Den Barcode-Assistenten verwenden


Übersicht: Den Barcode-Assistenten verwenden
Den Barcode-Assistenten verwenden

Die Verwendung von Barcodes ist eine Methode zur automatischen Kennzeichnung, mit der Sie Daten schnell und genau erfassen können. Der Barcode-Assistent hilft Ihnen dabei, Ihre eigenen Barcodes für eine Fülle von Industrie-Standardformaten zu erstellen. Sie können viele der Eigenschaften der Barcodes wie Strichhöhe, Prüfziffern und Vergrößerung einstellen, um ein Symbol zu erstellen, das Ihren Anforderungen entspricht. Außerdem ändert sich die Gesamterscheinung des Symbols, wenn Sie die Textoptionen der Barcodes verändern.

 Detailliertere Informationen


Industrie-Standardformate auswählen


Übersicht: Industrie-Standardformate auswählen
Industrie-Standardformate auswählen

Der Barcode-Assistent unterstützt die folgenden 18 Industrie-Standardformate:

Codabar

Codabar ist ein Format, das häufig in Bibliotheken, Blutbanken und für die Versendung von Paketen auf dem Luftweg verwendet wird. Das Format mit variabler Länge ermöglicht die Codierung der folgenden 20 Zeichen: 0123456789-$:/.+ABCD. Die Start- und Stop-Zeichen eines Codabar-Codes müssen A, B, C oder D sein.

Code 25

Code 25 (oder "Code 2 von 5") ist ein diskretes Codeformat mit variabler Länge. Code 25 besteht aus zwei dicken Strichen von insgesamt fünf Strichen für jedes codierte Zeichen. Dieses Format wird hauptsächlich in der Warenbestandsverwaltung, zur Kennzeichnung von Fotoumschlägen bei der Entwicklung, für Flugtickets und bei der Gepäck- und Frachtverladung verwendet.

Code 39

Code 39 (oder "Code 3 von 9") ist das im Geschäftsleben außerhalb des Einzelhandels am häufigsten verwendete Format für die Bestandsaufnahme und das Verfolgen von Artikeln. Das Format besteht aus drei dicken Elementen (Strichen oder Zwischenräumen) von insgesamt neun Elementen für jedes codierte Zeichen. Code 39 wird häufig in der Fertigung, beim Militär und im Gesundheitswesen eingesetzt. Der Zeichensatz dieses Formats mit variabler Länge umfaßt die folgenden 44 Zeichen:

•	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-.*$/+%.

Der Stern (*) wird als Start-/Stop-Zeichen verwendet und kann nicht innerhalb des Codes benutzt werden.

Sie können auch eine Prüfziffer hinzufügen, die Ihnen hilft, die Sicherheit des Barcodes zu gewährleisten. Code 39 unterstützt die Prüfzifferformate Modulo 43 und xxx-nnnnnnn-c, die von der Zollbehörde der Vereinigten Staaten für Importe und Exporte verwendet werden.

Code 128

Code 128 ist ein alphanumerisches Format mit variabler Länge und hoher Dichte, das in der Transport- und Beschriftungsindustrie verwendet wird. Dieser Code hat 106 Strich- und Zwischenraummuster. Jedes Muster kann eine von drei Bedeutungen haben, je nachdem, welcher der drei Zeichensätze benutzt wird. Ein Zeichensatz codiert alle Großbuchstaben und ASCII-Steuerzeichen; ein anderer codiert alle Großbuchstaben und Kleinbuchstaben; der dritte Zeichensatz codiert die numerischen Ziffernpaare 00 bis 99. Welcher Zeichensatz verwendet wird, wird durch das Start-Zeichen bestimmt.

Code 128 ermöglicht Ihnen auch, vier Funktions-Codes zu codieren: FNC1, FNC2, FNC3 und FNC4.

•	FNC1 ist für die Verwendung bei EAN-Codes (European Article Numbering) reserviert.

•	FNC2 weist das Lesegerät für Barcodes an, die Informationen in einem Barcode-Symbol mit den Informationen im Textsymbol zu verknüpfen.

•	FNC3 setzt das Lesegerät für Barcodes zurück.

•	FNC4 wird in geschlossenen Systemanwendungen verwendet.

