Copyright: Copyright (c) 1998-99 by Matthias Deege


Error
CNT-Datei fehlt

Die Datei "CACHE.CNT" befindet sich nicht in demselben Verzeichnis wie diese Hilfedatei oder ist beschädigt!
Diese Datei wird zum Anzeigen der Hilfe unbedingt benötigt!
Kopieren Sie die Datei wieder in dieses Verzeichnis, sonst können Sie diese Hilfedatei nur eingeschränkt nutzen.


Welcome
Cachemanager - Herzlich Willkommen!

Cachemanager ist ein Utility mit dessen Hilfe Sie schnell und einfach die Leistung Ihres Computers ein wenig steigern können.

Hierzu optimiert Cachemanager hierzu den Disk- und den Symbolcache von Windows. Diese Werte können zwar auch manuell in der SYSTEM.INI geändert werden, jedoch bietet Cachemanager eine bequeme Alternative. So können Sie zwischen bereits vorhandenen Profilen eines auswählen, das auf Sie  am ehesten zutrifft und der Cache wird automatisch dafür optimiert.
Kein Raten, kein unzähliges Probieren.

Außerdem optimiert Cachemanager Ihre Windows Auslagerungsdatei, wodurch Sie die Performance Ihres Rechners unter Windows um bis zu 20% steigern können!

Wenn Sie Hilfe zu einer Schaltfläche oder einer Option benötigen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf und Sie erhalten eine kurze Erklärung.

Haben Sie weitere Fragen, Anregungen oder Kritik?
Schreiben Sie einfach eine Email an: Feedback@fdns-software.de

Ihr FDNS-Software - Team


About
Informationen zu Cachemanager 4.0

Cachemanager

>> Version 4.0

Cachemanager ist Freeware!

Dank geht an:

Ronald Willems

für seine Verbesserungsvorschläge für die Hilfedatei.

Cachemanager wurde von Matthias Deege für die Deege, Flick, Nissler und Schuster GbR programmiert.

Zu den Angeboten von Deege, Flick, Nissler und Schuster GbR zählen u.a.:

http://fdns-services.de

http://fdns-software.de

http://fdns-web.de

Sie erreichen uns per Email unter: info@fdns-services.de

Copyright

© 1999 by Matthias Deege

Mit der Benutzung von Cachemanager, im folgenden "Software" genannt, stimmt der Benutzer, im folgenden "Benutzer" genannt, folgenden Bedingungen der Deege, Flick, Nissler und Schuster GbR, im folgenden "FDNS" genannt, zu:

1. Die Software wird wie sie ist zur Verfügung gestellt. Weder die FDNS noch der Autor der Software haften für evtl. Schäden, die durch den Gebrauch der Software entstehen, oder für evtl. Fehler in der Software.

2. Die FDNS gibt dem Benutzer das Recht beliebig viele Kopien der Software zu erstellen.

3. Die FDNS gibt dem Benutzer ebenfalls das Recht die Software unter folgenden Bedingungen beliebig oft weiterzugeben:

a. Die Software wird im Originalzustand, d.h. in dem Zustand wie die Software von der FDNS zur Verfügung gestellt wird, weitergegeben.

b. Die Software wird kostenlos weitergegeben.

4. Ferner gibt die FDNS dem Benutzer das Recht die Software unter folgenden Bedingung auf Datenträgern jeder Art zu veröffentlichen:

a. Der Benutzer verpflichtet sich dazu, einen Hinweis auf die FDNS inkl. URL im Zusammenhang mit der Software zu setzen.

b. Die Software darf nicht neben pornographischen, gewaltverherrlichenden oder sonstigen Angeboten, die gegen deutsches Recht verstoßen, angeboten werden.

c. Bei einer Veröffentlichung der Software muß der Benutzer dies der FDNS mitteilen.

5. Der Benutzer hat kein Recht das Programm zu dekompilieren oder durch andere Arten das Programm von der ausführbaren Form in Quellcode-Form zu bringen.

6. Die FDNS kann dem Benutzer von den Punkten 1-5 abweichende Bedingungen gestatten. Dies bedarf der Schriftform.


History
History von Cachemanager

Version 4.0

teilweise Überarbeitung der Oberfläche

kleinere Bugfixes und Verbesserungen

Version 3.0

Optimierung der Auslagerungsdatei

Speicheranzeige überarbeitet

Fenster paßt jetzt wieder auf 640*480 Bildschirme

Hilfedatei verbessert

kleinere Bugfixes und Verbesserungen

Version 2.6

neues Profil "Multimedia"

kleinere Bugfixes

Version 2.5

verbesserte und erweitere Hilfedatei

Sicherheitsüberprüfung verbessert

Speicher:

Mehr Übersichtlichkeit bei der Speicheranzeige

Statusleisten zur grafischen Darstellung des freien Speichers hinzugefügt

Refresh der Anzeige jetzt auch manuell möglich

Disk-Cache:

Optimierung für Windows 95 und 98 nun getrennt

Blockgröße des Caches kann nun eingestellt werden

Symbolcache:

Reinitialisierung zur Behebung von Darstellungsfehlern bei den Symbolen

Version 2.0

Der Programmcode wurde komplett neu geschrieben

Die Oberfläche wurde grundlegend geändert

Die Hilfedatei ist jetzt kontextsensitiv

Version 1.8

Cachemanager liest jetzt auch die Werte für den Disk- aus der SYSTEM.INI ein.

