Copyright: ComRate © 1994-1996 UPWARE


Einleitung

ComRate ist ein Gebührenzähler für Kommunikationsdienste. Das Programm ist anwendbar bei allen Onlinediensten und unabhängig von der Terminalsoftware einsetzbar. Der Gebührenzähler kann gesteuert werden durch die Überwachung der Modemschnittstelle (COM-Port). Die Berechnung der Verbindungskosten erfolgt aufgrund erfasster Tarifstrukturen. Es können bis zu 8 verschiedene Tarife für jeden Kommunikationsdienst erfasst werden. Das Programm wählt anhand der erfassten zeitlichen Gültigkeiten automatisch den richtigen Tarif. Die Kommunikationskosten können in einem frei formatierbaren Logfile aufgezeichnet werden. ComRate kann daneben auch manuell, z.B. für eine Zeitmessung oder eine manuelle Berechnung von Gebühren eingesetzt werden. ComRate kann mit einem Argument "Dienst" in der Befehlszeile gestartet werden um beim Programmstart den entsprechenden Tarif einzustellen.

Features

•	Smartbar zur Anzeige von laufenden Gebühren / Zeit / Restzeit bis Gebührenimpuls

•	Anzeige von laufenden Gebühren / Zeit in der Titelleiste des aktiven Programms oder als Icontext

•	Automatische Steuerung des Zählers durch die Überwachung der Modemschnittstelle

•	Aufzeichnung der Kosten in einer frei formatierbaren Logdatei

•	Anzeige von Total pro Dienst, Komponente und zweier Gesamttotalen

•	Automatisches Zurücksetzen der Total-Zähler nach einer frei wählbaren Periode (täglich, wöchentlich, monatlich oder nach n Tagen)

•	Getrennte Anzeige und Verwaltung von Gebühren bei Diensten, die aus mehreren Komponenten bestehen. Pro Dienst können bis zu 3 Komponenten getrennt verwaltet und angezeigt werden

•	Flexibles Verwalten der Tarifstrukturen. Gebühreneinheiten pro Zeittakt oder Gebühren pro Stunde. Erfassen von bis zu 8 unterschiedlichen Tarifen für jeden Dienst

•	Erfassen von frei definierbaren Feiertagen

•	Automatische Umschaltung bei zeitabhängigen Tarifen

•	Automatische Auswahl des richtigen Dienstes durch Zuordnung von Terminalprogrammen

•	TarifWizard zur automatischen Eintragung von Tarifen


Anzeige
Allgemeine Einstellungen

Über den Menupunkt "Einstellungen" im Register "Allgemein" werden Einstellungen am Verhalten von ComRate vorgenommen.

Um Hilfe zu einem Thema zu erhalten klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte Stelle in diesem Dialogfenster.

Verwandte Themen

Logdatei

Zähler


Logdatei

Einführung

Alle in ComRate anfallenden Kosten für die Kommunikationsdienste können in einer Datei aufgezeichnet werden. Bei jedem Stoppen des Zählers - automatisch oder manuel - wird ein Eintrag in eine Logdatei erstellt, falls die Option "Logdatei schreiben" eingeschaltet ist und mindestens eine der Zeilen (Total oder Komponenten) zum drucken ausgewählt ist.

Die Logdatei besteht aus zwei unterschiedlichen Zeilen. Einer Totalzeile für den Dienst, die dem Total einer Verbindung entspricht und je einer Zeile für die Komponenten des Dienstes (1-3). Abhängig von der Einstellung können nur die Totalzeile, nur die Detailzeilen für die Komponenten oder beide Zeilenarten  ausgegeben werden. Das Format jeder dieser Zeilen kann nach eigenen Bedürfnissen frei angepasst werden (siehe "Formatierung der Logdatei" weiter unten).
Das Feld Dateiname sollte den vollständigen Pfad der Logdatei enthalten. Um eine Datei auszuwählen, drücken Sie den Knopf "Datei". Es erscheint ein Dialog, in dem die gewünschte Datei selektiert werden kann. Falls keine Datei ausgewählt wird, erstellt ComRate die Datei "COMRATE.LOG" im Programmverzeichnis.