Eine Variante des Codes 128 ist EAN 128. Dieses Symbol verwendet den gleichen Code-Satz wie Code 128; die Funktions-Codes FNC2 bis FNC4 können jedoch nicht verwendet werden, und FNC1 wird als Teil des Start-Codes benutzt. Mit einer erweiterten Option des Codes 128 im Barcode-Assistenten können Sie das Format EAN 128 aktivieren oder deaktivieren.

EAN-8

Das EAN-System (European Article Numbering) ist die europäische Version des UPC-Systems (Universal Product Code). Dieser Code wird heutzutage International Article Number genannt; die Abkürzung EAN wird jedoch beibehalten. EAN-Nummern werden europaweit zur Artikelkennzeichnung im Einzelhandel verwendet.

EAN-8 codiert acht Ziffern, die aus zwei Ziffern für den Länder-Code, fünf Datenziffern und einer Prüfziffer bestehen. Im Barcode-Assistenten müssen Sie sieben Ziffern eingeben, und die achte Ziffer oder Prüfziffer wird automatisch erzeugt.

Dem Haupt-Barcode kann bei Bedarf eine Nummer aus zwei bis fünf Ziffern hinzugefügt werden. Diese Nummer ist für die Verwendung auf Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen gedacht und erscheint als zusätzlicher Barcode rechts vom Haupt-Barcode.

EAN-13

EAN-13 ist die europäische Version des UPC (A)-Systems (Universal Product Code). Der Unterschied zwischen EAN-13 und UPC (A) besteht darin, daß EAN-13 eine dreizehnte Ziffer in die linken sechs Ziffern eines UPC (A)-Symbols codiert. Die dreizehnte Ziffer stellt in Kombination mit der zwölften Ziffer einen Ländercode dar.

Dem Haupt-Barcode kann bei Bedarf eine Nummer aus zwei bis fünf Ziffern hinzugefügt werden. Diese Nummer ist für die Verwendung auf Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen gedacht und erscheint als zusätzlicher Barcode rechts vom Haupt-Barcode.

FIM

FIM-Muster (Facing Identification Mark) werden von der Post der Vereinigten Staaten bei der automatischen Postverarbeitung verwendet. FIM-Muster werden für die automatische Verarbeitung und Rücksendung von Postsendungen verwendet, die keine Briefmarke oder keinen Aufdruck von einer Frankiermaschine haben, wie Werbeantworten, Postsendungen mit Strafporto etc.

Zur Zeit werden vier FIM-Muster verwendet: FIM-A, FIM-B, FIM-C und FIM-D.

•	FIM-A wird auf Werbeantworten verwendet, die bereits mit vorgedruckten POSTNET-Barcodes versehen sind.

•	FIM-B wird auf Werbeantworten, Postsendungen mit Strafporto und (frankierter) Behördenpost verwendet, die nicht mit vorgedruckten POSTNET-Barcodes versehen sind.

•	FIM-C wird auf Werbeantworten, Postsendungen mit Strafporto und Behördenpost verwendet, die bereits mit vorgedruckten POSTNET-Barcodes versehen sind.

•	FIM-D zeigt an, daß eine Frankierung erforderlich ist.

FIM-Muster befinden sich in der rechten oberen Ecke entlang des oberen Rands und sind etwa fünf Zentimeter vom rechten Rand eingerückt.

ISBN

ISBN-Codes (International Standard Book Number) werden auf Bücher aufgedruckt. Es handelt sich hierbei nicht um einen eigenen Barcode-Typ. ISBN-Nummern haben eine vorgegebene Struktur und werden mit EAN-13-Barcodes codiert. Der Code besteht aus dem festen, dreistelligen Ländercode 978 und der zehnstelligen ISBN-Nummer. Die zehnte Ziffer oder Prüfziffer wird verworfen. Geben Sie die Ziffern im Format x-xxxx-xxxx ein.

ISSN

ISSN-Codes (International Standard Serial Number) werden auf Zeitschriften, Zeitungen und andere regelmäßige Publikationen aufgedruckt. Es handelt sich hierbei nicht um einen eigenen Barcode-Typ. Der ISSN-Code ist ein EAN-13-Barcode mit Ländercode 977 und zweistelligem Ergänzungscode. Der zweistellige Ergänzungscode enthält die Nummer der Ausgabe. Beispiel: Januar=01 und Februar=02. Geben Sie die Ziffern im Format xxxx-xxxx ein.

