usernamen eintragen.


Konfigurieren der TCP-IP Paketfilter (Ports)

Unter Windows NT Server können Sie in der Netzwerkumgebung unter den Protokollen bei den IP-Eigenschaften festlegen für welche Ports der Zugriff aktiviert werden soll. Wenn man das an mehreren Rechnern machen muß ist diese Möglichkeit sehr aufwendig, hier ist es dann leichter wenn man eine REG-Datei hat welche die benötigten Änderungen direkt in die Registry einträgt. So sollte man diese Einträge an einer Maschine durchführen und dann die betreffenden Schlüssel exportieren.

Für das setzen der Paketfilter sind folgende Registrykeys verantwortlich:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

über:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters

Wird mit dem Eintrag "EnableSecurityFilters" als Datentyp "REG_DWORD" die Filterfunktion aktiviert. Wenn Sie diesen Wert auf 1 setzen, ist die Filterfunktion aktiviert, standardmäßig steht dieser Wert auf 0 wodurch die Filterfunktion deaktiviert ist.

Jetzt müssen Sie noch unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ [AdapterName]\ Parameters\ Tcpip

(ersetzen Sie [AdapterName] durch die jeweilige Netzwerkadapterbezeichnung)

Unter diesen Schlüssel finden Sie drei identische Einträge für TCP (TcpAllowedPortS), UDP (UdpAllowedPorts) und IP (RawIPAllowedProtocols) als Datentyp REG_BINARY.

Unter diesen Werten werden die zulässigen Portnummern als ASCII-Werte kodiert angegeben. Nach jeder Portangabe erfolgt ein Nullbyte, das gesamte wird durch ein weiteres Nullbyte gekennzeichnet.

Der Eintrag zum Freischalten der Ports 80 und 81 lautet also in hexadezimaler Notierung beispielsweise 38 30 00 38 31 00 00


Eine zusätzliche CPU nach der Installation von Windows NT hinzufügen

Wenn Sie Windows NT schon installiert haben und nachträglich eine weitere CPU hinzufügen wollen, wird die zusätzliche CPU nicht von Windows NT automatisch erkannt.

Um sich eine Neuinstallation zu ersparen, finden Sie im Resource Kit von MS das Tool "uptomp.exe". Nach dem Sie dieses Tool auf Ihren PC ausgeführt haben, wird Windows NT die zusätzliche CPU erkennen und auch benutzen.

Das Tool können Sie sich auch kostenlos unter ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/reskit/nt40/uptomp/ runterladen.


Umgebungsspeicher für die DOS-BOX vergrößern

Werden viele Pfade bzw. Variablen in der DOS-BOX benötigt, kann es vorkommen das die standardmäßige Größe für den Umgebungsspeicher nicht ausreicht.

Um den zu vergrößern müssen Sie folgen Eintrag in den "CONFIG.NT" hinzufügen.

shell=%windir%\system32\command.com /p /e:[Größe]

Die "Config.NT" finden Sie unter "%Systemroot%\System32"


Paketgröße von RAS-Verbindungen verändern

Die standardmäßige zulässige Paketgröße bei RAS-Verbindungen liegt bei einem Maximum von 1514 Byte. Wenn man eine sehr schlechte Telefonverbindung hat, kann das verringern der Paketgröße Vorteile bringen. Da bei der Verringerung der Packetgröße auch der Datendurchsatz sinkt, ist diese Veränderung nur bei sehr schlechten Verbindungen anzuraten.

Die Einstellung können Sie in der Registry ändern:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ AsyncMacn\ Parameters

ändern Sie den Wert "MaxFrameSize" als Datentyp REG_DWORD entsprechend ab. So können Sie hier den Wert z.B. auf 576 Byte reduzieren.


Protokollierung der RAS-Dienste konfigurieren

Fehler im RAS (Remote Access Service) werden im NT Ereignisprotokoll protokolliert. Bei einer Fehlersuche, sind meißt ausführlichere Informationen über einen Fehler sehr hilfreich. Ein ausführlicheres LOG können Sie dafür über die Registry aktivieren.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RasMan\ Parameters

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ RasMan\ PPP

Ändern Sie hier jeweils den Wert "Logging" von 0 auf 1 um die ausführliche Protokollierung zu starten. Jetzt wird ein ausführliches Log unter "%Systemroot%\System32\Ras" ´die Datei "Device.log" und "PPP.log" erstellt. Die Größe der Datei liegt bei  maximal 100 kByte, danach werden die alten Einträge wieder überschrieben.


Konfigurieren wer austauschbare Medien formatieren bzw. auswechseln darf

Wenn Sie festlegen wollen, wer unter Windows wechselbare Speichermedien formatiern und austauschen darf, müssen Sie auf die Regsitry zurückgreifen

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Finden Sie den Eintrag "allocatedasd" als Datentyp REG_SZ. Diesen Eintrag können Sie auf folgende Werte setzen:

0	Nur Administratoren
1	Administratoren und Power User
2	Administratoren und lokale Anwender


QBASIC  ist unter Windows 2000 nicht mehr vorhanden

Microsoft hat das Programm QBasic bei Windows 2000 nicht mehr mitgeliefert. Wenn Sie aber alte QBasic Programme noch laufen lassen wollen, müssen Sie sich das QBasic von Windows NT auf Ihr System kopieren.

Sie benötigen die Dateien QBASIC.EXE und QBASIC:HLP, die Sie aus dem I386 Verzeichnis mit EXPAND in das System32 entpacken müssen:

Expand qbasic.ex_ %systemroot%\system32\qbasic.exe

Expand qbasic.hp_ %systemroot%\system32\qbasic.hlp


Lokales Profil laden, wenn das Anmelden über eine langsame RAS-Verbindung erfolgt

Wenn man sich über eine langsame RAS-Verbindung an einen Server anmeldet, ist es besser, wenn das lokale Profil geladen wird und nicht das ganze Profil über die RAS-Verbindung geladen werden muß.

Durch setzen eines Registrywertes können Sie bestimmen, ob bei langsamen Verbindungen das lokale Profil verwendet werden soll.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Erstellen Sie einen Wert mit den Namen "SlowLinkProfileDefault" als Datentyp REG_DWORD

1	Profil immer über die Verbindung laden (Standard bei NT 4.0)
0	bei langsamen Verbindungen lokales Profil verwenden (Standard bei Windows 2000)


Pfad der Uninstall Dateien für die Installation vom Service Pack ändern

Wenn Sie unter Windows ein Service Pack installieren, legt Windows Sicherungsdateien an, um die Installation unter Umständen wieder rückgängig machen zu können.