Sicherheitsafrage verbessert und erweitert

Version 1.7

Optimierung des Symbolcache hinzugefügt

Version 1.6

Ladevorgang geändert

Kleinere Änderungen

Bugfix:

Zweiter Bug, der das Programm nur unsichtbar macht jedoch nicht aus dem Speicher entfernt, wurde behoben.

Version 1.5

Performance gesteigert

Bugfix:

Programm wird nun komplett aus dem Speicher entfernt und nicht nur das Fenster unsichtbar gemacht (Kein Scherz! Dieser Bug wurde auch vom Tester nicht bemerkt)

Version 1.4

Hilfedatei hinzugefügt

Um Sicherheitsabfrage erweitert

Version 1.3

Menü "Cache-Einstellungen" wurde hinzugefügt

Abfrage, ob man abspeichern will, vor dem Beenden

Version 1.2

Um Speicheranzeige erweitert

Version 1.1

Bugfix:

Schreibt Werte nun korrekt in die SYSTEM.INI

Version 1.0

Erste Version

keine Hilfedatei


Kommentar
Kommentar zu Cachemanager

Es erreichten mich schon einige Kommentare zu Cachemanager, die allesamt ein positives Echo darstellen. Hier sind einige davon:

"[...] Ihr übersichtliches, klar strukturiertes und funktionelles Programm hat im Testbetrieb überzeugt, obwohl es einen Laufzeitfehler ausgab. Dieser Laufzeitfehler trat auf, nachdem sich das Programm installiert hatte (Win98), aber vor Programmaufruf noch kein Neustart erfolgt war.
[...] Nach erfolgtem Neustart gab es diese Fehlermeldung dann nicht mehr (klaro) so daß ich beruhigt davon ausgehe ihr hochwertiges Programm zur Nutzung durch unsere User freigeben zu können. (Jau, bin auch User <gr>)"
- Anonym

"Ich benutze seit längerer schon den Cachemanager und muß sagen einfach prima, auch das Update 3.0 obwohl ich den Virtueller Arbeitsspeicher schon auf einen festen Wert eingestellt hatte. [...]

Wie kommt es das Sie so gute Tools umsonst anbieten? Für vergleichbare Software muß man immerhin Ca 50 DM und mehr ausgeben."

- Michael Messinger

"Mein Kompliment und herzlichen Dank für den Cachemanager, den ich einer CD von ---- entnommen habe.
Trotz ihrer Erklärungen in der Hilfe ist einem Anfänger wie mir (noch) nicht klar, was die Software genau mit meinem instabilen Rechner gemacht hat, - doch es hat bedingt geholfen. Nochmals herzlichen Dank für die vielen Stunden an ihrem PC."

- Ronald Willems

In der Ausgabe 2/1999 des Computermagazins CHIP war Cachemanager (2.0) unter den 40 Top-Utilities zur PC-Optimierung:

"Einfacher läßt sich der System-Cache des Rechners nicht festlegen: Geben Sie einfach den Einsatztweck Ihres Rechners an, die Software schlägt dazu passende Cache-Werte vor.

Der Cache Mananager ist trotz recht beachtlicher Dateigröße ein funktionell betrachtet recht kleines Utility. Es uebernimmt die Aufgabe den System- und Symbol-Cache gezielt auf die Anwenderbedürfnisse einzurichten. Wer sich mit den von Windows vorgegebenen Cache-Werten unsicher fühlt, kann die Software sinnvoll einsetzen. [...] Hilfreich sind kurze Erklärungen, die Sinn und Zweck der verschiedenen Optionen erklären."

- CHIP, Heft-CD 2/1999


Support
Support für Cachemanager

Falls während der Benutzung von Cachemanager Probleme auftreten sollten, die nicht mit Hilfe der FAQ gelöst werden können, zögern Sie nicht Kontakt aufzunehmen.

Sie können nicht nur Fragen, sondern auch Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge an uns schicken. Anregungen sind immer willkommen.

Sie können über folgende Adressen Kontakt aufnehmen:

Email:

Support@fdns-software.de

WWW:

http://fdns-software.de

Post:

Matthias Deege

Ohliggasse 43

67454 Haßloch

Falls Sie Fragen zu Problemlösungen haben, vergessen Sie bitte folgende Informationen nicht:

-> Umstände die zu dem Problem führen

-> Fehlermeldungen, die evtl. erscheinen

Diese Informationen können sehr hilfreich bei der Problemlösung sein.


Fachbegriffe
Fachbegriffe - Kurz und buendig

Im diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Erklärung von Begriffen, die innerhalb des Programms und der Hilfedatei verwendet werden:

A:
Arbeitsspeicher:

Der Arbeitsspeicher oder ->RAM ist ein Speicher, auf den schneller zugegriffen werden kann, als auf eine herkömmliche Festplatte. Dieser Speicher wird mit dem Ausschalten des Computers gelöscht.