ITF

ITF (Interleaved Two of Five) wurde auf der Grundlage von Code 25 entworfen. Die Formate verwenden die gleichen Codierungstechniken, aber Striche und Zwischenräume enthalten Daten im ITF-Format: Ziffern an ungeraden Positionen werden als Striche codiert, Ziffern in geraden Positionen als Zwischenräume. ITF ist ein rein numerisches Format mit hoher Dichte und variabler Länge. Das ITF-Format ist in den Bereichen Gütertransport und Lagerverwaltung weit verbreitet. Im Barcode-Assistenten können Sie bis zu 40 Ziffern eingeben.

ITF-14

ITF-14 ist dem Format ITF ähnlich, allerdings müssen in den Barcode-Assistenten genau 13 Ziffern eingegeben werden. Außerdem können weitere fünf Ziffern für den Zusatz-Barcode eingegeben werden.

JAN-8

JAN-8 ist die japanische Entsprechung von EAN-8.

JAN-13

JAN-13 ist die japanische Entsprechung von EAN-13.

MSI Plessey

Der Barcode MSI Plessey wird in erster Linie in Bibliotheken und zur Beschriftung von Lagerregalen verwendet. MSI Plessey ist ein Format mit variabler Länge, mit dem Sie die folgenden 10 Zeichen codieren können: 0123456789. Jedes Zeichen umfaßt acht Elemente, nämlich vier Striche und vier Zwischenräume.

Pharmacode

Pharmacode wird in der laufenden Sicherheitsüberwachung bei der Verpackung von Arzneimitteln verwendet. Zur Codierung der Daten dienen ausschließlich die Striche; die Zwischenräume sind nicht relevant. Pharmacode ist wegen der hohen Drucktoleranz und der Möglichkeit, den Barcode in mehreren Farben auszudrucken, ein praktisches Format.

POSTNET

POSTNET-Barcodes (Postal Numeric Encoding Technique) werden verwendet, um Postleitzahlen auf Postsendungen in den Vereinigten Staaten zu codieren. Die Verarbeitung von Briefen bei der amerikanischen Post ist auf ein vollautomatisches Verfahren ausgerichtet, und POSTNET-Barcodes geben Daten an die automatischen Einrichtungen weiter.

POSTNET unterscheidet sich dadurch von anderen Formaten, daß sich die Strichhöhen im Gegensatz zu den Strichbreiten abwechseln. Jede Nummer wird durch ein Muster aus fünf Strichen dargestellt. An Anfang und Ende des Barcodes steht jeweils ein einzelner langer Strich. Das POSTNET-Format kann für die Codierung des Zustellungsorts mit fünf, neun oder elf Ziffern verwendet werden. Diese Codes werden häufig in Verbindung mit FIM-Barcodes benutzt, die sich in der oberen rechten Ecke von Postsendungen wie Werbeantworten befinden.

UPC(A)

UPC-Symbole (Universal Product Code) werden zur Artikelkennzeichnung im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten und Kanada verwendet. UPC(A) ist ein 12-ziffriges Format. Das Symbol besteht aus elf Datenziffern und einer Prüfziffer. Die erste Ziffer repräsentiert normalerweise den Typ des gekennzeichneten Produkts. Die folgenden fünf Ziffern stehen für den Hersteller, und die darauffolgenden fünf Ziffern kennzeichnen das spezielle Produkt.

UPC(E)

Wie UPC(A) werden auch UPC(E)-Symbole zur Artikelkennzeichnung im Einzelhandel benutzt; da der Barcode jedoch kleiner ist, eignet er sich besser für kleine Artikel. Dieses Format wird auch als ein Format mit "Nullenunterdrückung" bezeichnet, da die UPC(E)-Codierung einen UPC(A)-Code mit 12 Ziffern auf einen Code mit sechs Ziffern reduziert. Das UPC(E)-Format unterdrückt die Ziffer für das Zahlensystem, abschließende Ziffern im Hersteller-Code und führende Nullen in dem Teil des Codes, der das Produkt kennzeichnet.