Wo Windows diese Dateien ablegen soll, können Sie nur in der Registry beeinflussen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Setup

Hier finden Sie den Wert "ServicePackSourcePath" wo Sie nun einen neuen Speicherort angeben können.


Wo legt Windows die BIOS Informationen ab ?

Für abfragen in großen Unternehmen ist es oft interessant die BIOS Version der Rechner rauszubekommen.

Windows stellt die BIOS-Version fest und legt die Informationen in der Registry unter folgenden Schlüssel ab:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System

Hier finden Sie folgenden Einträge

SystemBiosDate	REG_SZ	BIOS Datum
SystemBiosVersion	REG_MULTI_SZ	BIOS Version
VideoBiosDate	REG_SZ	VIDEO BIOS Datum
VideoBiosVersion	REG_MULTI_SZ	VIDEO BIOS Version


Wenn man sich über einen SFU Client mit Linux verbindet erscheint eine Fehlermeldung

Wenn Sie eine Verbindung mit einen SFU (Service for Unix) Client Version 2.0 mit einen NFS Share auf einem Linux Server verbinden wollen, erscheint folgende Fehlermeldung: "svc: unknown version(3)"

Das liegt daran, das Linux mit NFS Version 2.0 arbeite, SFU aber die Verbindung mit NFS Version 3.0 durchführen will. Damit beim Verbindungsaufbau NFS Version 2.0 verwendet wird, müssen Sie folgenden Wert setzen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Client for NFS\ CurrentVersion\ Default

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit den Namen "DisableV3" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie den Wert auf 1


Passwort wird nicht automatisch in allen Session geändert !

Wenn Sie unter Windows 2000 mehr als ein mal angemeldet sind und das Passwort in einer Session ändern, wird diese Änderung zwar auch bei den anderen Verbindungen durchgeführt, aber die zwischengespeicherten Informationen werden nicht gelöscht. So kann man mit den alten oder neuen Passwort arbeiten.

Das löschen dieser alten Passwörter wird nur durch das manuelle beenden aller Netzwerkverbindungen erreicht.

Beachten Sie dieses bei System Accounts, die meist mehr als eine Session geöffnet haben. Ansonsten können alte Passwörter noch lange Zeit ihre Gültigkeit behalten


Fehlermeldungen mit mehr Aussagekraft

Wenn Windows 2000 abstürzt, bekommen Sie eine Fehlermeldung ausgegeben. Wird dieser Fehler durch einen Treiber ausgelöst, sieht die Fehlermeldung folgendermaßen aus:

STOP: 0x000033366 (X1,X2,X3,X4) PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES

X1 immer 0

X2 Adresse des Prozesses

X3 Die Pagenummer

X4 Der Zeiger auf den Treiber, der den Fehler ausgelöst hat.

Den meisten Leuten (mir auch) nützt dieser Zeiger recht wenig  :-). Wenn Sie also auch recht gern wissen möchten welcher Treiber nun diesen Fehler ausgelöst hat, müssen Sie folgendes in die Registry eintragen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management

Erstellen Sie hier einen neuen Eintrag mit den Namen "TrackLockedPages" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie den Wert auf 1 und starten Sie den Rechner neu.

Wenn der Rechner jetzt mal wieder wegen den fehlerhaften Treiber abstürzt, sieht die Fehlermeldung folgendermaßen aus:

STOP: 0x000033366 (X1,X2,X3,X4) DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS

X1 Die Adresse des Treibers, der die Seite gesperrt hat

X2 Der Aufruf der Adresse  des Treibers, der die Seite gesperrt hat

X3 Der Zeiger auf die MDL welcher die gesperrte Seite angesprochen hat

X4 Der Name des Treibers, der den Fehler verursacht hat

Unter X4 wird Ihnen jetzt der Name des Treiber angezeigt, der Schuld an dem Fehler war. Diese Meldung hilft meist etwas mehr.

Beseitigen Sie den Fehler und entfernen Sie den Eintrag wieder aus der Registry

Sie dürfen diesen Eintrag auf keinen Fall auf 0 setzen, das Funktioniert nicht !!!


Namensauflösung über Windows Sockets

Unter "Bedeutung der Node-Types" wird beschrieben in welcher Reihenfolge die Namensauflösung bei Anwendungen läuft, die über NBT arbeiten.

Bei Anwendungen die eine Namensauflösung über Windows-Sockets durchführen sieht die Reihenfolge ganz anders aus.

1.	Als erstes wird überprüft ob der Clientname der eignen Name ist

2.	Dann wird der Name in der lokalen HOST-Datei gesucht

3.	Wurde er da nicht gefunden, wird ein Anfragen an den DNS-Server gesendet

4.	Als letztes wird versucht die Namensauflösung über NetBIOS durchzuführen.

Wenn es in Ihren Netzwerk keinen DNS-Server gibt, kann es sinnvoll sein die Reihenfolge zu ändern und erst eine Namensauflösung über NetBIOS durchführen zu lassen. Ansonsten wird erst auf einen Timeout des DNS-Severs gewartet, bevor über NetBIOS versucht wird den Namen aufzulösen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Service\ Tcpip\ Parameters

Finden Sie den Eintrag "DnsNbtLookupOrder", wenn Sie diesen Wert auf 1 setzen, wird erst versucht über NetBIOS die Namensauflösung durchzuführen.


Starke Fragmentierung der MFT führt zu Startfehler

Wenn die Master File Table (MFT) von NTFS zu stark fragmentiert ist, kann das dazu führen das Windows NT 4.0 nicht mehr startet und mit einem blinkenden Cursor oder einer Fehlermeldung stehen bleibt.

Das passiert deshalb, weil beim Booten NT in der MFT nach der Datei NTLDR sucht, welche den Bootvorgang dann weiter fortsetzen soll. Ist die MFT nun zu stark fragmentiert, reicht der Speicher nicht mehr aus und NT kann denn Bootvorgang nicht mehr fortsetzen.

Als Lösung gibt MS nur die Empfehlung die Festplatte regelmäßig zu defragmentieren, da Windows NT 4.0 dafür kein Tool besitzt ist man gezwungen auf Tools anderer Hersteller zurückzugreifen.

Mit dem letzten Service Pack soll dieser Fehler behoben worden sein.

