Copyright: Copyright © 1998 Intel Corporation
Citation: Copyright © 1998 Intel Corporation, All Rights Reserved


Contenuto

Scopo di questa utilita’

Funzionamento di questa utilita’

Informazioni restituite da questa utilita’

Sezioni speciali: Supporto multiprocessore e multilingua

Utilizzo inteso per l’utilita’ CPUID per Windows*


Funzionamento di questa utilita’
Funzionamento dell’utilita’

L’utilita’ CPUID per Windows* ispeziona il vostro processore alla ricerca di una precisa stringa di istruzione. Quest’ultima e’ presente su processori introdotti dopo il processore Intel486™. E’ inclusa anche in alcune versioni del processore Intel368™ e Intel486™.  La stringa viene letta dall’utilita’ ed il suo contenuto tradotto in informazioni comprensibili.

Una volta scaricata l’utilita’ sul vostro disco rigido o su un dischetto, e’ possibile eseguirla semplicemente facendo clic sul file di tipo “.exe”. Questo lancera’ l’utilita’ ed identifichera’ il vostro processore visualizzando il risultato in otto campi differenti.

Ritornare         Contenuto         Seguente


Informazioni restituite da questa utilita’
Informazioni che l’Utilita’ restituisce

L’utilita’ Intel CPUID per Windows fornisce informazioni sui seguenti campi per aiutarvi ad identificare il vostro microprocessore Intel:

Genuine Intel

Questo campo visualizzera’ “Genuine Intel” nel caso in cui l’utilita’ individui la stringa di testo ASCII “GenuineIntel” nella firma CPUID del processore del vostro sistema. Cio’ conferma che il vostro sistema contiene un microprocessore Intel. Se l’utilita’ non individua la stringa di testo, puo’ apparire uno dei seguenti due messaggi a seconda dell’informazione presente nella stringa CPUID.

Nota #1: L’utilita’ Intel CPUID per Windows e’ scritta per identificare solo microprocessori Genuine Intel.

Nota #2 Per il processore Intel 386DX™ e per le prime versioni della famiglia Intel 486DX™, la stringa di istruzione CPUID sul processore non portava informazioni sul manufattore. La lista include i seguenti processori:

Tutti i processori Intel386™

Alcuni processori IntelDX2™

Alcuni procesori Intel486™ DX

Alcuni processori Intel486™ SX

Per favore seguire le istruzioni del messaggio dettagli relativo al campo Genuine Intel.

Descrizione del processore

Questo campo contiene il nome del processore, o il “nome di marketing” per il processore Genuine Intel contenuto nel vostro sistema. (e.g. un processore Intel Pentium®). Se l’utilita’ non e’ in grado di individuare la stringa di testo ASCII “GenuineIntel”, non visualizzera’ alcun valore in questo campo.

Tipo

Questo campo descrive il tipo di processore Genuine Intel contenuto nel vostro sistema. Il tipo di processore indica se il processore e’ un processore singolo, un processore duale o un processore Intel Overdrive®

Famiglia

Questo campo descrive il numero di famiglia del processore Genuine Intel contenuto nel vostro sistema (e.g. Famiglia 5 alla stesura di questa documentazione include il processore Pentium® ed il processore Pentium® con tecnologia MMX™.) Questa informazione puo’ risultare utile ad un utente finale nella scelta della Guida Rapida di Riferimento relativa alla famiglia del suo processore.

Modello

Questo campo descrive il numero di modello del processore GenuineIntel contenuto nel vostro sistema (es. Modello 4)  Il numero di modello viene utilizzato insieme alla famiglia per determinare quale particolare processore facente parte della famiglia e’ presente all’interno del  computer.