Dem Haupt-Barcode in den UPC(A)- oder UPC(E)-Formaten kann bei Bedarf eine Nummer aus zwei bis fünf Ziffern hinzugefügt werden. Diese Nummer ist für die Verwendung auf Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen gedacht und erscheint als zusätzlicher Barcode rechts vom Haupt-Barcode.

 Verwandte Themen


Barcodes auswählen

Das von Ihnen ausgewählte Format hängt davon ab, wie Sie das Symbol und die Funktionen verwenden wollen, die jeder Barcode bietet. Die Zeichen, die Sie codieren wollen, der verfügbare Platz und das Design können auch einen Einfluß auf Ihre Wahl haben.

Barcodes auswählen

1.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Listenfeld der Industrie-Standardformate.

2.	Wählen Sie ein Barcode-Format aus der Liste aus.

3.	Geben Sie in das Feld für die numerischen Ziffern die Zeichen ein, die Sie codieren wollen.

 Hinweise

•	Das Feld "Beispielvorschau" zeigt ein aktuelles Bild des Barcodes an.

•	Bei FIM-Mustern müssen Sie einen Code (A, B, C oder D) auswählen, anstatt numerische Daten einzugeben.


Eigenschaften der Industrie-Standardformate anpassen


Übersicht: Eigenschaften der Industrie-Standardformate anpassen
Eigenschaften der Industrie-Standardformate anpassen

Sie können viele der Eigenschaften der Industrie-Standardformate anpassen, um den gewünschten Barcode zu erstellen. Eine Änderung der Eigenschaften hat einen Einfluß darauf, wie leicht ein Scanner ein Symbol lesen kann. Der Barcode soll auf Anhieb lesbar sein, wenn er an einem Scanner vorbeigeführt wird.

 Verwandte Themen


Barcodes erzeugen

Der Druck von Barcodes wird von drei Einstellungen beeinflußt: der Druckerauflösung, der eingestellten Maßeinheit und der Strichbreitenreduzierung. Die Druckerauflösung wird in DPI (Dots Per Inch/Punkte pro Zoll) angegeben. Ein Druckerpunkt (Pixel) ist das kleinste bei der Druckausgabe darstellbare und adressierbare Element. Beim Ausdrucken von Symbolen mit dem Barcode-Assistenten wird ausschließlich in ganzen Pixeln gerechnet. Beim Drucken von Barcodes kommt es auf Genauigkeit an. Damit eine präzise Wiedergabe der Symbole sichergestellt ist, können Sie im Barcode-Assistenten zwischen drei Maßeinheiten wählen, nämlich zwischen Zoll, Zentimetern und Millimetern. Beim Drucken kann es zu Verzerrungen kommen, die die Maßhaltigkeit der Barcodes beeinträchtigen. Sie können die Strichbreitenreduzierung, d. h. die Anzahl der Pixel, die von der ursprünglichen Strichbreite subtrahiert wird, anpassen, um Verzerrungen zu vermeiden.

Die Größe eines Barcodes hängt von drei Einstellungen ab: der Vergrößerung, der Strichhöhe und dem Verhältnis von breit zu eng. Die Vergrößerung erhöht die Größe des gesamten Bilds, während die Strichhöhe nur die Höhe der Striche anpaßt. Das Verhältnis von breit zu eng bezieht sich auf den Abstand zwischen breiten Strichen und Zwischenräumen und den schmalen Strichen. Bei höheren Verhältniszahlen werden die Barcodes breiter, so daß sie besser eingelesen werden können.

Die Druckerauflösung anpassen

1.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Listenfeld der Industrie-Standardformate.

2.	Wählen Sie einen Barcode aus der Liste aus.

3.	Geben Sie in das Feld für die numerischen Ziffern die Zeichen ein, die Sie codieren wollen.

4.	Klicken Sie auf "Weiter".

5.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Listenfeld "Druckerauflösung", und wählen Sie eine DPI-Einstellung.

Die Maßeinheit anpassen

1.	Führen Sie die Schritte 1 bis 4 des Verfahrens "Die Druckerauflösung anpassen" aus.

2.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Listenfeld "Einheiten", und wählen Sie Zoll, Millimeter oder Zentimeter aus.