Hinweis

Die Einträge in der Logdatei erfolgen immer am Dateiende. Löschen sie deshalb periodisch die alten, nicht mehr benötigten Einträge.

Formatierung

Das Format der Einträge in die Logdatei kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Für die Formatierung werden Platzhalter für Variablen zur Verfügung gestellt, die beim Erstellen des Logeintrages durch die entsprechenden Variablen ersetzt werden.

[D] - Das aktuelle Datum
[Z] - Die Startzeit der Kommunikation
[V] - Die Verbindungsdauer  für den Dienst bzw. die Komponente
[K] - Die Kosten für den Dienst bzw. die Komponente
[N] - Der Name des Dienstes bzw. die Komponente

nur für die Detailzeilen (Komponenten):

[E] - Anzahl verbrauchte Gebührenimpulse

Zusätzlich stehen die folgenden Formatierungszeichen zur Verfügung:

\t  - Einfügen eines Tabulators
\n - Zeilenumbruch

Ansonsten kann die Ausgabe ergänzt werden mit sämtlichen druckbaren Zeichen. Die Gesamtlänge einer Zeile darf jedoch 255 Zeichen nicht überschreiten.

Beispiele

<[D];[Z];>
ergibt
<12.09.1995;12:09:03>

<Dienst:[N]\nDatum : [D] Dauer der Verbindung : [V] Kosten [K]>
ergibt
<Dienst:CompuServe
Datum : 12.09.1995 Dauer der Verbindung : 00:09:03 Kosten 1.87>

Um die von ComRate verwendete Voreinstellung für das Zeilenformat zu erhalten drücken Sie den "Reset"-Knopf für das Total oder die Komponente.

Dialog Allgemeine Einstellungen

Hinweis

Zur Auswertung und Pflege der Logdateien von ComRate exisitert ein Shareware-Utility,
COMRSTAT
erhältlich in diversen Foren in CompuServe.

Für Infos wenden Sie sich bitte direkt an den Autor:

BalzSoft
Arthur Bollin
CH-6661 Loco
Tel.++41 91 797 13 25
CompuServe 100531,1762


Einstellungen Zaehler zuruecksetzen
Einstellungen Zähler zurücksetzen

In diesem Fenster werden die Einstellungen für ein automatisches Zurücksetzen folgender Zähler vorgenommen.

•	Total 1 - Kosten werden auf 0 gesetzt, Datum auf aktuelles Datum

•	Total 2 - Kosten werden auf 0 gesetzt, Datum auf aktuelles Datum

•	Total pro Dienst - Kosten und Zeit werden auf 0 gesetzt, Datum auf aktuelles Datum

Die Einstellungen für die Grunddienste (Komponenten) werden im Fenster 'Tarife' bei den jeweiligen Grunddiensten vorgenommen.

Für jeden dieser Zähler kann eine Periodizität festgelegt werden, nach welcher das automatische Zurücksetzen der Zähler erfolgen soll.

•	Täglich - Der Zähler wird jeden Tag beim ersten Start des Programms zurückgesetzt

•	Wöchentlich - Der Zähler wird jede Woche an dem angegebenen Wochentag beim ersten Start des Programms zurückgesetzt

•	Monatlich - Der Zähler wird jeden Monat am angegebenen Tag beim ersten Start des Programms zurückgesetzt

•	Alle n Tage - Der Zähler wird jeden n-ten Tag beim ersten Start des Programms zurückgesetzt. Für n sind Werte zwischen 1 und 999 möglich

Dialog Allgemeine Einstellungen


Bedienung
Übersicht

ComRate kann sowohl manuell - durch entsprechende Bedienung der Tasten "Start", "Stop" und "Pause" - als auch automatisch - durch Überwachen der Modemschnittstelle bedient werden. Während dem Betrieb kann ComRate auf ein minimiertes Fenster, der Smartbar, verkleinert werden, das die wichtigsten Verrbindungsinformationen anzeigt.