Auslagerungsdatei:

Ist der ->Arbeitsspeicher einmal voll so lagert Windows 9x Daten aus dem ->RAM auf die Festplatte in die Auslagerungsdatei aus. Daher nennt man diese Datei auch virtuellen Arbeitsspeicher.

B:
Blockgröße:

Der Disk-Cache ist ein Bereich im Speicher, der in einzelne Blöcke unterteilt ist. Die Blockgröße gibt an, wie groß ein solche Block im Speicher ist. Sind die Blöcke zu klein, so muß der Computer zu viele verwalten und umgekehrt. Eine optimale Größe kann die Performance geringfügig steigern.

Bug:

Bug nennt man einen Fehler innerhalb eines Programms. Dieser Fehler kann im allgemeinen von einer Fehlermeldung bis zu einem Absturz alles verursachen.
(-> Bugfix)

Bugfix:

Ein Bugfix ist die Behebung eines Bugs (-> Bug). Dies kann durch einen speziellen Bugfix aber auch im Zuge eines Softwareupdates geschehen.

C:
Cache:

Ein Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem der Computer Daten zwischenspeichert, um auf diese schneller zugreifen zu können. Ein Cache erhöht im Allgemeinen enorm die Performance.

CPU:

CPU ist die Abkürzung für Central Processing Unit (=Zentrale Prozessor Einheit). Im Deutschen auch als Prozessor bezeichnet. Diese zentrale Einheit verarbeitet alle Daten und kontrolliert alle anderen Einheiten in Ihrem Rechner (Festplatte, Grafikkarten, RAM, ...)

D:
Disk-Cache:

Der Disk-Cache ist ein ->Cache, den Windows benutzt, um Dateien, auf die zugegriffen wird, zwischenzuspeichern. Dies hat einen gewaltigen Vorteil:
Der erneute Zugriff auf diese Dateien erfolgt nun schneller als der Zugriff auf dieselbe Datei, wenn sie nicht im Cache wäre.
Laut der Windows 2000 FAQ ist Disk-Caching die am meisten Performance steigernde Methode überhaupt.

L:
Laufzeit:

Laufzeit nennt man die Zeit in der ein Programm läuft. Die Laufzeit beginnt mit dem Aufruf des Programms.

Laufzeitmodul:

Ein Laufzeitmodul ist ein Modul, dass ein Programm zur ->Laufzeit benötigt.

R:
RAM:

RAM = Random Access Memory (-> Arbeitsspeicher)

S:
Symbolcache:

Im Symbolcache legt Windows Symbole ab, auf die häufig zugegriffen wird. Der Vorteil ist ein schnelleres Einlesen von Symbolen. Wenn ein Ordner viele verschiedene Dateitypen enthält muß Windows erst einmal die Symbole suchen, um sie darstellen zu können. Sind diese im ->Cache kann Windows sie ohne großen Zeitverlust darstellen.

SYSTEM.INI:

Die SYSTEM.INI ist eine Datei im Windows-Ordner. Diese Datei enthält wichtige Systeminformationen. Sie stammt noch aus den Zeiten von Windows 3.x und ist hauptsächlich aus Kompatibilitätsgründen noch vorhanden.

V:

virtueller Arbeitsspeicher:

-> Auslagerungsdatei


FAQ
FAQ - Frequently Asked Questions

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und solche, die es noch werden könnten:

Was kann ich durch eine Optimierung des Disk-Caches erreichen?
Durch eine Optimierung des Disk-Caches von Windows kann eine Performancesteigerung bewirkt werden. Dies ist möglich, da Windows ihn normalerweise während der Arbeit ständig vergrößert und damit unnötig viel RAM verschwendet. Ist kein RAM mehr vorhanden, so lagert Windows Teile davon auf die Festplatte aus. Da die Festplatte aber nicht so schnell wie das RAM ist, wird der Rechner dadurch gebremst. Cachemanager begrenzt den Cache und dämmt somit diese Verschwendung ein. Die einen behaupten 10% die anderen reden von 12% Steigerung. Wie groß die Steigerung ist, ist abhängig vom jeweiligen Computersystem.

Was kann ich durch eine Optimierung des Symbolcaches erreichen?
Standardmäßig kann Windows 512 Symbole gleichzeitig im Cache behalten. Falls Sie aber bei Ihrer ständigen Arbeit mit Dateien mehr als 512 Symbole angezeigt bekommen, muß Windows ständig die Symbole neu einlesen. Bei mehr als 512 Symbolen in einem Ordner kann schon das scrollen des Inhalts dies verursachen. Cachemanager vergrößert diesen Cache und verhindert somit das ständige Aufblitzen des Ordnerinhalts.

Was kann ich durch eine Optimierung des virtuellen Arbeitsspeichers erreichen?

