NAME				SAMPLE

EXETYPE			WINDOWS

DESCRIPTION		'ViewAPI Sample - Copyright (c) 1993 Systems Compatibility Corporation'

STUB				'WINSTUB.EXE'
					
CODE				LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA				MOVEABLE

HEAPSIZE			4096
STACKSIZE		15000

EXPORTS
    DemoWndProc				@1