Um Hilfe zu einem Thema zu erhalten klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte Stelle in diesem Dialogfenster.


Default
Tips und Tricks

Die folgenden Hinweise geben Ihnen einige Ideen um den Einsatz von ComRate zu optimieren.

Laden von ComRate beim Starten von Windows

Sie können ComRate automatisch beim Starten von Windows laden, indem Sie das Programmsymbol von ComRate in die Gruppe "Autostart" des Programm-Managers einfügen.
 Alle Programme, die sich in der Gruppe "Start-Programme-Autostart" befinden, werden beim Starten von Windows automatisch geladen.

Starten von ComRate minimiert in der Taskleiste

Sie können ComRate als Symbol starten. Der Text beim Symbol zeigt die laufenden Gebühren und die Zeit, sobald der Gebührenzaehler läuft.

Anzeige der laufenden Kosten

ComRate bietet verschiedene Möglichkeiten zur Anzeige der laufenden Kosten:
- In der Titelleiste des aktiven Programmfensters
- Als verkleinerter Dialog in der Smartbar
- Als Titel des ComRate Icons

ComRate "einrichten und vergessen"

ComRate bietet die Möglichkeit, bei entsprechenden Voreinstellungen selbständig und ohne zusätzliche manuelle Bedienung die Gebühren zu zählen. Bei der Verwendung von unterschiedlichen Terminalprogrammen für unterschiedliche Dienste kann ComRate so auch selbständig den zum jeweiligen Programm gehörenden Dienst (Tarif) wählen. Folgende Schritte / Einstellungen sind dazu notwendig:

1. Erfassen Sie alle Tarife, zu den Online-Diensten die Sie benutzen
2. Ordnen Sie den Diensten die eingesetzten Kommunikationsprogrammen zu
3. Aktivieren Sie die Auto-Watch Funktion
4. Aktivieren Sie die Anzeige-Option Titelleiste oder Starten als "Smartbar"
5. Starten Sie ComRate beim Windows-Start (siehe oben)

Zeitdifferenz zwischen Verbindungsaufnahme und Start

ComRate beginnt bei automatischer Überwachung der Modemschnittstelle mit dem Aufzeichnen der Gebühren sobald ein Datenträgersignal (DCD) erkannt wird. Da dies der Fall ist, nachdem die beiden Modem sich abgestimmt haben, vergeht eine gewisse Zeit zwischen dem Abheben (hier beginnt die Telekom die Gebühren zu berrechnen) und der Verbindungsaufnahme. Um diese Zeitdifferenz zu korrigieren, kann über die Einstellungen im Register "Allgemein" im Feld "Delay DCD" die entsprechende Zeit in Sekunden eingegeben werden.
ComRate addiert nach Verbindungsaufnahme die eingegebene Zeit aus zur verbrauchten Zeit.


Copyright

ComRate - Copyright (c) 1994-96 by UPWARE
Urs Plattner
Bergstrasse 2
CH-3095 Spiegel

http://www.shop.ch/comrate/
comrate@shop.ch
CIS: 100517, 2524

ComRate ist SHAREWARE, lassen Sie sich registrieren !

Bitte schicken Sie mir Kommentare, Anregungen, Informationen über ein Fehlverhalten des Programms usw. via E-Mail oder per Post (auch wenn Sie nicht registriert sind).

Aktuelle Infos und Updates finden Sie im Internet unter

 http://www.shop.ch/comrate/


crwizard
Der Tarif Wizard von ComRate

Der TarifWizard ist ein eigenständiges Programm, das im Lieferumfang von ComRate enthalten ist. Es erstellt Tarife zur Verwendung in ComRate.
Der TarifWizard befindet sich im Installationsverzeichnis von ComRate und heisst "crwizard.exe". Am Ende der Installation von ComRate wird der TarifWizard automatisch gestartet.
Der TarifWizard wird ständig aktualisiert und erweitert werden. Neue Versionen sind im Internet unter

http://www.shop.ch/comrate/

zu finden.