Wenn Sie alle Tips zur Optimierung, die Cachemanager Ihnen bietet, umsetzen, dann können Sie die Performance Ihres Systems um bis zu 20% steigern. Gleichzeitig werden die CPU und vor allem die Festplatte entlastet, was sich positiv auf deren Lebensdauer auswirkt.

Muß Cachemanager im Hintergrund laufen, um korrekt zu funktionieren?
Cachemanager wird nur benötigt, um den Cache/die Auslagerungsdatei zu optimieren. Die Verwaltung wird danach weiter von Windows übernommen. Cachemanager muß also nicht permanent im Hintergrund laufen. Lediglich für die Bestimmung der optimale Größe der Auslagerungsdatei muß Cachemanager einmal im Hintergrund laufen.

Werden irgendwelche Treiber zur Cacheoptimierung installiert?
Es werden keine Treiber installiert.

Ändert Cachemanager den virtuellen Arbeitsspeicher?

Nein. Der Disk- und der Symbolcache sind unabhängig vom virtuellen Arbeitsspeicher. Bei der Optimierung der Auslagerungsdatei werden zwar genaue Vorschläge zur Änderung gemacht, die Einstellung selbst wird dabei aber nicht verändert.

Wieso fehlen bei mir auf der Oberfläche Teile der Beschriftung?

Dieser Fehler hat normalerweise nur eine Ursache: Sie haben wahrscheinlich die Systemschriftarten vergrößert.

Öffnen Sie hierzu die Eigenschaften für Anzeige in der Systemsteuerung. Wechseln Sie zum Register Einstellungen. Sollte die Schriftgröße größer als 100% (96 dpi) betragen stellen Sie selbige auf Kleine Schriftarten und starten Sie den Rechner neu.

Bei Windows 98 klicken Sie im selben Register auf Weitere Optionen.... Dort finden Sie einen Bereich Anzeige. Hier verfahren Sie dann wie bei Windows 95.

Wenn ich ihre Ausführungen recht verstanden habe, ist die Steigerung individuell abhängig. Dann kann ja der Cachemanager den Disk Cache nur optimieren, wenn er imstande ist den Bedarf meines Rechners zu erkennen. Tut er das, indem ich das Dialogfeld, welches sich beim Anklicken auf "optimieren" öffnet, ausfülle?

Über das Dialogfeld "Disk-Cache optimieren" geben Sie dem Programm Informationen, wie Sie den Computer hauptsächlich nutzen, d.h. ob Sie hauptsächlich Computerspiele zocken oder meistens Büroanwendungen laufen lassen. Diese Informationen nutzt Cachemanager dann, um die Größe des Caches festzulegen. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Win95 und Win98.

Mache ich die Einstellungen durch den Cache-Manager rückgängig, indem ich "automatisch" ankreuze?

Das Ankreuzen der "Automatisch" Option führt dazu, dass der entsprechende Wert nicht festgelegt wird und dadurch Windows selbst entscheidet wie groß dieser Wert sein soll. Das sieht in der Praxis so aus, dass Windows bei Bedarf den Wert vergrößert oder verkleinert. Legen Sie beispielsweise die Maximalgröße auf "Automatisch" fest, dann kann Windows nach eigenem Belieben den Cache größer werden lassen, im schlimmsten Fall dabei sogar unnötig Speicher verschwenden.


Hauptfenster
Das Hauptfenster

Hier finden Sie eine kurze Erklärung zu den Elementen, die Sie auf dem Hauptfenster nach dem Start von Cachemanager vorfinden:

Menüleiste:

Disk-Cache: Hier finden Sie alle Optionen zum Optimieren des Disk-Cache.
Symbolcache: Hier finden Sie alle Optionen, die den Symbolcache betreffen.

Auslagerungsdatei: Hier finden Sie alle Optionen, die die Auslagerungsdatei betreffen.

Hilfe: Öffnet ein Menü zum Thema Hilfe mit folgenden Unterpunkten:

Inhalt: Ruft den Inhalt der Hilfedatei auf, aus dem Sie dann einen Unterpunkt wählen können.

Fachbegriffe: Hier finden Sie Erklärungen diverser Begriffe, die innerhalb des Programms und der Hilfedatei verwendet werden.
FAQ - Frequently Asked Questions: Ruft eine Seite auf, auf der Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden.
Support: Hier finden Sie Informationen zum Support für Cachemanager.

Anleitungen: Öffnet ein weiteres Menü mit folgenden Unterpunkten:

Schritt für Schritt den Cache optimieren: Eine kurze Anleitung, wie Sie mit Hilfe von Cachemanager den Cache optimieren können.
Den Standard für den Cache wieder herstellen: Eine kurze Anleitung, wie Sie die Optimierungen von Cachemanager wieder rückgängig machen und somit den Standard in der Cacheverwaltung wieder herstellen können.

Schritt für Schritt die Auslagerungsdatei optimieren: Eine kurze Anleitung, wie Sie mit Hilfe von Cachemanager die optimale Größe für Ihre Auslagerungsdatei bestimmen können.

Die Auslagerungsdatei konfigurieren: Eine kurze Anleitung, wie Sie die Auslagerungsdatei in der Systemsteuerung einrichten können.

