Copyright: Copyright (c) 1998-99 by Matthias Deege


Error
CNT-Datei fehlt

Die Datei "REGOP.CNT" befindet sich nicht in demselben Verzeichnis wie diese Hilfedatei oder ist beschädigt!
Diese Datei wird zum Anzeigen der Hilfe unbedingt benötigt!
Kopieren Sie die Datei wieder in dieses Verzeichnis, sonst können Sie diese Hilfedatei nur eingeschränkt nutzen.


Welcome
Registry Optimizer - Herzlich Willkommen!

Registry Optimizer hilft Ihnen die undokumentierten Funktionen von Windows zu nutzen, um damit die Registry zu optimieren und die Startgeschwindigkeit zu erhöhen.

Dabei erhöht Registry Optimizer automatisch die Sicherheit, indem es Sie darauf hinweist, dass Sie ein Backup erstellen sollten und dieses auf Wunsch sofort erstellt. Ebenfalls kann eine Bootdiskette erstellt werden, mit deren Hilfe die Registry-Backups automatisch wiederhergestellt werden können, wenn Windows nicht mehr startet.

Haben Sie weitere Fragen, Anregungen oder Kritik?
Schreiben Sie einfach eine Email an: Feedback@fdns-software.de

Ihr FDNS-Software - Team


Expl_Reg
Die Registry - was ist das?

Die Registry ersetzt unter Windows 95/98 die alte WIN.INI aus Windows 3.x Zeiten. In der Registry legt Windows wichtige Systeminformationen ab, wie z.B. Informationen zu den Gerätetreibern. Aber nicht nur Windows, sondern auch die meisten 32Bit-Programme legen dort Informationen ab.

Fehler in der Registry können dafür sorgen, dass Programme nicht mehr richtig funktionieren bzw. gar nicht mehr starten. Im schlimmsten Fall kann dies sogar soweit gehen, dass Windows selbst nicht mehr startet.

Löscht man Einträge aus der Registry so bleibt an dieser Stelle eine Lücke zurück. Diese Lücke wird aber dann nicht mehr mit Daten gefüllt, was dazu führt, dass die Registry auch nach mehreren Löschungen von Einträgen nicht kleiner wird und die beiden Dateien immer mehr Speicherplatz belegen.

Hier setzt Registry Optimizer ein. Registry Optimizer schließt diese Lücken und gibt dadurch Speicherplatz frei und erhöht die Startgeschwindigkeit von Windows erheblich.


Instr_Mainwindow
Das Hauptfenster - ein kurzer Überblick

Auf dem Hauptfenster finden Sie auf der linken Seite eine Inhaltsleiste. Dort können Sie durch eine Mausklick die gewünschte Funktion aufrufen.

Optimieren:

Hier finden Sie die Optionen zum Optimieren der Registry. Wenn Sie eine Option anklicken erscheint ein kurzer Hilfetext dazu. Durch eine Klick auf Start >>> starten Sie den Vorgang.

Backup:

Hier finden Sie alle Funktionen, die das Backup der Registry betreffen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Funktion und klicken Sie auf Ausführen. Weitere Informationen erhalten Sie in dem Kapitel Verwalten von Backups.

Hilfe:

Öffnet ein Menü, mit dem Inhalt der Hilfe.

Info:

Öffnet ein Fenster mit weiteren Programminformationen.

Beenden:

Beendet Registry Optimizer.


Instr_ReBuild
Registry optimieren - Die Neuerstellung

Im folgenden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Registry mit Hilfe von Registry Optimizer neu erstellen können.

1. Schritt:

Starten Sie den Vorgang, indem Sie im Hauptfenster im Bereich Optimieren die Option Vollständige Neuerstellung wählen und auf die Schaltfläche Start >>> klicken.

2. Schritt:

Folgen Sie der Anweisung im Assistenten und schließen Sie alle noch offenen Anwendungen und klicken Sie danach auf Weiter >>.