Die Strichbreitenreduzierung anpassen

1.	Führen Sie die Schritte 1 bis 4 des Verfahrens "Die Druckerauflösung anpassen" aus.

2.	Klicken Sie auf die Pfeile rechts vom Feld "Strichbreitenreduzierung", um einen Pixelwert festzulegen.

Die Vergrößerung anpassen

1.	Führen Sie die Schritte 1 bis 4 des Verfahrens "Die Druckerauflösung anpassen" aus.

2.	Klicken Sie auf die Pfeile rechts vom Feld "Vergrößerung", um einen Prozentwert festzulegen.

Die Strichhöhe festlegen

1.	Führen Sie die Schritte 1 bis 4 des Verfahrens "Die Druckerauflösung anpassen" aus.

2.	Klicken Sie auf die Pfeile rechts vom Feld "Strichhöhe", um die Höhe festzulegen.

Das Verhältnis von breit zu eng anpassen

1.	Führen Sie die Schritte 1 bis 4 des Verfahrens "Die Druckerauflösung anpassen" aus.

2.	Klicken Sie auf die Pfeile rechts vom Feld "Verhältnis von breit zu eng", um das Verhältnis festzulegen.

 Hinweise

•	Bei den Barcode-Formaten UPC, EAN und JAN darf die Vergrößerung nicht unter 85 Prozent liegen.

•	Sie können die Strichhöhe reduzieren, aber wenn das Symbol zu kurz ist, kann ein Scanner es möglicherweise nicht einlesen. UPC-Barcodes dürfen nicht verkürzt werden.

•	Breite Barcodes können genauer eingelesen werden als schmale Barcodes.


Erweiterte Optionen für Barcodes festlegen


Übersicht: Erweiterte Optionen für Barcodes festlegen
Erweiterte Optionen für Barcodes festlegen

Die erweiterten Optionen im Barcode-Assistenten beziehen sich überwiegend auf Prüfziffern und die Gestaltung der Barcodes. Die Prüfziffer dient zur Kontrolle der eingelesenen Daten. Den codierten Zahlen wird eine Formel zugewiesen, deren Ergebnis aus einer Ziffer besteht. Diese Prüfziffer wird normalerweise an das Ende des Barcodes gesetzt. Der Computer überprüft das korrekte Einlesen der Zahlen, indem er die berechnete Prüfziffer mit der eingelesenen vergleicht.

Darüber hinaus stehen erweiterte Optionen für die Gestaltung der Barcodes im Druckbild zur Verfügung. Beispielsweise ermöglichen Ihnen die erweiterten Optionen, dem Barcode ein numerisches Präfix hinzuzufügen, Leerstellen und Klammern im Symbol zu ignorieren etc.

 Verwandte Themen


Erweiterte Optionen aktivieren

Sie können Prüfziffern, Klammern, Leerstellen und Präfixe den folgenden Barcodes hinzufügen und sie von ihnen entfernen: Codabar, Code 128, Code 39, UPC(A), ISBN, ISSN, ITF 14 und MSI Plessey.

Erweiterte Optionen aktivieren

1.	Klicken Sie im Bildschirm für die Eigenschaften der Industrie-Standardformate auf die Schaltfläche "Erweitert".

2.	Aktivieren Sie das Optionsfeld neben der Option, die Sie aktivieren wollen.

3.	Klicken Sie auf "OK".


Texteigenschaften anpassen


Übersicht: Texteigenschaften anpassen
Texteigenschaften anpassen

Die Anzahl der Texteigenschaften, die Sie anpassen können, hängt vom ausgewählten Format ab. Texteigenschaften beeinflussen das endgültige Erscheinungsbild des Symbols. Die folgenden Ausdrücke sollen hier erklärt werden:

•	Ruhige Zone/Quiet-Zone: der leere Bereich (ohne Markierungen) vor und hinter den Strichen und Zwischenräumen. Durch Lesen der Farbe und des Rückstrahlungsvermögens der ruhigen Zone wird ermittelt, wie die Zwischenräume eingelesen werden müssen, und der Unterschied zwischen den Zwischenräumen und den Strichen bestimmt.