Genaueres zu diesen Problem finden Sie in der MS Knowledge Base Q228734


Monitor schaltet beim Start eines Spiels ab

Wenn der Monitor beim Start einer DirectX-Anwendung oder OpenGL-Spiels abschaltet oder dunkel wird, setzt die Anwendung den Monitor in eine zu hohe Frequenz.

Entwender installiert man den richtigen Monitor-Treiber oder geht wie folgt vor:

Man startet über "START" -> "Ausführen" DXDIAG und wechselt dort auf die Registerkarte "Weitere Hilfen". Hier klickt man auf "Außer Kraft setzen", und gibt dort seine Hz-Zahl manuell vor.


Modem wählt nicht oder verbindet direkt ohne Amt zu haben

Das ELSA MicroLink 56k Internet c mit Firmwareversion 1.71 wählt unter Windows 95, Windows 98 und Windows NT4.0 bei aktiviertem Feld systemsteuerung  ->  Modems -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Vor dem Wählen auf Freizeichen warten nicht.In manchen Fällen ist es bisher auch aufgetreten, dass das Modem nach einem Systemstart einmal wählt und weitere Wahlversuche ohne Neustart verweigert.

In der mdmelsa7.inf vom 22.10.1999 ist erstmals unter dem Eintrag "DialSuffix" der anstatt "" nun ";" eingetragen. Diese Veränderung begründet sich in Vorschriften zum WHQL Test. Aufgrund von des Timings zwischen dem Absetzen eines AT-Kommandos und dessen Verarbeitung und Quittierung kommt es zu diesem Effekt.Lösung:Systemsteuerung -> Modems -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Vor dem Wählen auf Freizeichen warten deaktivieren. Hierbei ist zu beachten, dass bereits angelegte DFÜ-Netzwerkverbindungen aufgrund der veränderten Grundeinstellung des Modems neu angelegt werden müssen.

Eine endgültige Lösung hat die ELSA AG ab der Firmwareversion 1.77 eingearbeitet


Drucker druckt zerstückelte Bilder

Wenn der Drucker gelegentlich zerstückelte Bilder druckt oder Texte fehlen, könnte der Rechner zu schnell sein. Testweise sollte man daher unter "Drucker"-Details bei "nicht gewählt" 300 Sekunden und bei "Übertragungswiederholung" 900 Sekunden eintragen.


Rund um das ZIP-Laufwerk

1.	Das Guest95 Programm kollidiert u.U. mit einer NE2000 Netzwerkkarte, was einen Systemabsturz beim Hochfahren verursachen kann. Daher sollte die NE Karte vorläufig im Gerätemanager deaktivieren.

2.	Die Einstellungen des Parallel-Port ZipDrives können wie folgt geändert werden, sollte der "Beschleuniger" die Schnittstelle nicht optimal einstellen:

Unter Eigenschaften vom ZIP Drive Interface in dem Gerätemanager trägt man bei Einstellungen folgendes ein:

/mode x /port:Adresse /speed: y

für Mode x gelten:

nible (sehr langsam, geht bei allen Ports)
bidir (Bidirektional)
fast (automatische Erkennung der schnellsten Betriebsart)
epp (EPP Modus)
eppecr (EPP/ECp)
smceppecpsmc (SMP-Chipsatz)
smcepp (SNO-Chipsatz)

Bei keinen "Uralt-Rechnern" sollte man ruhig EPP oder EPP/ECP wählen. In der Regel wählt der Port-Beschleuniger aber den richtigen Modus. (ECP im BIOS aktivieren)
für Port gilt die Adresse aus dem BIOS (378 in der Regel)

für Speed gelten Zahlenwerten von 1-6, wobei 6 am schnellsten ist.

3.	Keine DOS Treiber für das ZIP im Windows 95 laden (autoexec.bat), da sonst die Funktionen im Kontextmenü verloren gehen

4.	Stört das Auswerfen des Mediums beim Herunterfahren, kann man in der Registry unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Iomega Corporation\Software\Extrensions\ZIP

SchutdownEject den Wert dort von 1 auf 0 setzen.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)


Write Allocate aktivieren

Der K6 von AMD verfügt über ein Feature, welche sich Write Allocate nennt. Der K6 schreibt in diesem Modus Daten, welche sich noch nicht im Cache befinden, direkt in den Arbeitspeicher und liest diese danach sofort in den Cache ein. Das ganze erfolgt im schnellen Burst Modus. Ohne dieses Feature würde die CPU die Information nur im RAM ablegen und hätte diese nicht auch im Cache gespeichert. Der Geschwindigkeitsvorteil beläuft sich mit Write Allocate auf ca. 5-8 Prozent, je nach Anwendung

Neuere Boards bieten dieses Feature im Bios. Bei älteren Boards hilft ein Patch der CT unter ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/setk6v3.zip


Hauppauge WinTV meldet, dass kein WFW Treiber installiert ist

Nach der Installation aller nötigen Treiber der Hauppauge WinTV (alle Modelle) und Installation der WinTV Software kann es passieren, dass die Software einen nicht installierten Treiber meldet. Der Fehler tritt vor allem bei Karten auf, die mit der Treiber CD 1.9 ausgeliefert wurden.

Man sollte daher sich zunächst bei Hauppauge die neuen Treiberund WinTV herunterladen.

Zudem benötigt man den Patch wintvid.exe von der Homepage, welcher vor der Installation der neuen Treiber gestartet werden muss. Der Treiber lädt beim Start eine kleine Datei, welche die genau ID des Chipsatzes ermittelt und Windows mitteilt. Danach wird die Karte erneut erkannt und kann installiert werden.


IRQ Problem zwischen AGP-Grafikkarte und PCI Karte lösen

Beim Einbau einer PCI Karte kann man eine böse Überraschung erleben. Wer eine AGP Grafikkarte im System hat und dieser (wie fast immer notwendig) im BIOS über Asign IRQ for VGA einen IRQ zugewiesen hat, bekommt bei fast allen Boards dann Probleme, wenn eine weitere PCI Karte im ersten Slot unter dem AGP eingebaut wird, da diese Karte dann den gleichen IRQ wie die AGP Karte bekommt.

Als Lösung bietet sich an, die PCI Karte einfach einen Slot tiefer einzubauen und den "Problemslot" einfach freizulassen oder mit einer Voodoo Karte etc. zu bestecken, da diese keinen IRQ benötigen.

Glücklicherweise bieten einige BIOS Versionen die Möglichkeit, den PCI Slots IRQs speziell zuzuweisen.

