Copyright: Copyright © 1996 Gerhard Schild


Index
Willkommen bei der PC-ONLiNE CD-ROM!

Leider haben Sie keinen Web-Browser installiert.

Kein Problem, denn es ist ohnehin an der Zeit, daß Sie das nachholen.

Tip: Es könnte auch sein, daß Ihr Web-Browser keine Verknüpfung für den Dateityp .HTM angelegt  hat. Starten Sie in diesem Fall Ihren Browser und laden Sie das Dokument "INDEX.HTM" dieser CD-ROM.

Bitte wählen Sie:

T-Online-Decoder 1.2b mit Netscape 3.0 installieren (16-Bit-Version)

Microsoft Internet-Explorer 3.01 installieren (32-Bit-Version)

Microsoft Internet-Explorer 3.0 installieren (16-Bit-Version)

Starten Sie nach erfolgreicher Installation bitte zunächst Ihren Browser. Auf dessen Frage, ob der Browser als Standard-Browser eingetragen werden soll, antworten Sie mit "Ja". Eine eventuelle Fehlermeldung, daß keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden kann, können Sie getrost ignorieren, da die PCO-CD offline arbeitet. Schließen Sie nun den Browser wieder und starten Sie das Setup-Programm Ihrer PC-ONLiNE CD-ROM erneut.

Ihr PC-ONLiNE Team.