Den Standard für die Auslagerungsdatei wieder herstellen: Eine kurze Anleitung, wie Sie die Standardeinstellungen für die Auslagerungsdatei wieder herstellen können.

Tips: Öffnet ein weiteres Menü mit folgenden Unterpunkten:

Tips zur weiteren Optimierung der Auslagerungsdatei: Hier erhalten Sie Tips, was Sie noch zur Optimierung der Auslagerungsdatei machen können.

Empfehlenswerte Programme zur PC-Optimierung: Hier finden Sie eine Tabelle mit weiteren Programmen, mit deren Hilfe Sie Ihren PC optimieren können.

Info: Ruft ein kleines Info-Fenster zu Cachemanager auf.

Bereich "Speicher":

Hier finden Sie Informationen zum aktuellen Stand der verschiedenen Speicher in Ihrem System. Die beiden Statusanzeigen unter Arbeitsspeicher und Auslagerungsdatei geben dabei den Anteil des freien Speichers am vorhandenen Speicher an.
Ein Klick auf die Schaltfläche Refresh führt zu einer manuellen Aktualisierung der Anzeige. Dieser wird außerdem jede Sekunden automatisch durchgeführt.

Schaltflächen:

Übernehmen: Speichert die momentane Einstellung für die Caches in den Systemdateien. Vorher wird überprüft, ob die Einstellung kein Risiko darstellen. Sollten keine Änderungen seit dem Start von Cachemanager oder dem letzten Abspeichern vorgenommen worden sein, ist diese Schaltfläche deaktiviert.
Beenden: Beendet Cachemanager.


TAB_Diskcache
Register "Disk-Cache"

Schaltflächen:

Standard: Stellt den Standard in der Disk-Cache-Verwaltung wieder her.
Optimieren: Ruft ein Fenster auf, dass Ihnen bei der Optimierung des Disk-Cache hilft.

Für den Disk-Cache lassen sich eine Minimal- und eine Maximal-, sowie die Blockgröße angeben. Diese Größen können Sie einstellen, indem Sie entweder die Schieberegler bis zur gewünschten Größe bewegen oder die Größe in das Textfeld eingeben.
Sollten Sie das Kontrollkästchen Automatisch aktivieren, wird die Disk-Cache-Verwaltung wieder ohne Einschränkung an Windows übergeben, das zugehörige Textfeld sowie der zugehörige Schieberegler werden deaktiviert.


TAB_Symbolcache
Register "Symbolcache"

Über den Schieberegler können Sie einstellen, wie viele Symbole maximale im Cache sein dürfen. Der Standard ist 512 Symbole.

Schaltflächen:

Standard: Stellt die Standardgröße für den Symbolache wieder her.
Optimieren: Setzt die Cachegröße auf den optimalen Wert ein.
Reinitialisieren: Führt eine Reinitialisierung des Symbolcache durch. Dabei wird der komplette Cache gelöscht und der Computer ohne weitere Warnung neu gestartet. Die Reinitialisierung kann Fehler in der Darstellung der Symbole (z.B. wenn statt einiger Symbole ein schwarzer Fleck erscheint) beheben.


TAB_Swapfile
Register "Auslagerungsdatei"

Hier finden Sie Daten zur aktuellen Konfiguration Ihrer Auslagerungsdatei. "N/A kB" bedeutet, dass diese Größe automatisch von Windows geregelt wird.

Schaltflächen:

Optimieren: Startet einen Assistenten, der Sie bei der weiteren Optimierung unterstützt.
Tips: Öffnet einen Abschnitt der Hilfedatei, der Ihnen weitere Optimierungstips für Ihre Auslagerungsdatei zur Verfügung stellt.


WND_Cache_opt
Fenster "Disk-Cache optimieren"

Cachemanager optimiert den Cache abhängig davon, wie Ihr Computer genutzt wird. Dies hat den Vorteil, dass der Cache besser an Ihre Bedürfnisse angepaßt werden kann.
Suchen Sie sich hierzu eines der Profile aus der Liste aus und geben Sie Ihre Betriebssystem an. Nähere Informationen zu dem jeweils selektierten Profil finden Sie im Feld Information.
Cachemanager versucht beim Start Ihr Betriebssystem zu ermitteln. Dies sollte eigentlich problemlos funktionieren. Im Normalfall müssen Sie daher hier nichts umstellen.

Schaltflächen:

Abbrechen: Schließt das Fenster und kehrt zum Hauptfenster zurück ohne Änderungen in der Einstellung vorzunehmen.
OK: Optimiert die Einstellung auf das aktuell selektierte Profil und kehrt zum Hauptfenster zurück. Die Einstellungen werden dabei noch NICHT gespeichert.

Hinweis:

Diese Optimierung hat nur Auswirkungen auf die Einstellungen des Disk-Cache. Der Symbolcache ist davon nicht betroffen.


Step_Optim
Schritt für Schritt den Cache optimieren

Hier ist eine Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie mit Cachemanager die beiden Caches optimieren können. Die Anleitung beginnt mit der Optimierung des Disk-Cache. Instruktionen zur Optimierung des Symbolcache finden Sie ab Schritt 5.

