<text>V �estiminutov�m videu m��ete vid�t p�edstaven� robota da Vinci. Robotick� syst�m slou�� l�ka��m k precizn�m laparoskopick�m operac�m. S pomoc� d�lkov�ho ovl�d�n� ��d� chirurg ka�d� pohyb robotick�ch pa��, kter� n�sledn� vykon�vaj� samotnou operaci. O tom, �e roboti znamenaj� pro zdravotnictv� velk� p��nos, nen� t�eba dlouze diskutovat. V�ce uvid�te v p�ipraven�m videu, dal�� podrobn� informace v�m nab�dne �l�nek v PC WORLDu.</text>