Wir nehmen gerne Hinweise zu Tarifanpassungen entgegen.


Dienste

In diesem Register werden Einstellungen zu den Diensten vorgenommen. Jeder Dienst besteht aus 1-3 Komponenten. Die Komponenten zu jedem Dienst können Sie aus der Liste Grunddienst selektieren.
Jedem Dienst können bestimmte Programme zugeordnet werden. Der Zweck dieser Zuordnung besteht darin, beim Aktivieren von bestimmten Anwendungen automatisch den dazugehörigen Tarif auszuwählen. Für den gleichen Dienst können auch mehrere Programme zugeordnet werden. Jedem Dienst können maximal 10 Anwendungen zugeordnet werden. Wenn Sie mit demselben Terminalprogramm mehrere unterschiedliche Dienste verwenden, können Sie dieses Programm in verschiedene Verzeichnisse kopieren, um eine Zuordnung des Dienstes zu einer Anwendung erfassen zu können und ComRate die entsprechenden Dienste wählen zu lassen.

Hinweis

Löschen Sie keine Komponenten, die Sie noch in einem Dienst benutzen.

Um Hilfe zu einem Thema zu erhalten klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte Stelle in diesem Dialogfenster.

Verwandte Themen

Verwalten der Tarife

Tarif Wizard

Schrittweises Vorgehen zum Erfassen einer Tarifstruktur


Verwalten der Tarife

Eine Verbindung zu einem Kommunikationsdienst besteht mindestens aus einer, vielfach jedoch aus mehreren Tarifkomponenten (Grunddienste). Bei der Kommunikation über das öffentliche Telefonnetz fallen z.B. immer auch die Verbindungskosten an. Um diese Strukturierung der Kosten in ComRate zu berücksichtigen, werden die Dienste aus einzelnen sogenannten Komponenten zusammengesetzt. Dabei ist es auch möglich, dass ein Dienst nur aus einer einzigen Komponente besteht (z.B. Telefon oder FAX).
Durch diese Verwaltung der Tarifstrukturen muss jede benutzte Komponente nur einmal erfasst werden und bei Tarifänderungen auch nur an einer Stelle geaendert werden.

Hinweis

Verwenden Sie denTarif Wizard, um die gebräuchlichsten Tarife automatisch Eintragen zu lassen.

Die Verwaltung der Tarifstrukturen ist aufgeteilt in die Abschnitte Tarife und Dienste. Diese sind über "Einstellungen" in den Register "Tarife" respektive "Dienste" zu finden.

Register Tarife

Hier Tarife zu den Komponenten (oder Grunddienste) erfasst.
Für jede Komponente ist die Erfassung von bis zu 8 unterschiedlichen Tarifen möglich.
Jeder Tarif kann für 4 unterschiedliche Zeitabschnitte gültig sein. Wenn Sie bei verschiedenen Tarifen Zeiten erfassen, die sich überschneiden, so wird der letzte zu dieser Zeit gültige Tarife als Ansatz zur Berechnung der Gebühren genommen.
Um die Gültigkeit eines Tarifes auf jede Tageszeit festzulegen, wählen Sie Mo-So und belassen die Zeitangabe auf  00:00-00:00.
Ist der Tarif nur für Mo-Fr, das Wochenende (Sa/So) oder Feiertage gültig, wählen Sie das entsprechende Feld.
Jeder Tarif kann sowohl im Stundenansatz (Betrag pro Stunde) als auch nach dem Zeiittaktansatz (Betrag pro Gebührenimpuls) erfasst werden.
Um die Tarife im Stundenansatz einzugeben, belassen Sie das Feld Zeittakt auf 0.000 und geben bei Gebühren den entsprechenden Stundenansatz ein. Um die Tarife im Zeittakt zu erfassen, tragen Sie im Feld Zeittakt die Zeit in Sekunden ein und erfassen im Feld Gebühren den Betrag, der pro Zeittakt erhoben wird.
Im Feld 'Grundtaxe' wird die Gebühr erfasst, die bei jeder Verbindung unabhängig von der Dauer beim Start erhoben wird.
Die 'Grundgebühr' ist ein Betrag, der beim Zurücksetzen des Totals aufaddiert wird, also z.B. ein monatlicher Betrag wie bei CompuServe.
Die Angabe 'Freie Zeit' wird dazu benutzt, für einen Grunddienst eine gebührenfreie Zeit zu erfassen, während welcher keine Gebühren erhoben werden.
Für jede Komponente kann festgelegt werden, ob das Total (Betrag und Zeit) und die freie Zeit nach einer festgelegten Periode automatisch zurückgesetzt werden soll.