Den Disk-Cache optimieren

Schritt 1:
Starten Sie Cachemanager.

Schritt 2:
Klicken Sie im Register Disk-Cache auf die Schaltfläche Optimieren.

Schritt 3:
In dem nun erscheinenden Fenster Disk-Cache optimieren finden Sie zwei aufklappbare Listen. In der oberen Liste wählen Sie aus, wie Ihr Computer normalerweise genutzt wird, in der unteren wählen Sie mit welchem Betriebssystem Sie gerade arbeiten.
Betreiben Sie beispielsweise einen CD-Brenner unter Windows 98, wählen Sie in der Liste unter Art des Computers/der Nutzung: das Profil CD-Brenner und in der Liste unter Betriebssystem wählen Sie Win98.

Schritt 4:
Klicken Sie auf OK.

Das Fenster Disk-Cache optimieren wird nun wieder geschlossen und das Programm kehrt zum Hauptfenster zurück. Der Disk-Cache ist nun optimiert. Falls Sie den Symbolcache nicht optimieren wollen, machen Sie bei Schritt 7 weiter.

Den Symbolcache optimieren

Schritt 5:
Klicken Sie auf das Register Symbolcache.

Schritt 6:
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Optimieren
Der Symbolcache ist nun ebenfalls optimiert.

Schritt 7:
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Übernehmen.

Schritt 8:
Als nächstes wird ein kleines Dialogfeld mit einer kurzen Zusammenfassung des Vorgangs angezeigt. Klicken Sie hier auf OK.

Schritt 9:
Danach werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie den Computer neu starten müssen, um die geänderten Einstellungen zu aktivieren. Falls Sie noch weitere Anwendungen laufen haben, schließen Sie diese.
Nun klicken Sie auf Ja.

Der Computer wird nun neu gestartet. Die Optimierung ist jetzt aktiviert.

TIP:
Weitere Hilfe erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element klicken. Sie erhalten dann weitere Informationen dazu.


step_std
Den Standard wieder herstellen

Im folgenden finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie die Optimierungen von Cachemanager wieder rückgängig machen können, um den Standard von Windows wiederherzustellen (z.B. bei Problemen).

Standard für den Disk-Cache wiederherstellen

Schritt 1:
Starten Sie Cachemanager.

Schritt 2:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard.

Schritt 3:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Schritt 4:
Beantworten Sie die Fragen nach einem Neustart des Computers mit Ja.

Nach dem Neustart wird der Disk-Cache wieder von Windows verwaltet.
Alternativ können Sie auch die Verwaltung von Untergrenze, Obergrenze und Blockgröße einzeln deaktivieren, indem Sie in das Kontrollkästchen Automatisch im jeweiligen Bereich ein Häkchen setzen.

Standard für den Symbolcache wiederherstellen

Schritt 1:
Starten Sie Cachemanager.

Schritt 2:
Klicken Sie auf das Register Symbolcache.

Schritt 3:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard.

Schritt 4:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Schritt 5:
Beantworten Sie die Fragen nach einem Neustart des Computers mit Ja.

Nach dem Neustart hat der Symbolcache wieder die Standardgröße.


step_swpoptim
Schritt für Schritt die Auslagerungsdatei optimieren

Hier ist eine Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie mit Cachemanager die Auslagerungsdatei optimieren können.

Schritt 1:
Starten Sie Cachemanager.

Schritt 2:
Klicken Sie im Register Auslagerungsdatei auf die Schaltfläche Optimieren.

Schritt 3:
Das Cachemanager-Fenster verschwindet nun und es erscheint ein neues Fenster: Assistent zur Optimierung der Auslagerungsdatei.

Schritt 4:
Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5:
Geben Sie nun die Dauer der Messung an. Beachten Sie dabei, dass eine längere Messung ein realistischeres Ergebnis liefert.

Hinweis: Die Dauer der Messung kann hier nicht exakt eingestellt werden. Es ist nur ein ungefährer Wert, der intern dazu dient zu bestimmen, wie viele Meßwerte genommen werden.

Schritt 6:
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Weiter.

Schritt 7:

Es erscheint ein neues Fenster Analyse der Auslagerungsdatei. Beginnen Sie jetzt mit Ihrer ganz normalen Arbeit. Ist die Messung vorbei erscheint kurz ein Fenster Verarbeitung der Meßwerte, danach erscheint wieder der Assistent.

Schritt 8:
Die Ermittlung der optimalen Größe ist nun beendet. Sie können nun die Auslagerungsdatei entsprechend konfigurieren. Falls Sie nicht wissen, wie man die Auslagerungsdatei konfiguriert, klicken Sie auf den Button Anleitung. Unter Tips finden Sie weitere Optimierungstips.

Klicken Sie nun auf Abbrechen, um zu Cachemanager zurückzukehren.