Die Grafikkarte sollte einen IRQ immer alleine bekommen


Tools aus dem Resorce Kit
Tools aus dem Resource Kit

Auch für Windows 2000 gibt es mal wieder ein Resource Kit mit echt nützlichen Tools. So werde ich mir jetzt mal die Arbeit machen hier einige Tools vorzustellen. Aus Zeitgründen wird auch das etwas dauern, wer Lust hat und eines der Tools selber benutzt, kann mir gern eine Beschreibung zusenden, die ich dann hier aufnehmen werde.


Löschen von zwischengespeicherten Profilen über das Netzwerk (DELPROF.EXE)

Wenn "Roaming Profiles" in einem Netzwerk eingesetzt werden, wird beim Anmelden eines Anwenders eine Kopie des  Profiles unter "%SystemRoot%\Profiles" angelegt.

Mit dem Tool "DELPROF.EXE" haben Sie die Möglichkeit solche Profile über das Netzwerk zu löschen wenn Sie z.B. schon eine längere Zeit nicht mehr benutzt wurden.

Parameter:

Delprof [/q] [/i] [/p] [/c:\\computername] [/d:Tage] [/?]

/q	Es erfolgen keinen Rückfragen an den Anwender
/i	Fehler werden ignoriert und das Löschen wird fortgesetzt
/p	Gibt einen Meldung aus, bevor das Profil gelöscht wird
/c:\\Computername	Gibt den Rechner an, auf dem die Profile gelöscht werden sollen
/d	Anzahl der Tage, die das Profil nicht benutzt wurde, bevor es gelöscht wird.
Wenn Sie das Programm über den Schedule Dienst ausführen, müssen Sie bedenken, das der Schedule standardmäßig mit einem Local System - Account läuft, der keine Netzwerkberechtigungen hat. Wenn Sie unter so einem Account dieses Programm ausführen, kann das Profilverzeichnis unter "%SystemRoot%\Profiles" nicht gelöscht werden. Der dazugehörige Eintrag in der Registry "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfilList" wird aber gelöscht, was zu folge hat, das ein neues Profil erstellt wird, wenn sich der USER wieder auf diesen Rechner anmeldet, welches dann einen neuen Namen bekommt (.00x). Deshalb sollten Sie das Programm immer mit "Domain Admin" rechten ausführen.


Feststellen des Betriebsystems im Loginscript (GETTYPE.EXE)

Mit diesen Befehl können Sie abfragen welches Betriebsystem auf einem Rechner läuft.

Parameter:

Gettype [\\Computername] [/s]

\\Computername	Gibt den Rechner an
/s	Ohne Bildschirmausgabe

Folgende Fehlermeldungen werden erzeugt:

1	Windows  NT Workstation
2	Windows 2000 Professional
3	Windows NT Server (kein Domain Controller)
4	Windows 2000 Server (kein Domain Controller)
5	Windows NT Server (Domain Controller)
6	Windows 2000 Server (Domain Controller)
7	Windows NT Enterprise/Terminal Version (Domain Controller)
8	Windows NT Enterprise/Terminal Version (kein Domain Controller)

Die Fehlermeldung kann über die Variable %Errorlevel% in einem Loginscript abgefragt und weiterverarbeitet werden. So können Betriebsystemabhängige Funktionen gesetzt werden.

Beispiel:

Gettype \\%Computername% /s

Goto System%errorolevel%

:System1

....

:System2

usw.


User Manager (CUSRMGR.EXE)

Mit diesen Tool können Sie so gut wie alle Funktionen der User-Verwaltung über die Eingabeaufforderung durchführen, gerade bei Änderungen die viele Anwender betreffen, kann man sich mit einem Batchprogramm damit die Arbeit erleichtern.

Cusrmgr	-u USERID  [-m \\Computername] [-r UserName  | -d UserName] [-p | -P Passwort] [-rlg AlterGruppenName NeuerGruppenname] [-rgg AlterGruppenName NeuerGruppenName] [-alg LokalerGruppenName] [-agg GloblerGruppenName] [-dlg LoklerGruppenName] [-dgg GloblerGruppenName] [-dgg GloblerGruppenName] [-c Beschreibung] [-f  UserName] [-U UserProfil] [-n LogonScript] [-h HomeVerzeichnis] [-H HomeLaufwerk] [+s oder -s Einstellungen]
-u UserID	Accountname, auf den sich einige Funktionen beziehen sollen
-m \\ComputerName	Computername, Standard ist der Computer auf dem das Skript ausgeführt wird
-r UserName	neuer Username, der dem User durch den bei -u angebenen Namen ausgetauscht wird
-d UserName	löscht den Usernamen
-p	setzt Zufallspasswort
-P Passwort	setzt angegebenes Passwort
-tlg AlterGruppenName NeuerGruppenName	Umbenennen einer lokalen Gruppe
-rgg AlterGruppenName NeuerGruppenName	Umbenennen einer globalen Gruppe
-alg LokalerGruppenName	fügt den unter -u angegebenen Anwender in diese lokale Gruppe ein
-agg GlobalerGruppenName	fügt den unter -u angegebenen Anwender in diese globale Gruppe ein
-dlg LokalerGruppenName	entfernt den unter -u angegebenen Anwender aus der lokalen Gruppe
-dgg GlobalerGruppenName	entfernt den unter -u angegebenen Anwender aus der globalen Gruppe
-c	setzt die Beschreibung
-f Username	setzt den vollständigen Anwendernamen
-U UserProfil	setzt das Userprofil
-n	setzt das logon Script
-h	setzt das Homeverzeichnis
-H	setzt das Homelaufwerk
+S bzw. -S	setzt oder entfernt die Einstellungen mögliche Werte: MustChangePassword CanNotChangePassword PasswordNewerExpires AccountDisabled AccountLockout RASUser


Protokollierung für PPP aktivieren

Wenn Sie Probleme mit einer PPP Verbindung haben, kann es meist recht nützlich sein, wenn man sich ein PPP-Protokoll erstellen lässt.

Mit folgenden Befehl können Sie die Protokollierung aktivieren. Die Logdateien finden Sie dann unter "%SystemRoot%\tracing".

