Copyright: Copyright (c) 1996 Gerdes AG


Wählen Sie ein D-Kanal Protokoll aus, das von Ihrem ISDN-Anschluß unterstützt wird. Bei neueren ISDN-Anschlüssen handelt es sich wahrscheinlich um Euro-ISDN. Falls Sie nicht wissen, welches Protokoll Ihr ISDN-Anschluß unterstützt, wenden Sie sich an den Anschluß-Einrichter.


Der ISDN Verbindungstest überprüft, ob die ISDN Karte mit dem ISDN kommunizieren kann. Falls dieser Test nicht erfolgreich abläuft, muß der Anschluß der Karte an das ISDN geprüft werden.


Beim Betrieb der ISDN-Karte an einer Telefonanlage wird zwischen internen und externen Rufnummern unterschieden. Üblicherweise muß für externe Nummern ein Präfix (meistens eine 0) vorgewählt werden. Die Ziffern, die Sie in dieses Feld eintragen, werden automatisch vor allen Nummern gewählt, die länger als eine interne Nummer sind.


Beim Betrieb der ISDN-Karte an einer Telefonanlage wird zwischen internen und externen Rufnummern unterschieden. Üblicherweise muß für externe Nummern ein Präfix (meistens eine 0) vorgewählt werden. Bei allen Nummern, die mindestens soviele Ziffern wie hier angegeben enthalten, werden die Präfixziffern vorgewählt.


Diese Schaltfläche ermöglicht die manuelle Eingabe weiterer Rufnummern.

Zusätzlich ist die Eingabe der Rufnummern auch durch einen (gebührenfreien) Anruf möglich. Wählen Sie hierzu mit einem Telefon die Rufnummern Ihres ISDN-Anschlusses. Diese erscheinen dann automatisch in der Rufnummernliste.

Bereits eingegebene Rufnummern können Sie durch einen Doppelklick erneut bearbeiten.


Diese Schaltfläche verschiebt die gewählte Rufnummer in der Liste nach oben.


Diese Schaltfläche verschiebt die gewählte Rufnummer in der Liste nach unten.


Diese Schaltfläche entfernt die gewählte Rufnummer aus der Liste.


In dieser Liste müssen alle Rufnummern, die Ihrem ISDN-Anschluß zugeteilt sind, aufgeführt sein. In allen CAPI 1.1 Anwendungen können Sie dann die Rufnummern über die zugewiesene EAZ (Endgeräte-Auswahl-Ziffer) auswählen. Der Portdriver verwendet diese Liste ebenfalls.

Neue Rufnummern können Sie über die Schaltfläche Hinzufügen an die Liste anhängen, zusätzlich ist die Eingabe der Rufnummern auch durch einen (gebührenfreien) Anruf möglich. Wählen Sie hierzu mit einem Telefon die Rufnummern Ihres ISDN-Anschlusses. Diese erscheinen dann automatisch in der Rufnummernliste.

Bereits eingegebene Rufnummern können Sie durch einen Doppelklick erneut bearbeiten.


Beim Betrieb der ISDN-Karte an einer Telefonanlage wird zwischen internen und externen Rufnummern unterschieden. Üblicherweise muß für externe Nummern ein Präfix (meistens eine 0) vorgewählt werden. Wenn Sie dieses Kästchen aktivieren, erzeugt das CAPI den gewünschten Präfix automatisch für alle Nummern, die länger als eine interne Nummer sind.


Die meisten Windows-Programme können nur auf die "normalen" COM-Schnittstellen (COM1 - COM4) zugreifen. Die hier ausgewählte Schnittstelle wird mit dem ISDN PortDriver verbunden, so daß auch solche Anwendungen per ISDN kommunizieren können.


Viele ISDN-Anwendungen verzichten darauf, bei ausgehenden Anrufen die eigene Rufnummer anzugeben. Besonders beim Betrieb an ISDN Telefonanlagen kann dies dazu führen, daß ein Verbindungsaufbau überhaupt nicht möglich ist. Die hier angegebene Rufnummer wird daher immer dann als eigene Nummer verwendet, wenn von der Anwendung keine Nummer angeben wurde.


Mit dieser Schaltfläche können Sie die aktuelle Konfiguration der ISDN Karte ausdrucken lassen.


 Mit dieser Schaltfläche können Sie den ISDN-Tracer starten. Dieses Programm zeichnet Informationen auf, die bei ISDN-Problemen den Servicetechnikern bei der Problembehebung helfen.


Wählen Sie hier den Portbereich aus, auf den die ISDN-Karte eingestellt werden soll.


Geben Sie hier die Speicheradresse an, auf die Sie Ihre ISDN-Karte eingestellt haben.


Geben Sie hier den Interrupt an, auf den Sie Ihre ISDN-Karte eingestellt haben.


Wählen Sie hier den Interrupt aus, den die ISDN-Karte verwenden soll.


Um Hilfe zu den einzelnen Einstellungsmöglichkeiten zu erhalten, aktivieren Sie das jeweilige Eingabefeld und drücken Sie die Taste F1.