Hinweis

Für jede erfasste Komponente (Grunddienst) kann automatisch ein Dienst generiert werden, der genau aus diesem Grunddienst besteht, falls die entsprechende Option aktiviert ist.

Um Hilfe zu einem Thema zu erhalten klicken Sie mit der Maus auf die entsprechende Position in diesem Dialogfenster.

Verwandte Themen

Schrittweises Vorgehen zum Erfassen einer Tarifstruktur

Dienste

Tarif Wizard


Erfassen einer Tarifstruktur

Dieses Beispiel zeigt das Vorgehen zur Erfassung eines neuen Dienstes mit seinen Tarifkomponenten. Das Beispiel beruht auf der folgenden Vorgabe:

Der Dienst heisst "TESTDIENST STADT" und besteht aus zwei Komponenten:

1. Komponente : Telefongebühren für die Verbindung zu einem Netzknoten in 'Stadt':

- Tarif 1, 0.23 DM pro 360.0 Sekunden
- Tarif 2, 0.23 DM pro 720.0 Sekunden
- Tarif 1 ist gültig an Werktagen von 08:00 bis 21:00
- Tarif 2 ist gültig an Werktagen von 21:00 bis 08:00 und am Wochenende

2. Komponente : Der Dienst 'Testdienst' erhebt eine Benutzungsgebühr:

- Einheitstarif 12.50 DM pro Stunde, wobei die ersten 5 Stunden im Monat kostenlos sind.

1. Schritt - Erfassen Tarif für Komponente "Telefon"

•	Wählen Sie aus dem Menu den Punkt "Einstellungen"

•	Wählen Sie das Register "Tarife"

•	Tippen Sie im Feld Grunddienst 'Telefon'

•	Erfassen Sie die Gebühren und die Zeiten für Tarif 1:
Feld Gebühr '0.23', Feld Takt '360.0'
1. Zeile der Zeiten 'Mo-Fr' auswählen, Zeit von '08:00' bis '21:00'

•	Um einen zweiten Tarif für diesen Dienst zu erfassen, auf den Knopf '>>' drücken und Sicherheitsabfrage mit 'OK' beantworten

•	Erfassen Sie die Gebühren und die Zeiten für Tarif 2:
Feld Gebühr '0.23', Feld Takt '720.0'
1. Zeile der Zeiten 'Mo-Fr' auswählen, Zeit von '21:00' bis '08:00' und
2. Zeile der Zeiten 'Sa/So' auswählen, Zeit von '00:00' bis '00:00'

•	Die Felder "Grundtaxe", "Freie Zeit" unf "Grundtarif" bleiben für diesen Dienst unverändert

•	Die Einstellungen für das automatische Zurücksetzen der Komponente können wahlweise eingestellt werden

•	Deaktivieren Sie die Option "Dienst generieren"

•	Bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken des Knopfes "Einfügen"

2. Schritt - Erfassen Tarif für Komponente "TestDienst"

•	Tippen Sie im Feld Grunddienst 'TestDienst'

•	Erfassen Sie die Gebühren und die Zeiten für Tarif 1:
Feld Gebühr '12.50', Feld Takt unverändert (0.000) lassen
1. Zeile der Zeiten 'Mo-So' auswählen, Zeit von '00:00' bis '00:00'

•	Im Feld "Freie Zeit" '05:00' eintragen

•	Deaktivieren Sie die Option "Dienst generieren"

•	Bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken des Knopfes "Einfügen"

3. Schritt - Einfügen des Dienstes "TESTDIENST STADT"

Nachdem die Tarife für die Komponenten erfasst wurden, kann der Dienst "TESTDIENST STADT" aus den Komponenten "Telefon" und "TestDienst" zusammengesetzt werden.