1.	Öffnen Sie die Eingabeaufforderung

2.	Geben Sie hier nun folgendes ein:
Netsh
Ras
Set tracing PPP enable

Wenn Sie das Protokoll nicht mehr brauchen, sollten Sie diese Funktion wieder deaktivieren, da hier doch etliche Resourcen verbraucht werden. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Öffnen Sie die Eingabeaufforderung

2.	Geben Sie hier nun folgendes ein:
Netsh
Ras
Set tracing PPP disable


Import von MS-Access-Adressen im Windows-Adreßbuch

von Rainer Skibb

Auf meinem Büro-PC sind Win95, IE4, Outlook Express4 und MS Office 97 installiert. Dort habe ich Meine Access-Adreßdatenbank mit ca. 4500 Anschriften aufgerufen, das Fenster geschlossen (das "Formular") und das Datenblatt geöffnet. Dann die Exportfunktion aufgerufen und definiert, daß ich es als *.csv-Datei abspeichern will. Nach dem Bestätigen öffnet sich der Export-Assistent von Access mit der Stelle, die für den ganzen Vorgang wichtig ist: Standardmäßig enthält das Kästchen für die Dezimalstellenangabe ein Komma - das muß unbedingt auf Semikolon geändert und für die Texttrennung ein Komma gewählt werden. Wenn beide Felder ein Komma enthalten, wird der Export mit dem Hinweis auf einen nicht definierten Fehler verweigert. Wenn die Textrennung mit "Semikolon" definiert wird, klappt zwar die Speicherung als *.csv-Datei, aber hinterher gibt's ein Problem.

Wenn also die korrekt erstellte *.csv-Datei vorhanden ist, das Windows-Adreßbuch öffnen (über Outlook Express oder auch direkt), Menü Datei anklicken, Importieren anklicken und Adreßbuch. In dem sich öffnenden Fenster "Textdateien (csv)" auswählen, im Rahmen der Installationsroutine (Durchsuche, etc.) die zuvor erstellte Datei auswählen und den Importvorgang initiieren. Hierbei müssen die (selbst erstellten?) Access-Feldnamen denjenigen zugeordnet werden, die das Windows-Adreßbuch vorgibt (wenn voher als Texttrennungszeichen das Semikolon definiert wurde, erkennt das Importprogramm die Trennung nicht und das Ganze scheitert) - und los geht's. Ca. 4200 von den 4500 habe ich auf diese Weise konvertiert. Die anderen 300 wurden - so vermute ich - wegen Unsauberkeiten nicht akzeptiert (schlechte Pflege des Access-Datenbestandes).

Ob dies unter Win98 auch so läuft, weiß ich nicht. Zuhause jedenfalls hat das Einlesen der *.csv-Datei aus meinem Büro ins Windows-Adreßbuch nicht geklappt: Offenbar wird das Format nicht erkannt. Ich vermute, das ist erst durch MS Office überhaupt ins System gelangt - da ich Office unter Win98 noch nicht installiert hatte, wird es wohl vorläufig noch nichts damit.


Office 2000 SR1 Update sichern

Microsoft bietet jetzt auf der Homepage das Update von MS Office 2000 SR1 an. Sie können sich von der Seite aber nur eine kleine Setupdatei runterladen, womit dann ein Onlineupdate durchgeführt wird. Nach dem Update werden die Dateien wieder gelöscht.

Wenn Sie Ihren Rechner also mal wieder neu installieren, müssen Sie auch das Update wieder neu runterladen. Wenn Sie das vermeiden wollen gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Laden Sie sich von der Microsoft Homepage die Setup-Datei runter:
http://officeupdate.microsoft.com/germany/2000/downloaditems/o2ksr1a.exe

2.	Starten Sie jetzt diese Setupdatei, die jetzt über das Netz die erforderliche Updatedatei runterladen wird. Beachten Sie, das hier je nach Umfang Ihrer Installation unterschiedliche Daten runtergeladen werden. Es werden nur die erforderlichen Daten runtergeladen. Wenn Sie also später einmal mehr aus dem Office-Packet installieren, müssen Sie diesen Schritt wiederholen.

3.	Nach dem Runterladen will das Setup sofort mit dem Update anfangen und fordert Sie auf die Office CD in das CD-ROM Laufwerk zu legen, das machen Sie aber bitte nicht.

4.	In Ihrem Temp-Verzeichnis sollten Sie jetzt ein Verzeichnis mit dem Namen "sr1patch" finden. In diesem Verzeichnis finden Sie eine Datei mit den Namen: "{BD299CA2-1C97-11D4-AED6-00C04F022C53}". Kopieren Sie diese Datei nun an einen sicheren Ort (die anderen Dateien aus diesem Verzeichnis werden nicht benötigt).

5.	Damit Sie jetzt auch mit dieser Datei ein Update starten können, müssen Sie die Datei umbenennen. Geben Sie Ihr folgenden Namen "Office SR1 Update.msp"

6.	Jetzt können Sie das Office Update durch anklicken dieser Datei starten. Das Update wird dann über den Windows-Installer durchgeführt (darum die Endung .MSP)

Das komplette Servicepack für die Premium-Version (CD 1 und CD2) incl. dem Windows-Installer-Update gibt es die Admin-Version als Komplettdownload unter http://www.microsoft.com/office/ork/2000/appndx/toolbox_localized.htm#German (O2KSR1aDL.EXE, 50,8 MB)


DMA Modus wird automatisch deaktiviert

Bei einer neuen UDMA 66 Platte und einem Board, welches nur UDMA 33 unterstützt, wird der DMA-Betrieb für die Festplatten von Windows eigenständig deaktiviert. Die Checkbox kann zwar aktiviert werden, wird beim Neustart aber wieder deaktiviert. Zur Abhilfe schaltet man im BIOS die betreffende Platte daher nicht auf

AUTO, sondern auf PIO Mode 4. Die Platte wird dann von Windows korrekt im DMA Modus betrieben.


Startmenüeinträge zum Scrollen anzeigen

Wenn Sie viele Einträge im Startmenü haben und die nicht mehr in einer Reihe auf den Bildschirm dargestellt werden können, wird von Windows automatisch eine neue Reihe aufgemacht.

Wenn Sie wollen, können Sie aber einstellen, das alles in einer Reihe angezeigt wird und Sie in die nicht sichtbaren Bereiche hineinscrollen müssen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced

erstellen Sie einen neuen Wert mit den Namen "StartMenuScrollPrograms" als Datentyp REG_SZ.

