<title>CPS Labs Head Office</title>
<text>166, Pervomayskaya street
Yoshkar-Ola, Russia, 424003

Phone: +7 836 2 630078
Fax: +7 836 2 980098

WWW: <link type="www" url="http://www.flashspring.com/">http://www.flashspring.com/</link>
E-mail: <link type="email" address="support@flashspring.com">support@flashspring.com</link>
</text>