•	Für Menschen lesbar: die durch die Striche und Zwischenräume dargestellten Daten werden auch als lesbarer Text gedruckt.

•	Start-Code: ein Zeichen, das den Beginn eines Symbols anzeigt; der Stop-Code zeigt das Ende des Symbols an.

•	FACT-Daten anzeigen: stellt klar, worauf sich die codierten Zeichen beziehen.

•	Der Stern (*) wird als Start-/Stop-Zeichen für Code 39 verwendet. Sie können auswählen, ob Sie den Stern als Teil des für Menschen lesbaren Codes ausdrucken wollen oder nicht.

 Verwandte Themen


Textoptionen ändern

Im Dialogfeld für die Texteigenschaften können Sie die Gestaltung des Barcode-Textes anpassen. Die Schrift, die Plazierung, die Größe und der Schriftschnitt (das Gewicht) des Textes können eingestellt werden.

Die Schrift ändern

1.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Listenfeld der Industrie-Standardformate.

2.	Wählen Sie einen Barcode aus der Liste aus.

3.	Geben Sie in das Feld für die numerischen Ziffern die Zeichen ein, die Sie codieren wollen.

4.	Klicken Sie auf "Weiter".

5.	Passen Sie die Eigenschaften der Industrie-Standardformate an.

6.	Klicken Sie auf "Weiter".

7.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Listenfeld "Schrift", und wählen Sie eine Schrift aus.

Den Schriftschnitt ändern

1.	Führen Sie die Schritte 1 bis 6 des Verfahrens "Die Schrift ändern" aus.

2.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Listenfeld "Gewicht", und wählen Sie eine der Optionen "Normal", "Normal-kursiv", "Fett" und "Fett-kursiv".

Die Textausrichtung ändern

1.	Führen Sie die Schritte 1 bis 6 des Verfahrens "Die Schrift ändern" aus.

2.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Listenfeld "Ausrichtung", und wählen Sie eine der Optionen "Mitte", "Links" und "Rechts".

Die Schriftgröße ändern

1.	Führen Sie die Schritte 1 bis 6 des Verfahrens "Die Schrift ändern" aus.

2.	Klicken Sie auf die Pfeile rechts vom Feld "Größe", um die Punktgröße festzulegen.

 Verwandte Themen


Barcode-Optionen ändern

Das Erscheinungsbild Ihres Barcodes wird von den für Menschen lesbaren Codes bestimmt, die Sie in den Texteigenschaften einstellen. Sie können Zusatztext unter oder über Ihrem Barcode hinzufügen, die Prüfziffern zentrieren, die Start- und Stop-Zeichen anzeigen und weitere Optionen ändern.

Barcode-Optionen ändern

1.	Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Listenfeld der Industrie-Standardformate.

2.	Wählen Sie einen Barcode aus der Liste aus.

3.	Geben Sie in das Feld für die numerischen Ziffern die Zeichen ein, die Sie codieren wollen.

4.	Klicken Sie auf "Weiter".

5.	Passen Sie die Eigenschaften der Industrie-Standardformate an.

6.	Klicken Sie auf "Weiter".

7.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Optionen, die Sie aktivieren wollen.

 Hinweise

•	Einige Kontrollkästchen können nicht aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Einstellungen sind Industriestandards für diesen bestimmten Barcode.

•	Sie können Ihr Symbol in einer Grafik- oder Geschäftsanwendung öffnen, um den Barcode auszudrucken.

 Verwandte Themen


Dialogfeld "Erweiterte Optionen"


Zeigt die Prüfziffer-Optionen an.


Aktivieren Sie diese Option, um die Prüfziffer zu deaktivieren. Mit der Prüfziffer wird sichergestellt, daß die Daten richtig gelesen werden.


Hiermit können Sie ein Startzeichen wählen.


Hiermit können Sie ein Stopzeichen wählen.


Aktivieren Sie diese Option, um diese Variante der Prüfziffer, eins der drei häufig in Bibliotheken benutzten Prüfzifferformate, zu verwenden.


Aktivieren Sie diese Option, um diese Variante der Prüfziffer, eins der drei häufig in Bibliotheken benutzten Prüfzifferformate, zu verwenden.