Um das Scrollen zu aktivieren, setzen Sie diesen Wert auf "YES" oder um wieder die alte Darstellungsart zu aktivieren auf "NO"


Installation mit neuen SCSI-Kontrollern

Wenn man NT 4.0 auf ein System installieren möchte das einen neuen Adaptec SCSI Kontroller hat (z.B. AHA 2940U2W) dann wird dieser nicht erkannt und damit auch die daran angeschlossenen Platten. Wird dieser aber nun als zusätzliches Gerät eingetragen so wird zwar der Kontroller aber nicht mehr die Platten erkannt.

Damit Sie den Kontroller schon beim Windows Setup zur Verfügung haben, müssen Sie die automatische Erkennung mit F6 abbrechen und den Treiber selber hinzuladen, dann werden auch die daran angeschlossen Festplatten erkannt. Dies ist besonders hilfreich wenn man die Setupdateien nicht auf Platte kopieren oder mit den Setupdisketten arbeiten möchte, sondern direkt von der CD Booten will.


IE Histroryliste löschen

Der Internet Explorer trägt jeden Aufruf einer Internetseite in die Histroryliste ein. Diese Liste wird in der Registry abgelegt. Wenn Sie Einträge aus der Liste löschen wollen, finden Sie die Einträge unter folgenden Schlüssel:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Internet Explorer / TypedURLs


Bootlog.txt meldet PPA3.MPD Fehler

Hängt der Rechner beim Booten oder Neustart, kann dies an einer alten Version des Iomega Parallel-Port Treibers für ZIP-Laufwerke liegen.

Der neuste Treiber befindet sich auf der Win98 CD unter Drivers/Storage/Iomega/ppa3 und sollte durch den alten Treiber ersetzt werden.


Beschreibung der Felder Fehlerbehebung in der Systemsteuerung, System, Leistungsmerkmale, Dateisystem

Die Registerkarte FEHLERBEHEBUNG hilft Ihnen, einen Fehler im Dateisystem zu bestimmen, sollte aber nur in Ausnahmefällen angewendet werden.

Mit jedem Kontrollkästchen, das Sie zusätzlich aktivieren, wird Ihr Rechner langsamer.

Jede Option setzt einen Eintrag in der Registrier-Datenbank, unter dem folgenden Schlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Filesystem

Hier die Bedeutung der 6 Optionen:

Mit der Option "Neue Semantik der Dateifreigabe und -sperrung deaktivieren" können Sie die Regeln für die Freigabe von Dateien und das Sperren der Festplatte festlegen. Diese Regeln befassen sich mit der Verteilung von Prozessen auf offene Dateien. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn eine MS-DOS Anwendung Probleme mit der Dateifreigabe unter WINDOWS 95 hat (SoftCompatMode=0).

Die Option "Beibehaltung von langen Dateinamen für alte Programme deaktivieren" erhält die langen Datei-Namen, wenn eine Anwendung eine Datei öffnet, die keine langen Datei-Namen erkennt. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn eine wichtige Anwendung keine langen Datei-Namen erkennt (PreserveLongNames=0).

Mit der Option "Behandlungsroutinen für Festplatten Interrupt im Protected-Mode deaktivieren" wird eine Funktion ausgeschaltet, mit deren Hilfe WINDOWS 95 Interrupts vom Festplatten-Controller abfängt und die ROM-Routine für diese Interrupts umgeht. Wenn die Option aktiviert ist, werden die Interrupts von der ROM-Routine behandelt (VirtualHDIRQ=1). Wenn Probleme beim Speichern von Dateien auftreten, dann aktivieren Sie diese Option.

Die Option "Synchrone Pufferzuweisung deaktivieren" schaltet die File-Commit API-Funktion aus. Solche Funktions-Aufrufe kehren erst zur Anwendung zurück, wenn die Daten korrekt auf die Festplatte geschrieben wurden. Wenn Sie diese Option aktivieren, initiiert die File-Commit API-Funktion nur das Schreiben der Daten. Die Anwendung erhält die Kontrolle sofort zurück. In diesem Fall wird nicht sichergestellt, dass die Daten korrekt auf die Festplatte geschrieben werden. Das Auswählen dieser Option erhöht keinesfalls die Leistung. Sie kann sogar zu Integritätsfehlern führen. Benutzen Sie diese Option nur, wenn Sie eine Anwendung (z.B. eine Datenbank) einsetzen, die diese Funktion unbedingt benötigt (AsyncFileCommit=1)

Die Option "32-Bit-Datenträgertreiber für den Protected-Mode deaktivieren" schaltet alle 32-Bit Protected-Mode Treiber für Festplatten aus. Die Option dient nur zur Fehlerbehebung. Sollte der Rechner aufgrund eines Ein-/Ausgabefehlers nicht richtig starten, aktiveren Sie diese Option. Alle Ein-/Ausgabezugriffe werden dann über Real-Mode Treiber oder das BIOS erledigt. Dabei kann es passieren, dass Sie nicht mehr alle Laufwerke in WINDOWS 95 sehen können (ForceRMIO=1).

Die Option "Verzögertes Schreiben für alle Laufwerke deaktivieren" schaltet die Schreibverzögerung aus und sorgt dafür, dass die zu schreibenden Daten direkt auf den Datenträger geschrieben und nicht erst im Cache zwischengespeichert werden. Sie sollten diese Option nur aktivieren, wenn Sie systemkritische Aufgaben erledigen, da Sie hiermit auf alle Vorteile der Schreibverzögerung verzichten (DriveWriteBehind=0).


NAAPI.VXD Fehler in der Bootlog

Sollte in der Bootlog.txt ein Eintrag stehen, dass die NAAPI.VXD fehlt, kann man diesen Fehler ignorieren, da die Datei nur bei japanischen Treibern von Creative Labs vorhanden ist.


AVM-Karte wird nach der Installation nicht gefunden

Wird gemäß der Anleitung von AVM (Hardwareassistent, sonstige Geräte, INF-Datei der AVM-Karte wählen) die Karte installiert, klappt die Installation nicht. Man kann diese aber dennoch ohne Ausbau installieren. Zunächst in den Hardwareassistent, Neue Komponente, nicht aufgelistet, Diskette wählen und dann auf die INF-Datei der AVM-Treiber verweisen. Direkt danach in den Gerätemanager und die Adresse der Karte richtig einstellen (wird keine PNP Karte eingesetzt). Nach einen Reboot findet die Installationsroutine die Karte dennoch nicht, weil die Karte sich unter sonstige Geräte einträgt.. Daher aus dem Gerätemanager löschen und erneut den Hardwareassitent starten. Jetzt erscheint direkt eine Rubrik AVM-ISDN-Controller. Nach der erneuten Installation (Treiber sind schon im System), ggf. noch die Adresse anpassen.