Stepping

Questo campo descrive lo stepping di produzione del processore GenuineIntel contenuto nel vostro sistema (es. Stepping 4).  Lo stepping viene utilizzato per indicare che una “revisione” e’ stata applicata ad un processore. Nella maggior parte dei casi, un nuovo processore viene distribuito con uno stepping “A”, sebbene non sia sempre cosi’. In seguito, nuove revisioni e cambiamenti vengono incorporati in stepping successivi del processore. L’uso dello stepping facilita il controllo ed il rintraccio di cambiamenti oltre a permettere all’utente finale di identificare piu’ specificamente che versione del processore e’ contenuta nel suo sistema.

Informazioni Dettagliate

Questo campo contiene informazioni piu’ dettagliate sugli altri campi.  Per avere piu’ informazioni, premere il pulsante Dettagli adiacente a ciascun campo. Per saperne di piu’ sul pulsante Dettagli, leggere di seguito..

Informazioni Cache

Se il vostro sistema contiene un processore Pentium® Pro o Pentium® II, questo campo conterra’ informazioni sull’ammontare di cache di primo e secondo livello presente sul processore. Questa informazione si trova sotto il riquadro “Informazioni Dettagliate” e viene visualizzata all’esecuzione dell’utilita’. Se il vostro sistema non contiene un processore Pentium® Pro o Pentium® II, il riquadro non verra’ visualizzato.

Pulsante Dettagli

Dopo l’esecuzione dell’utilita’ Intel CPUID per Windows, e’ possibile fare clic su qualsiasi pulsante adiacente al campo desiderato per ottenere informazioni piu’ dettagliate.  Durante l’esecuzione dell’utilita’ Intel CPUID per Windows, e’ possibile fare clic su ciascuno dei pulsanti adiacenti ad un campo informazioni per far si’ che maggiori dettagli sul proprio processore appaiano nel riquadro Informazioni Dettagliate.

Ritornare         Contenuto         Seguente


Scopo di questa Utilita’

L’Utilita’ Intel CPUID per Windows permette agli utenti Windows95 o Windows NT di identificare che tipo di processore Intel e’ contenuto nel loro sistema. Non e’ destinata al riconoscimento di processori prodotti da altre societa’.

Contenuto         Seguente


Sezioni speciali: Supporto multiprocessore e multilingua

Capacita’ Multiprocessore

L’utilita’ CPUID per Windows* e’ in grado di leggere la firma CPUID in sistemi multiprocessore (2 o piu’ processori) che girano sotto Microsoft Windows* NT. Se possedete un sistema multiprocessore sul quale gira Microsoft Windows* NT, il menu “Multiprocessore” visualizzera’ in nero tutti i processori che possono essere interrogati dall’applicazione in cerca della stringa di istruzione CPUID. Per passare da un processore all’altro, selezionare “Multiprocessore” balla Barra Menu e selezionare il processore che si desidera ispeazionare (e.g. selezionare il Processore #2 e lanciare l’utilita’ sul Processore #2).

Nota: Windows*95 e’ un sistema operativo scritto per il supporto  di un singolo processore, in tale ambiente e’ possibile interrogare soltanto il Processore#1.

Se possedete un sistema monoprocessore (1 processore), l’utilita’ Intel CPUID per Windows individuera’ automaticamente il vostro singolo processore. Tutti gli altri processori sotto il menu “Multiprocessore” saranno colorati di grigio e resi inutilizzabili.

Supporto Multilingua

L’utilita’ Intel CPUID per Windows supporta i seguenti linguaggi: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese e Spagnolo.

Ritornare         Contenuto         Seguente


Utilizzo inteso per l’utilita’ CPUID per Windows*

L’utilita’ CPUID per Windows e’ uno strumento fornito dalla Intel Corporation agli utenti finali per l’identificazione del microprocessore Intel presente all’interno del loro sistema.

L’utilita’ CPUID per Windows e’ stata sviluppata con il solo scopo di operare su sistemi di computer contenenti un microprocessore Intel. Se questa utilita’ viene eseguita su un sistema che non contiene un microprocessore Intel, potrebbe restituire risultati incaccurati senza pero’ danneggiare il sistema.

Ritornare         Contenuto