Hinweis:

Bei Empfohlenes Sicherheitspolster handelt es sich um einen von Cachemanager ermittelten Wert, der festlegt, in wie weit Windows mehr virtuellen Speicher zur Verfügung gestellt wird, falls unerwartet mehr benötigt wird. Dies geschieht auf Basis der Abweichung des höchsten Meßwerts vom Durchschnittswert.


step_std_swap
Den Standard für die Auslagerungsdatei wieder herstellen

Hier ist eine Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie mit Cachemanager die Auslagerungsdatei unter Windows einrichten können.

Schritt 1:
Öffnen Sie in der Systemsteuerung die Eigenschaften von System.

(Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System)

Schritt 2:
Wechseln Sie in das Register Leistungsmerkmale und klicken Sie auf die Schaltfläche Virtueller Arbeitsspeicher....

Schritt 3:

Wählen Sie in dem erscheinenden Fenster Virtueller Arbeitsspeicher die Option Windows verwaltet die Einstellungen für den virtuellen Speicher (empfohlen).

Schritt 6:

Klicken Sie auf OK.

Schritt 7:

Die Standardeinstellungen für die Auslagerungsdatei sind nun wieder hergestellt. Sie können den Computer nun, wie Windows es verlangt, neu starten.


step_swap
Die Auslagerungsdatei konfigurieren

Hier ist eine Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie mit Cachemanager die Auslagerungsdatei unter Windows einrichten können.

Schritt 1:
Öffnen Sie in der Systemsteuerung die Eigenschaften von System.

(Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System)

Schritt 2:
Wechseln Sie in das Register Leistungsmerkmale und klicken Sie auf die Schaltfläche Virtueller Arbeitsspeicher....

Schritt 3:

Wählen Sie in dem erscheinenden Fenster Virtueller Arbeitsspeicher die Option Es gelten benutzerdefinierte Einstellungen für den virtuellen Arbeitsspeicher.

Schritt 4:

Wählen Sie die gewünschte Festplatte (siehe Tips zur weiteren Optimierung der Auslagerungsdatei)

Schritt 5:

Tragen Sie bei Minimum und Maximum den von Cachemanager ermittelten optimalen Wert ein.

Schritt 6:

Klicken Sie auf OK und ignorieren Sie die Warnmeldung von Windows.

Schritt 7:

Die Auslagerungsdatei ist nun konfiguriert. Sie können den Computer nun, wie Windows es verlangt, neu starten.

TIP:

Schauen Sie sich nach dem Neustart auch Tips zur weiteren Optimierung der Auslagerungsdatei an.


tip_swapoptim
Tips zur weiteren Optimierung der Auslagerungsdatei

Hier sind weitere Tips, zur Optimierung der Auslagerungsdatei. Setzen Sie alle Tips um, können Sie die Leistung Ihres Rechners um einiges steigern.

Tip 1: Auslagerungsdatei auf eine schnelle Festplatte legen

Da Windows Daten aus dem RAM auf die Festplatte auslagert, wird die Systemleistung maßgeblich von der Geschwindigkeit der Festplatte beeinflußt. Legen Sie daher die Auslagerungsdatei auf die schnellste Festplatte in Ihrem Rechner.

Die Geschwindigkeit können Sie mit einem Benchmarkprogramm bestimmen. Solche Programme gibt es in der Sharewareszene zur genüge.

Wichtig: Sollten Sie nur eine einzige Festplatte in Ihrem Rechner installiert haben, dann legen Sie die Auslagerungsdatei unbedingt auf dieselbe Partition, auf der auch Windows liegt.

Tip 2: Defragmentieren steigert die Leistung und entlastet die Festplatte

Verwenden Sie die Standardeinstellungen für die Auslagerungsdatei so passiert folgendes:

Windows berechnet regelmäßig die momentan benötigte Größe für die Auslagerungsdatei und legt diese dann fest. Das kostet zum einen Rechenzeit der CPU und zum anderen fragmentiert die Auslagerungsdatei über die komplette Festplatte. Deshalb muß der Lesekopf der Festplatte ständig über den Datenträger rotieren. Das kostet wertvolle Zeit und ist für die Lebensdauer der Festplatte nicht förderlich.

Daher sollten Sie nach der Optimierung der Auslagerungsdatei einmal das Systemtool Defrag zur Defragmentierung nutzen.

Noch besser geeignet sind die Tools Norton Speed Disk (Norton Utilities) und DiskTune (Nuts&Bolts).

Bei Speed Disk können Sie einstellen, welche Dateien auf welche Position verschoben werden sollen, während der Optimierung. Hier empfiehlt es sich die Auslagerungsdatei (win386.swp) an den Anfang des Datenträgers zu verschieben.

Bei DiskTune wählen Sie die Option Optimieren der Auslagerungsdatei unter Optionale Funktionen im Erweitert-Dialog.

Dies kann die Leistung der Auslagerungsdatei noch einmal steigern.

Wichtig: Dieser Tip gilt nur, wenn Ihre Auslagerungsdatei eine feste Größe besitzt.


tip_tools
Empfehlenswerte Programme zur PC-Optimierung

Hier eine Liste mit empfehlenswerten Programmen und einer kurzen Beschreibung. Mit Hilfe der hier genannten Tools können Sie Ihren PC optimieren, aufräumen und reparieren.