•	Wechsel Sie ins Register "Dienste"

•	Tippen Sie 'TESTDIENST STADT' im Eingabefeldfeld Dienste

•	Wählen Sie die Komponenten  "Telefon" und "TestDienst" durch klicken mit der Maus auf die entsprechenden Zeilen in der Liste "Grunddienst"

Der Dienst ist damit erfasst und kann jetzt im Hauptfenster von ComRate als aktueller Tarif gewählt werden.
Wahlweise kann dem Dienst noch ein bestimmtes Programm zugeordnet werden, damit ComRate automatisch erkennt, welcher Tarif anzuwenden ist, wenn mehrere Dienste mit unterschiedlichen Programmen benutzt werden.


F1Anzeige
Bei aktivem Timer wird die Verbindungszeit angezeigt. Die Anzeige der laufenden Gebühren umfasst eine Zeile für jede Komponente des Dienstes und eine Total Zeile für den Dienst. Die Zeile für die Komponenten zeigt entweder die verbleibende Freie Zeit (04:59) oder den momentan gültigem Tarif (1). Daneben werden die laufenden Kosten und der Name der Komponente angezeigt.
Die Totalzeile für den Dienst zeigt den Betrag und die abgelaufene Zeit.


F1COMUeb
Wenn diese Option eingeschalten ist, wird der Zähler durch die Modemaktivitäten der angegebenen seriellen Schnittstelle (COM 1-4)  gesteuert. Sobald das Programm eine Verbindung erfasst, beginnt der Zähler zu laufen.


F1Exit
Beendet die Anwendung.


F1ListeCom
Wählen Sie hier diejenige serielle Schnittstelle (COM1-COM4), an die das Modem angeschlossen ist.


F1ListeDienst
Aus dieser Liste wählen Sie den Dienst, dessen Tarif für die Verindung gelten soll. Wie Sie die Wahl des richtigen Tarifes automatisieren können, sehen Sie in "Tips & Tricks".


F1MIN
Durch Betätigen des MIN-Knopfes erhalten Sie ein verkleinertes Fenster das nur das Total der laufenden Gebühren anzeigt. Durch Betätigen des Gebühren-Knopfes erscheint wieder das Hauptfenster.
Sie können ComRate so konfigurieren, dass beim Programm-Start das "MIN"-Fenster erscheint. Als Alternative zum Mini-Dialog können Sie ComRate auch als Symbol (Icon) laufen lassen.


F1Pause
Unterbricht die Zeitmessung. Die laufenden Gebühren werden nicht zu den Totalen addiert. Es erfolgt kein Zurücksetzen der Zähler beim erneuten Drücken der Start-Taste.


F1Reset
Setzt die Zähler der laufenden Zeit und der Gebühren zurück. Das Zurücksetzen kann auch automatisch erfolgen.


F1ResetTotal
Setzt die Totale zurück. Das Datum wird mit dem aktuellen Datum initialisiert. Das Zurücksetzen kann auch automatisch erfolgen.


F1Start
Startet den Zähler. Die Zähler der laufenden Anzeige werden vorher automatisch zurückgesetzt.


F1Stop
Stoppt den Zähler. Die aufgelaufenen Gebühren werden zu den Total-Beträgen addiert. Die Verbindungszeit wird zur Totalzeit des Dienstes addiert.