Aktivieren Sie diese Option, um diese Variante der Prüfziffer, eins der drei häufig in Bibliotheken benutzten Prüfzifferformate, zu verwenden.


Hiermit können Sie ein Startzeichen wählen. Das Startzeichen zeigt den Beginn des Symbols an.


Hiermit können Sie ein Stopzeichen wählen. Das Stopzeichen zeigt das Ende des Symbols an.


Aktivieren Sie diese Option, um "EAN-128", eine leistungsstarke Variante von Code 128, zu wählen.


Aktivieren Sie diese Option, um die Klammern im Barcode zu ignorieren.


Aktivieren Sie diese Option, um die Leerstellen im Barcode zu ignorieren.


Aktivieren Sie diese Option, um diese vom amerikanischen Zoll geforderte Formatoption zu verwenden. XXX ist alphanumerisch, NNNNNNN ist numerisch und C ist die Prüfziffer.


Aktivieren Sie diese Option, um "Mod 43"-Prüfziffern, ein vom amerikanischen Zoll für den gesamten Import- und Exportversand benutztes Format, zu verwenden.


 Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie nicht das Präfix 978 bzw. 979 mit dem Barcode verwenden wollen.


Aktivieren Sie diese Option, um dem Barcode das Präfix 978 hinzuzufügen. Dadurch wird ein "EAN-13"-Code aus der ISBN-Nummer generiert.


Aktivieren Sie diese Option, um Ihrem Barcode das Präfix 979 hinzuzufügen.  Dadurch wird ein "EAN-13"-Code aus der ISBN-Nummer generiert.


 Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie nicht das Präfix 977 mit dem Barcode verwenden wollen.


Aktivieren Sie diese Option, um Ihrem Barcode das Präfix 977 hinzuzufügen.  Dadurch wird ein "EAN-13"-Code aus der ISSN-Nummer generiert.


 Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Trägerstriche im Barcode nicht anzeigen wollen. Die Trägerstriche sind dicke Linien, die den Barcode umgeben.


Aktivieren Sie diese Option, um die Trägerstriche am Kopf und Fuß des Barcodes anzuzeigen. Die Trägerstriche sind dicke Linien, die den Barcode umgeben.


Aktivieren Sie diese Option, um den Barcode mit Trägerstrichen zu umrahmen. Die Trägerstriche sind dicke Linien, die den Barcode umgeben.


Aktivieren Sie diese Option, um diese Variante der automatischen Prüfzifferberechnung zu verwenden.


Aktivieren Sie diese Option, um links von den Strichen ein "N" anzuzeigen, wenn das Systemzeichen "3" verwendet wird. Das Systemzeichen "3" ist dem NDC (National Drug Code = Nationaler Medikamentencode) und HRI (National Health Related Items Code = Code für nationale, gesundheitsbezogene Objekte) zugewiesen.


Angepaßte Barcode-Seite generieren


Hiermit können Sie Industriestandard-Formate wählen, die für Barcodes verfügbar sind.


Hier können Sie die dem Barcode zugewiesene Zahl angeben.


 Hier können Sie die dem Barcode zugewiesene Zahl angeben.


Hier können Sie die dem Barcode zugewiesene Zahl angeben.


Hier können Sie die dem Barcode zugewiesene Zahl angeben.


Hier können Sie die dem Barcode zugewiesene Zahl angeben.


Zeigt ein Muster des gewählten Industriestandard-Formats an.


Hiermit können Sie den Datenkennzeichner von FACT (Federation of Automated Coding Technologies) angeben.


Zeigt die automatisch generierte Prüfziffer an. Mit der Prüfziffer wird sichergestellt, daß die Daten richtig gelesen werden.


Hiermit können Sie weitere zwei bzw. fünf Ziffern für den Zusatz-Barcode angeben.


Hiermit können Sie einen FIM-Typ (Face Identification Marking) wählen.


Aktivieren Sie diese Option, um FIM-Typ A (Face Identification Marking) zu wählen. FIM-Typ A gibt an, daß das durch den Barcode angegebene Porto benötigt wird.


Aktivieren Sie diese Option, um FIM-Typ B (Face Identification Marking) zu wählen. FIM-Typ B gibt an, daß Porto im voraus bezahlt ist; ein fehlender Barcode führt zum Abbruch.