3. Schritt:

Setzen Sie nun ein Häkchen in den Kästchen Backup erstellen und Notfalldiskette erstellen, um im Notfall die Registry bequem und sicher wieder herstellen zu können.

4. Schritt:

Klicken Sie auf Weiter >> und legen Sie eine leere Diskette in ihr Diskettenlaufwerk, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Registry Optimizer prüft dann, ob genügend Speicherplatz vorhanden ist und fordert Sie im Notfall erneut auf, eine Diskette einzulegen.

5. Schritt:

Klicken Sie nun solange auf Weiter >> bis der Computer neu gestartet wird. Der Computer startet nun neu und optimiert vorher die Registry. Dieser Vorgang verläuft automatisch, sie werden lediglich einmal dazu aufgefordert zur Bestätigung eine Taste zu drücken.

6. Schritt:

Beim Start von Windows wird Registry Optimizer automatisch gestartet, um temporäre Daten, die während der Optimierung benötigt wurden, wieder zu löschen. Am besten belassen Sie es bei den Standardeinstellung, also Löschen der temporären Registry-Daten ja, Löschen des Backups nein.

Das Backup kann später wieder gelöscht werden.

7. Schritt:

Klicken Sie auf Weiter >>. Nun werden die temporären Daten gelöscht und die Optimierung ist abgeschlossen. Klicken Sie auf Fertig. Sie werden nun aufgefordert den Computer erneut neu zu starten. Dies liegt daran, dass zur Beschleunigung der Optimierung DOS-Programm in den Speicher geladen wurden, welche die Performance negativ beeinflussen können. Sollten keine Probleme auftauchen müssen Sie nicht unbedingt neu starten. Bei einem Neustart werden die Programm nicht wieder geladen.


Instr_Defrag
Registry optimieren - Schnell defragmentieren

Im folgenden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Registry mit Hilfe von Registry Optimizer und Microsoft Scanreg optimieren können. Dies funktioniert nur unter Win98! Unter Windows 95 wird statt der Optimierung lediglich eine Fehlermeldung ausgegeben.

1. Schritt:

Starten Sie den Vorgang, indem Sie im Hauptfenster im Bereich Optimieren die Option Schnell defragmentieren (Win 98) wählen und auf die Schaltfläche Start >>> klicken.

2. Schritt:

Sie werden gefragt, ob Sie den Vorgang wirklich starten wollen. Bestätigen Sie mit Ja.

3. Schritt:

Registry Optimizer ändert nun einige Startdateien und startet den Computer neu. Ab nun läuft alles voll automatisch.

4. Schritt:

Der Computer optimiert die Registry und startet nun Windows. Beim Start von Windows wird Registry Optimizer wieder automatisch geladen und macht die Änderungen an den Startdateien rückgängig.

Nach einer kurzen Rückmeldung, dass die Optimierung abgeschlossen ist, erscheint das Hauptfenster.

Die Registry ist nun optimiert.


Instr_Backup
Verwalten von Backups

Registry Optimizer erstellt bei der Optimierung auf Wunsch automatisch ein Backup der Registry. In den Vorgängerversionen gab es innerhalb von Registry Optimizer keine Möglichkeit dieses Backup zu löschen.

Im Bereich Backup haben Sie im Hauptfenster nun die Möglichkeit komfortabel das Backup zu löschen oder zu erneuern bzw. wiederherzustellen oder auch damit eine Notfalldiskette zu erstellen (siehe Kapitel Was ist mit der Notfalldiskette?).

Desweiteren erhalten Sie hier Informationen zum Backup, also das Datum, zu dem die Registry Dateien zuletzt aktualisiert wurden, und die Größe des Backups.

Doch wozu ein Backup?

Sie benötigen ein Backup, um im Falle eines Fehlers während der Optimierung die alten Registry Daten wiederherstellen zu können. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen kommen oder Windows den Start sogar generell verweigern.

Sollten Sie einige Zeit nach der Optimierung keine Probleme bemerken, dann können Sie das Backup einfach löschen.