Einige der Tools finden Sie normalerweise in jedem größeren Softwareindex im Internet und in regelmäßigen Abständen auf den Heft-CDs verschiedener Computerzeitschriften.

Von der kommerziellen Tools finden sich im Internet auch meist Demos.

Hier eine Liste mit Adressen von Softwareindizes:

http://softseek.com (Englisch, sehr umfangreich)

http://download-tip.de (Deutsch)

http://winload.de (Deutsch)

CPU Idle:

Ein gutes Programm, dass im Hintergrund die CPU optimiert und diese immer dann deaktiviert, wenn sie nicht benötigt wird. Dies spart Strom und kühlt die CPU, wodurch die Lebensdauer um einiges erhöht wird.

McAfee Nuts&Bolts:

Ein Toolpaket, das wie auch die Norton Utilities eine Reihe von Diagnose und Wartungsprogrammen beinhaltet. Darüber hinaus enthält es aber auch Programme zur Datenverschlüsselung und endgültigen Löschung (im Explorer gelöschte Dateien können wiederhergestellt werden) von Dateien.

Norton Utilities:

Dieses kommerzielle Produkt von Symantec ist eines der besten. Es bietet eine Reihe von Diagnose- und Reparaturprogrammen. Es das beste mir bekannte Toolpaket für den PC. Es bietet alles Disk Diagnose, Systemdiagnose, Funktionen zur Steigerung der Performance...

Mit dem Crashguard lassen sich Abstürze verhindern und blockierte Anwendungen wieder freigeben, um Änderungen abzuspeichern.

Quarterdeck Cleansweep:

Das wohl beste Tool zur Bereinigung des Systems. Cleansweep protokolliert Installationen von Anwendungen mit, um diese dann komplett deinstallieren zu können. Normalerweise kann es passieren, dass einige Dateien und Registrierungsschlüssel zurückbleiben.

Außerdem können Sie nach verwaisten und nicht mehr benötigten Komponenten suchen und diese dann sicher löschen.

Raw Power:

Raw Power optimiert die CPU und kann dadurch die Leistung um einiges steigern. Speziell 3D-Spiele können davon profitieren.

Registry Optimizer:

Ebenfalls aus unseren Regalen stammt Registry Optimizer. Dieses Utility verkleinert die Registrierdatenbank und beschleunigt dadurch den Start von Windows.

Freeware, Deutsch

WinRAM-Booster:

Dieses nützliche Tool optimiert den Arbeitsspeicher und gibt dabei ungenutzten Arbeitsspeicher frei. In der Free Edition sind zwar nicht alle Features verfügbar, dafür ist die Benutzung kostenlos.


MAP_Speicher
Hier finden Sie Informationen zum aktuellen Stand der verschiedenen Speicher in Ihrem System. Die beiden Statusanzeigen unter Arbeitsspeicher und Auslagerungsdatei geben dabei den Anteil des freien Speichers am vorhandenen Speicher an.


MAP_Refresh
Ein Klick auf die Schaltfläche Refresh führt zu einer manuellen Aktualisierung der Anzeige. Diese wird außerdem alle 5 Sekunden automatisch durchgeführt.


MAP_Uebernehmen
Speichert die momentane Einstellung für die Caches in den Systemdateien. Vorher wird überprüft, ob die Einstellung kein Risiko darstellen. Sollten keine Änderungen seit dem Start von Cachemanager oder dem letzten Abspeichern vorgenommen worden sein, ist diese Schaltfläche deaktiviert.


MAP_Beenden
Beendet Cachemanager.


MAP_Standard
Stellt die Standardeinstellung wieder her und entfernt die Optimierungen.


MAP_Optimieren
Optimiert die Einstellungen.


MAP_Automatisch
Gibt Windows wieder die volle Kontrolle über den entsprechenden Teil des Disk-Cache.


MAP_Slider
Durch Verschieben des Reglers können Sie die Größe beeinflussen des entsprechenden Teils des Disk-Cache beeinflussen.


MAP_Text
Hier können Sie direkt die entsprechende Größe (in kB) angeben.


MAP_Slider_ICO
Durch Verschieben des Reglers können Sie die Größe des Symbolcache festlegen.


MAP_Reinitialisieren
Führt eine Reinitialisierung des Symbolcache durch. Dabei wird der komplette Cache gelöscht und der Computer ohne weitere Warnung neu gestartet. Die Reinitialisierung kann Fehler in der Darstellung der Symbole (z.B. wenn statt einiger Symbole ein schwarzer Fleck erscheint) beheben.


Hier finden Sie Daten zur aktuellen Konfiguration Ihrer Auslagerungsdatei. "N/A kB" bedeutet, dass diese Größe automatisch von Windows geregelt wird.


Startet einen Assistenten, der Sie bei der weiteren Optimierung unterstützt.


Öffnet einen Abschnitt der Hilfedatei, der Ihnen weitere Optimierungstips für Ihre Auslagerungsdatei zur Verfügung stellt.