Aktivieren Sie diese Option, um FIM-Typ C (Face Identification Marking) zu wählen. FIM-Typ C gibt an, daß das durch den Barcode angegebene Porto im voraus bezahlt ist.


Aktivieren Sie diese Option, um FIM-Typ D (Face Identification Marking) zu wählen. FIM-Typ D gibt an, daß Porto benötigt wird; ein fehlender Barcode führt zum Abbruch.


Schaltfläche "Erweitert" auf der Seite zum Anpassen der Industriestandard-Eigenschaften


Öffnet das Dialogfeld "Erweiterte Optionen", über das Sie Optionen einstellen können, die dem Industriestandard-Format für den gewählten Barcode zugeordnet sind.


Registerkarte zum Anpassen der Industriestandard-Eigenschaften


Hiermit können Sie die Höhe der Striche wählen. Die Höhe wird vom Fuß des Texts bis zum Kopf der Striche gemessen.


Hiermit können Sie die Strichbreitenreduzierung in Pixeln wählen. Die Strichbreitenreduzierung wird von der Strichbreite subtrahiert. Durch Verringern der Strichbreite können Sie Druckverdickungen ausgleichen.


Hiermit können Sie die dem gesamten Bild zugewiesene Vergrößerung wählen. Bei Auswahl von 200 % wird das ganze Bild in der zweifachen Größe gedruckt.


Hiermit können Sie die Druckerauflösung in Punkten pro Zoll (dpi) wählen.


 Zeigt die Breite des Symbols vom linken Rand des äußersten linken Strichs zum rechten Rand des äußersten rechten Strichs an. Es sind keine ruhigen Zonen (Quiet-Zonen) enthalten. Der Wert kann nicht bearbeitet werden.


Hiermit können Sie die Maßeinheit wählen.


 Hiermit können Sie die Maßeinheit wählen.


Hiermit können Sie das Verhältnis von breiten Strichen zu Zwischenräumen und schmalen Strichen zu Zwischenräumen wählen. Je breiter bzw. größer die Proportion, desto breiter das Barcodesystem.


Texteigenschaften für den Barcode anpassen


Hiermit können Sie die Ausrichtung des Texts unter dem Barcode festlegen.


Aktivieren Sie diese Option, um die System- und die Prüfziffer vertikal auf dem Barcodesymbol zu zentrieren. Die Systemziffer erscheint vor dem Barcodesymbol, die Prüfziffer wird nach dem Barcodesymbol gezeigt.


Hiermit können Sie eine Schrift wählen.


Hiermit können Sie die Größe der Schrift wählen.


Hiermit können Sie einen Schriftschnitt wählen.


Aktivieren Sie diese Option, um Text mit dem Barcodesymbol zu drucken.


Aktivieren Sie diese Option, um den zum Zusatz-Barcode gehörigen Text zu drucken. Zusatz-Barcodes sind nicht für alle Barcode-Formate möglich.


Aktivieren Sie diese Option, um Sterne vor und nach dem Barcode-Text zu drucken. Sterne sind nicht für alle Barcode-Formate möglich.


Aktivieren Sie diese Option, um FACT-Daten (Federation of Automated Coding Technologies) zu drucken.


Aktivieren Sie diese Option, um die Markierungen der ruhigen Zone zu drucken. Die ruhige Zone, die auch als Quiet-Zone bezeichnet wird, ist der (von Markierungen freie) Bereich vor und nach den Strichen und Leerstellen.


Aktivieren Sie diese Option, um die Start- und Stopzeichen zu drucken. Das Startzeichen zeigt den Beginn des Symbols an. Das Stopzeichen zeigt das Ende des Symbols an.


Aktivieren Sie diese Option, um den lesbaren Text über dem Barcode-Symbol zu drucken.


Aktivieren Sie diese Option, um den Zusatztext am Fuß des Zusatz-Barcodes zu drucken. Der Text wird standardmäßig am Kopf des Barcodes gedruckt.


IDDH_TEXT_PREF


IDDH_SYMBOLOGY1


IDDH_SYMBOLOGY2


IDDH_AVD_CODABAR


IDDH_SYMBOL_PREF