Bei Problemen haben Sie im Hauptfenster die Möglichkeit das Backup wiederherzustellen. Sollten Windows nicht starten, dann können Sie immer noch über die Notfalldiskette das Backup wiederherstellen.

Warnung: Sie sollten keine veralteten Backups wiederherstellen, da Sie hiermit auch immer veraltete Systeminformationen wiederherstellen und sich dies negativ auf installierte Programme auswirken kann.


Instr_RescueDisk
Was ist mit der Notfalldiskette?

Sie sollten sich für alle Fälle diesen Abschnitt ausdrucken, so dass Sie ihn im Notfall zur Verfügung haben.

Leider kann es passieren, dass es während dem Reimport der Registrierung zu Störungen kommt. Entweder der Computer bleibt hängen, stürzt ab oder man kommt aus versehen an den Reset-Schalter. Einmal angefangen darf der Reimport-Prozess jedoch nicht unterbrochen werden, da ansonsten die komplette Registrierdatenbank zerstört wird und Sie u.U. nicht mehr zu Windowsoberfläche zurückkehren können.

Registry Optimizer versucht zwar beim nächsten Start die Registry wieder neu zu erstellen, sollte dies jedoch erneut fehlschlagen, dann sollten Sie die Registry wiederherstellen.

Für diesen Fall haben Sie die Notfall-Diskette eingerichtet.

Folgen Sie zur Wiederherstellung der Registrierdatenbank der folgenden Schritt für Schritt Anleitung:

1. Schritt:

Legen Sie die Notfall-Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk.

2. Schritt:

Schalten Sie Ihren Rechner ein.

3. Schritt:

Ein Text mit einer kurzen Information erscheint auf dem Bildschirm. Wenn Sie sie gelesen haben drücken Sie eine beliebige Taste.

4. Schritt:

Es erscheinen einige Statusmeldungen. Im besten Fall steht unter jeder Meldung (außer den ersten beiden) 1 Datei(en) kopiert. Sollte dies der Fall sein, dann hat alles geklappt. Sie erhalten nun die Möglichkeit zur Eingabeaufforderung. Entfernen Sie nun die Notfall-Diskette aus dem Laufwerk  und drücken Sie die Reset-Taste am Gehäuse.

5. Schritt:

Nach dem jetzigen Neustart wird Registry Optimizer unter Windows automatisch gestartet. Entgegen der Empfehlung können Sie die Backups löschen, da Sie diese ja bereits wiederhergestellt haben.

Es erscheint nun die Meldung Optimierung erfolgreich!. Trotzdem wurde Ihre Registrierung nicht optimiert. Ihre Registrierdatenbank ist nun wieder im Originalzustand. Es sollten keine weiteren Probleme auftreten.


About_App
Über Registry Optimizer 4.0

Registry Optimizer

>> Version 4.0

Registry Optimizer ist Freeware!

Dank geht an:

Andreas Flick

für den Test an seinem Rechner, der mich auf die Idee der Notfalldiskette brachte.

Jörg Weber

für seine sehr hilfreichen Vorschläge zur Beschleunigung der Optimierung.

Registry Optimizer wurde von Matthias Deege für die Deege, Flick, Nissler und Schuster GbR programmiert.

Zu den Angeboten von Deege, Flick, Nissler und Schuster GbR zählen u.a.:

http://fdns-services.de

http://fdns-software.de

http://fdns-web.de

Sie erreichen uns per Email unter: info@fdns-software.de


About_License
Copyright

© 1999 by Matthias Deege

Mit der Benutzung von Registry Optimizer, im folgenden "Software" genannt, stimmt der Benutzer, im folgenden "Benutzer" genannt, folgenden Bedingungen der Deege, Flick, Nissler und Schuster GbR, im folgenden "FDNS" genannt, zu:

1. Die Software wird wie sie ist zur Verfügung gestellt. Weder die FDNS noch der Autor der Software haften für evtl. Schäden, die durch den Gebrauch der Software entstehen, oder für evtl. Fehler in der Software.