Windows erkennt neues BIOS nicht

Nach einer BIOS-Aktualisierung wird die neue Version nicht in der Systemsteuerung unter System angezeigt. Hierbei handelt es sich um keinen Bug. Windows notiert die BIOS-Version nur bei der Installation und ändert diesen Texteintrag nicht mehr. Die "alten" Einträge stehen in der Registry unter

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Enum\ Root\ PNP0C01\ 0000

 und können dort geändert werden, was aber keinen Vorteil bringt.


Falsches Symbol für Favoritenordner

Sollte der Favoriten-Ordner nicht mehr sein normales Symbol haben, kann man dies in der Registry wieder herstellen:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {1A9BA3A0-143A-11CF-8350-444553540000}\ DefaultIcon

Dort muss als Standard

C:\WINDOWS\SYSTEM\shell32.dll,-173

eingetragen sein.


Sicher vor gefährlichen HTML-eMails

EMails können als "plain-text" und im HTML-Format verschickt werden. Solche Mails werden wie Webseiten im Mailclient dargestellt und können daher alle Inhalte beinhalten, welche auch Webseiten bieten. Dies reicht von animierten GIFs bis zu aktiven Scriptinhalten.

Allerdings sollte man dies aus Sicherheitsgründen verbieten.

Sowohl Outlook Express als auch Outlook bieten unter EXTRAS-Optionen-Sicherheit eine Funktion, um Webinhalte auf eine andere Sicherheitszone zu schalten. Beim Outlook schaltet man hierzu in dem Drop-Down-Feld "Zone" auf "eingeschränkte Sites". Beim Outlook Express aktiviert man den Button "Zone für eingeschränkte Sites". Was damit genau alles deaktiviert wurde, lässt sich in den Interneteinstellungen des Internet-Explorers (Systemsteuerung, Internetoptionen) unter Sicherheit einsehen und modifizieren, indem man die Zone "Eingeschränkte Sites" selektiert (ganz rechts) und unten dann auf Stufe anpassen geht. Dieses Dialogfenster lässt sich beispielsweise aus dem Outlook 2000 auch direkt aufrufen. Zuletzt sollte man hier "aktive Scripting" und "AktiveX-Steuerelemente ausführen" deaktivieren.

So ist man vor den meisten ungebetenen Mails sicher.

Als generelle Vorsichtsmaßnahme empfiehlt es sich, den Windows Scripting Host im Windows-Setup (Einstellungen: Software) zu deinstallieren, sofern man ihn nicht regelmäßig benutzt.


Danksagungen

Ich bedanke mich bei allen, die mir mit Tipps beim Erstellen dieser FAQ geholfen haben. Insbesondere bei:

Virginia Lorenz

Alice S.

Andreas Richter

Richard Karsch

Robert Schwarzenbauer

Tobias R.

Jürgen Vetter

Jochen Weber

Clemens Kirschke

Bedanken möchte ich mich auch bei der Firma: K&R-Software, die mir das Programm ForeHelp Premier (http:\\www.forehelp.de) zur Erstellung der FAQ kostenlos zu Verfügung gestellt haben.

Weiterhin danke ich Frank Eschweiler der die URL und die Server kostenlos zu Verfügung stellt und darüber hinaus noch etliche andere Projekte der FAQ unterstützt. Auch kümmert er sich immer um die unberechtigten Abmahnungen etlicher Firmen und Personen, die das kostenlose Projekt gefährden wollen um für sich selber einen finanziellen nutzen zu ziehen.

Ein Dank geht auch an die FIDO User und an alle Anwender die durch Hinweise und Tipps bemüht sind die FAQ weiter zu verbessern.


Nutzungsrecht

Der "WinFAQ SystemEditor" und das Helpfile WinFAQ kann von Privatpersonen kostenfrei benutzt werden.

Schulen und allgemeinützige Einrichtungen dürfen die Software kostenlos und Lizenz frei einsetzen.

Der gewerbliche Einsatz ist nur mit gesonderter Erlaubnis des Autors genehmigt. Des weiteren darf das Programm und die FAQ nur auf der Homepage http:\\www.winfaq.de und http:\\www.wintotal.de angeboten werden. Auch die Veröffentlichung von Auszügen bedarf der Genehmigung des Autos.

Auszüge aus der FAQ dürfen mit Quellenangabe ohne extra Genehmigung im FIDO-Netz und in den Newsgroups verbreitet werden.


Copyrighthinweise

Alle Firmen- und Produktnamen unterliegen den länderspezifischen Copyrightbestimmungen und sind geschützt. Die Verwendung und Verbreitung unterliegt gewissen Bestimmungen.

Der Autor dieser Seiten haftet nicht für etwaige Namesverletzungen durch Programme oder Domainnamen, auf welche verlinkt wird.

Für etwaige Schäden, welche durch Tipps dieser Seite oder durch Software dieser Seite verursacht wird, haftet der Autor ebenfalls nicht.

Ein Teil der Texte wurde mit Genehmigung des Rechteinhabers hier veröffentlicht.

Dieses Textdokument ist aufgrund des Urheberrechtgesetzes zumindest innerhalb des Geltungsbereiches der Bundesrepublik Deutschland geschützt und darf nicht ohne Einwilligung des Rechteinhabers kopiert, verändert,

verbreitet oder in einer sonstigen Form beschränkt werden.

Verstöße werden wegen eines Verstoßes gegen das Urheberschutzgesetz verfolgt.

Alle in dieser FAQ genannten Produktbezeichnungen oder Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und unterliegen als solche dem gesetzlichen Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichen Schutz.


Kontexteintrag NEU ist verschwunden

Sollte der Kontexteintrag NEU für Dateien oder Ordner plötzlich fehlen, kann dieser über die Registry wieder hergestellt werden:

HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\ Background\ shellex\ ContextMenuHandlers\ New\ (standard)

und "Standard" folgenden Wert zuweisen:

{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}


IE Meldung: Überprüfen Sie Einstellungen für den Inhaltsratsratgeber
IE Meldung "Überprüfen Sie Einstellungen für den Inhaltsratsratgeber"

Bringt der Internet-Explorer beim Start die obige Meldung, muss man den Schlüssel

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Rating

komplett löschen.

Außerdem ist die Datei RATINGS.POL löschen.


