Copyright: Copyright © 1998 Intel Corporation
Citation: Copyright © 1998 Intel Corporation, All Rights Reserved


Como esta Utilidade Funciona

A utilidade Intel CPUID para Windows* procura no seu processador por um string preciso de instruções contido nele.  Este string de instruções está presente em processadores que foram introduzidos após o processador Intel486™.  Esta utilidade tambem está incluída em algumas versões de processadores Intel™386 e Intel486™.  Este string de instruções é “lido” por esta utilidade e o resultado é traduzido para termos e informações compreensíveis.

Uma vez feita o download desta utilidade para o seu disco rígido ou disquete floppy, você poderá executá-la por simplesmente clicando no arquivo “.exe”.  Isto lancará a utilidade, e a informação detectada sobre o seu processador será indicada em 8 field boxes (áreas distintas de texto).

Retroceder       Indice        Seguinte


Indice

Objetivo desta Utilidade

Como esta Utilidade Funciona

Informação Fornecida pela Utilidade

Seções Especiais:  Suporte para Multiprocessadores e Multilíngua

Uso Pretendido da Utilidade CPUID para Windows*


Informação Fornecida pela Utilidade

A utilidade Intel CPUID para Windows* fornece os seguintes field boxes para ajudar a identificação do seu microprocessador Intel:

Genuine Intel

Este field box mostrará “Genuine Intel” caso a utilidade detectar o string de texto “GenuineIntel” em ASCII na assinatura CPUID do processador em seu sistema.  Isto confirma que o seu sistema contém um microprocessador Intel.  Se a utilidade não detectar este string de texto, uma de duas mensagens será mostrada, dependendo de outras informações fornecidas no string do CPUID.

 Nota#1: A utilidade Intel CPUID para Windows é pretendida sómente à identificação de microprocessadores Genuine Intel.

Nota#2: Para a família de processadores Intel 386DX™ e versões anteriores do Intel 486DX™, o string de instruções no processador não inclui informação do fabricante.  A lista inclui os seguintes processadores:

Todos os processadores Intel386™

Alguns processadores IntelDX2™

Alguns processadores Intel486™ DX

Alguns processadores Intel486™ SX

Favor seguir as instruções fornecidas na mensagem detalhada do Genuine Intel

Descrição do Processador

Este field box fornece o nome do microprocessador, ou nome de “marketing” do processador Genuine Intel contido no seu sistema (por exemplo, um processador Intel Pentium®).  Note que se a utilidade não for capaz de detectar o string ASCII “GenuineIntel”, esta não retornará nenhum valor no field box.  Favor seguir as direções na mensagem “detalhes”.

Tipo

Este field box descreve o tipo do processador Genuine Intel contido no seu sistema (por exemplo, um upgrade, tal como um processador Intel Overdrive®).  O tipo de processador indica se o processador é um único, duplo, ou  um processador Intel OverDrive®.

Família

Este field box descreve o número da família do processador Genuine Intel contido no seu sistema (por exemplo, Família 5 no momento desta documentação, inclui o processador Pentium® e o processador Pentium® com tecnologia MMX™).  Esta informação poderá ser útil para o consumidor final quando verificando a informação no “Guía Rápido de Referência” que está disponível para a família específica do seu processador.

Modelo

Este field box descreve o número do modelo do processador Genuine Intel contido no seu sistema (por exemplo, Modelo 4).  O número do modelo é utilisado junto com o número da família para determinar o processador específico dentro de uma família de processadores que o seu computador contém.

Stepping

Este field box descreve o stepping de produção do processador Genuine Intel contido no seu sistema (por exemplo, Stepping 4).  Stepping é utilisado para indicar que uma “revisão” foi efetuada no processador.  Na maioria dos casos, um novo processador é lançado com o stepping “A”, mas isto nem sempre é o caso.  Com novas revisões e modificações, estas são incorporadas em steppings posteriores do processador.  Ao utilisar steppings específicos, isto facilita o controle de modificações, e tambem permite o consumidor final identificar mais precisamente a versão do processador contido em seu sistema.

Informação Detalhada

Este field box fornece informação mais detalhada para cada field box.  Para ver a informação detalhada, escolha o botão de Detalhes adjacente a cada field box.  Para mais informações sobre o botão Detalhes, veja o abaixo.

Informação de Cache

Se o seu sistema contém um processador Pentium® Pro ou Pentium® II, este field box mostra a informação sobre a quantidade de cache presente para o Nivel 1 e Nivel 2.  Esta informação está localisada diretamente sob o box “Informação Detalhada”, e é mostrada após a execução desta utilidade.  Se o seu sistema não contém um processador Pentium® Pro ou Pentium® II, este field box não será mostrado.

Botão de Detalhes

Após a execução da utilidade CPUID para Windows*, você poderá clicar em qualquer um dos botões de detalhes adjacentes à um field box para obter mais informação detalhada sobre o seu processador.  Quando um botão de detalhes e pressionado, mais informação será mostrada no field box “Informação Detalhada”.

Retroceder       Indice        Seguinte


Objetivo desta Utilidade

A utilidade Intel CPUID para Windows* permite os utilizadores de Windows 95 ou Windows NT identificar o tipo do processador Intel contido em seus sistemas. Esta não é pretendida à identificação de microprocessadores produzidos por outras empresas além da Intel, tambem não é pretendida à detecção da velocidade do seu microprocessador Intel.

Indice        Seguinte

.


Seções Especiais:  Suporte para Multiprocessadores e Multilíngua

Capacidade de Multiprocessamento

A utilidade CPUID para Windows* é capaz de ler a assinatura CPUID em sistemas de multiprocessadores  (2 processadores ou mais) utilisando Microsoft Windows* NT.  Se você tiver um sistema de multiprocessadores utilisando Microsoft Windows* NT, a etiqueta “Multiprocessador” na barra do menú marcará em preto todos os processadores que podem ser interrogados pelo string de instrução CPUID.  Para escolher o processador,  escolha “Multiprocessador” na barra do menú, e escolha então o processador a ser interrogado (por exemplo, escolha Processador #2 para iniciar a utilidade no Processador #2).

Nota: Se você estiver utilisando Windows* 95, você poderá sómente interrogar Processador #1, mesmo que vários estejam presentes, visto que Windows 95 é um sistema operacional projetado para o uso de um processador único.

Se você tiver um sistema de uniprocessamento (1 processador), a utilidade Intel CPUID irá detectar automáticamente o seu único processador.  Todos os outros números de processador sob a etiqueta “Multiprocessador” estarão marcados em cinza e serão inoperáveis.

Capacidade de Multilíngua

A utilidade Intel CPUID para Windows* supporta as seguintes línguas:  Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, e Espanhol.  Para mudar de língua, escolha a língua desejada na barra do menú.

Retroceder       Indice        Seguinte


Uso Pretendido da Utilidade CPUID para Windows*

A utilidade CPUID para Windows* é uma utilidade fornecida pela Intel® Corporation pretendida ao uso do consumidor final para a identificação dos microprocessadores Intel dentro de um sistema de computador.

A utilidade CPUID para Windows* é pretendida sómente ao uso em sistemas de computadores contendo o microprocessador Intel. Se esta utilidade for executada em um sistema não contendo um microprocessador Intel, esta poderá retornar resultados incorretos, entretanto, nenhum dano será causado ao sistema do computador.

Retroceder       Indice