2. Die FDNS gibt dem Benutzer das Recht beliebig viele Kopien der Software zu erstellen.

3. Die FDNS gibt dem Benutzer ebenfalls das Recht die Software unter folgenden Bedingungen beliebig oft weiterzugeben:

a. Die Software wird im Originalzustand, d.h. in dem Zustand wie die Software von der FDNS zur Verfügung gestellt wird, weitergegeben.

b. Die Software wird kostenlos weitergegeben.

4. Ferner gibt die FDNS dem Benutzer das Recht die Software unter folgenden Bedingung auf Datenträgern jeder Art zu veröffentlichen:

a. Der Benutzer verpflichtet sich dazu, einen Hinweis auf die FDNS inkl. URL im Zusammenhang mit der Software zu setzen.

b. Die Software darf nicht neben pornographischen, gewaltverherrlichenden oder sonstigen Angeboten, die gegen deutsches Recht verstoßen, angeboten werden.

c. Bei einer Veröffentlichung der Software muß der Benutzer dies der FDNS mitteilen.

5. Der Benutzer hat kein Recht das Programm zu dekompilieren oder durch andere Arten das Programm von der ausführbaren Form in Quellcode-Form zu bringen.

6. Die FDNS kann dem Benutzer von den Punkten 1-5 abweichende Bedingungen gestatten. Dies bedarf der Schriftform.


About_Support
Support für Registry Optimizer

Falls während der Benutzung von Registry Optimizer Probleme auftreten sollten, die nicht mit Hilfe der FAQ gelöst werden können, zögern Sie nicht Kontakt aufzunehmen.

Sie können nicht nur Fragen, sondern auch Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge an uns schicken. Anregungen sind immer willkommen.

Sie können über folgende Adressen Kontakt aufnehmen:

Email:

Support@fdns-software.de

WWW:

http://fdns-software.de

Post:

Matthias Deege

Ohliggasse 43

67454 Haßloch

Falls Sie Fragen zu Problemlösungen haben, vergessen Sie bitte folgende Informationen nicht:

-> Umstände die zu dem Problem führen

-> Fehlermeldungen, die evtl. erscheinen

Diese Informationen können sehr hilfreich bei der Problemlösung sein.


About_FAQ
FAQ - Frequently Asked Questions

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und solche, die es noch werden könnten:

Was kann ich durch eine Optimierung des Registry erreichen?
Eine Optimierung der Registry erlaubt schnellere Zugriffe auf selbige und einen merklich schnelleren Start von Windows. Sie sollten die Optimierung wie eine Defragmentierung sehen und in regelmäßig Abständen durchführen.

Was ist eine Notfalldiskette?

Die Notfalldiskette ist eine Bootdiskette, die in den Startdateien Befehle enthält, um das Backup der Registry automatisch wiederherzustellen. Dies können Sie machen, indem Sie die Notfalldiskette in das Diskettenlaufwerk einlegen und dann den Computer starten. Mehr dazu im Kapitel Was ist mit der Notfalldiskette?


Mit dieser Optionen können Sie das bestehende Backup löschen. Sie sollten dies nur tun, wenn nach der Optimierung ihr System einwandfrei läuft.


Mit dieser Option können Sie das bestehen Backup erneuern. Dabei werden die bestehenden Backups durch eine Kopie der aktuellen Registry ersetzt.


Mit dieser Option können Sie die Backups wiederherstellen. Sie sollten dies nur tun, wenn Sie nach der Optimierung Probleme entdeckt haben. Außerdem sollten Sie keine veralteten Backups wiederherstellen.


Mit dieser Option können Sie eine Notfalldiskette erstellen, die die Backups automatisch wiederherstellen kann. Lesen Sie hierzu die FAQ und das Kapitel Was ist mit der Notfalldiskette?


Hiermit beginnen Sie den gewählten Optimierungsvorgang.


Hiermit führen Sie die gewünschte Aktion mit dem Backup aus.


Beendet Registry Optimizer.