Regeln exportieren und importieren

Normalerweise bietet Outlook Express keine Möglichkeit, erstellte Regeln zu exportieren. Installiert man das System neu, gehen diese leider verloren. Man kann die Regeln aber über die Registry exportieren und bei Bedarf wieder importieren:

Durch das Anklicken der Buttons wird der Registrierungseditor gestartet, womit Sie die Änderungen durchführen können. Anfänger sollten folgende Informationen dazu beachten:

1. Aufbau der Registrierdatenbank

2. Achtung! Was sollte man beachten! (Infos über das Sichern der Registrierdatenbank)

3. Unterschiede zwischen Regedit und Regedt32

  Aufrufen von REGEDIT.EXE (Steht in allen Betriebsystemen zur Verfügung)

  Aufrufen von REGEDT32.EXE (Nur für NT und ab Windows 2000)

unter:

HKEY_CURRENT_USER\ IDENTITIES\{"kryptische Zahlenfolge (SID der USER-ID)"}\ SOFTWARE\ MICROSOFT\ OUTLOOK EXPRESS\ 5.0\ RULES

finden sich die Regeln.

Man selektiert den o.a. Pfad und wählt unter Registrierung "Registrierdatei exportieren". In der folgenden Dialogbox muss unten "gewählter Zweig" aktiviert sein.

Die gespeicherte REG-Datei kann man bei Bedarf einfach wieder importieren.


IE 5.5 Download

Der IE 5.5 erscheint die Tage sicherlich auch auf den "Heft-CDs". Wer den neuen Browser dennoch runterladen möchte, hat hier 2 Möglichkeiten:

Die komplette Version für das aktuelle Betriebssystem lässt sich für eine spätere Installation speichern, indem man die Datei ie5setup.exe startet, die zweite Option "Minimal installieren oder Browser anpassen" selektiert und bei der Komponentenauswahl auf Erweitert klickt. Hier wählt man nur "Download" und kann dann das Speicherverzeichnis angeben. Allerdings ist die heruntergeladene Version nur mit dem aktuellen Betriebssystem kompatibel. Wer auch eine Vollversion für andere Betriebssysteme herunterladen möchte, muss hier etwas tricksen:

Man startet über "DATEI" -> "Ausführen" die Datei ie5setup.exe und übergibt noch folgende Paramter:

/c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E" (konkret also z.B. d:\download\ie5setup.exe /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E")

Dann erscheint eine Auwahlbox, bei der man das Betriebssystem auswählen kann. Die komplette Version wird dann auf den Rechner geladen.


Ständig Nachfrage bei Outlook Express, ob Standardclient

Wird neben Outlook Express ein weiterer Mailclient installiert und dieser benutzt, ändert dieser Client die Zuordnung für den Standard-Mailclient. Wenn man danach Outlook Express wieder als Standard-Client benutzen möchte,

fragt dieser nach, ob er als Standard festgelegt werden soll. Gelegentlich kommt es vor, dass Outlook Express hierbei etwas vergesslich ist und bei jedem Start wieder mit der Frage nervt. Mit der Befehlszeile (unter "START" -> "Ausführen") "c:\programme\Outlook Express\msimm.exe" /reg sollte die Einstellung dauerhaft gespeichert werden.


Fehlermeldung Standard Mode: Invalid DPMI return from 037F:9FEB

Wer seine Festplatte mit FDisk partitioniert und danach Win98 installieren will, kann bei dem Installations-Assisent nach den 100% einen Fehler "Standard Mode: Invalid DPMI return from 037F : 9FEB. Bitte entfernen Sie alle Disketten aus den Laufwerken und drücken Sie die Eingabetaste zum Neustart." erhalten und kann Windows nicht installieren. Dieser oder ein etwas anders aussehender Fehler im Setup-Programm tritt unter seltenen Umständen auf, wenn die Partitionstabelle gewisse ‘unglückliche’ Einträge enthält, wie sie etwa das Fdisk-Programm von Windows 98 vornimmt. Die Wurzel des Übels ist die berüchtigte 1024-Zylinder-Grenze: Beginnt ein logisches Laufwerk in der erweiterten Partition beispielsweise genau bei dieser, so verschluckt sich das Setup. Bei den heute üblichen Platten mit mehr als 4 GByte und gängigen BIOS-Versionen liegt diese Grenze bei 8032,5 MByte. Legt man also beispielsweise eine 4016 MByte große primäre Partition C:, gefolgt von einer erweiterten Partition mit einem 4016 MByte großen logischen Laufwerk D: sowie einem beliebigen weiteren logischen Laufwerk E: an, so landet dieses exakt an der kritischen Stelle. Man löscht daher alle Partitionen und erstellt diese neu mit leicht anderen Größen. Die oben beschriebenen Probleme treten mit anderen Programmen wie Partition Magic


Kopie von Festplatte auch mit kurzen Dateinamen

Wer mit XCopy32 eine komplette Kopie seiner Festplatte machen möchte, gibt hierzu normalerweise xcopy32 c:\*.* d:\ /c /e /h /k /r /s im DOS-Fenster ein. Damit wird alles von C nach D kopiert. Allerdings kopiert XCopy32 nur die langen Dateinamen. Einige Programme setzen in die Registry oder INI-Dateien aber kurze Pfadangaben. Dies hat zur Folge, dass Zuweisungen wie c:\progra~1\micros~2\ u.U. nicht mehr funktionieren, da die kurzen Dateinamen neu erstellt werden und die Bezeichnung davon abhängig ist, wie die Namen der Ordner sind oder in welcher Reihenfolge Xcopy32 diese kopiert (ist hier nur ein Ordner mit Microsoft.. vorhanden, wird dieser dann als micros~1 benannt und nicht micros~2). Abhilfe schafft das kostenlose XXCopy unter http://www.datman.com/xxcopy, was sonst wie XCopy32 bedient wird.


Einstellungen für alle DOS-Programme

Gerade unter Windows NT ist es nervig, dass NT DOS-Fenster beim Beenden immer sofort schließt. Wenn man die Datei _default.pif jedoch in den Eigenschaften editiert (Farbe, Einstellungen etc.) gilt dies für alle DOS-Applikationen, sofern keine eigene PIF-Datei für das Programm vorhanden ist.

Ist die Datei _default.pif nicht vorhanden, kopiert man eine andere PIF-Datei ins Windows-Verzeichnis und benennt diese um. Hier muss jedoch dann das Feld "Befehlszeile" gelöscht werden !