<title>Cisco Systems s.r.o.</title>
<text>Budova Millenium Plaza
V Celnici 10
Praha 1
117 01

tel.: +420 221 435 111
fax: +420 222 244 488</text>

<newline>
<link type="www" url="http://www.cisco.cz" mark>http://www.cisco.cz</link>
<newline>
<link type="email" address="czech-ses@cisco.com" mark>czech-ses@cisco.com</link>