F1Tarif
Die Anzeige vor jeder Komponente hat die folgende Bedeutung:
- Die Ziffer 1-6 zeigt den aktuell zur Anwendung gelangenden Tarif an.
- Die Restzeitangabe (HH:MM) erscheint, falls für einen Dienst eine gebührenfreie Zeit erfasst wurde, und diese Zeitlimite noch nicht aufgebraucht wurde.


F1Total
Die beiden Totalbeträge bieten Ihnen die Möglichkeit, einen raschen Überblick über periodisch entstandene Gebühren zu erhalten. Die Gebühren werden immer zu den Totalen addiert, wenn der Stop-Knopf betätigt wird (manuell oder automatisch). Sie haben die Möglichkeit, zwei vom Anfangsdatum unterschiedliche Totale zu behalten.


F1TotalDienst
Behält ein Total der Gebühren und der Verbindungszeit für jeden Dienst. Die Gebühren und die Zeit werden immer zu den Totalen addiert, wenn der Stop-Knopf betätigt wird (manuell oder automatisch).


F1TotalKomp
Behält ein Total der Gebühren und der Verbindungszeit für jede Komponente (Grunddienst). Die Gebühren und die Zeit werden immer zu den Totalen addiert, wenn der Stop-Knopf betätigt wird (manuell oder automatisch).


F2AendernGrund
Speichert die Änderungen, die an den Einstellungen des Tarifes zum Grunddienst  gemacht wurden. Die Änderungen werden ebenfalls gespeichert,
- wenn Sie aus der Liste einen neuen Grunddienst selektieren und
- wenn Sie das Fenster mit Exit verlassen.


F2Ares

Hier können Einstellungen für ein automatisches Zurücksetzen des Totals für den Grunddienst vorgenommen werden.


F2EditDienst
Hier geben Sie den Namen des Dienstes ein.


F2EditGrund
Hier geben Sie den Namen des Grunddienstes ein.


F2EinfuegenAnwendung
Ordnet einem Dienst eine bestimmte Anwendung (Terminalprogramm) zu. Nach betätigen dieses Knopfes erscheint ein Fenster für die Dateiauswahl.


F2EinfuegenGrund
Fügt den erfassten Tarif für den Grunddienst ein. Gleichzeitig wird ein Dienst erzeugt, der aus dieser Komponente besteht. Der Grunddienst wird ebenfalls eingefügt,
- wenn Sie aus der Liste einen neuen Grunddienst selektieren und
- wenn Sie das Fenster mit Exit verlassen.


F2Exit
Verlässt das Fenster. Änderungen, die Sie an den Tarifen gemacht haben werden gespeichert.


F2Frei
In diesem Feld kann eine gebührenfreie Zeit im Format HH:MM für den Dienst angegeben werden.
Das Programm zeigt während der Verbindung die verbleibende freie Zeit an und berrechnet währen dieser Zeit keine Gebühren für diese Komponente.

Sind für einen bestimmten Dienst beispielsweise die ersten 5 Stunden pro Monat gebührenfrei, so geben Sie hier 05:00 als freie Zeit ein.
Um die verbrauchte Zeit zurückzusetzen stellen Sie, über die Option 'Zähler automatisch zurücksetzen', für die freie Zeit die Periode auf monatlich und bestimmen den Tag, an dem die Zählung der 5 Stunden beginnen soll.


F2Grund
Hier geben Sie die Grundtaxe ein, die unabhängig von der Dauer der Verbindung zu Beginn der Kommunikation erhoben wird.


F2Grundm
Hier kann eine Grundgebühr erfasst werden, die beim Zurücksetzen des Zählers für diesen Grunddienst addiert wird. Diese Grundgebühr kann z.B. für monatliche Kosten verwendet werden (CompuServe, BTX, Internet Provider,...).


F2ListeAnwendungen
Jedem erfassten Dienst können bestimmte Programme zugeordnet werden. Der Zweck dieser Zuordnung besteht darin, beim Aktivieren von bestimmten Anwendungen automatisch den dazugehörigen Tarif auszuwählen.
Dem gleichen Dienst können mehrere (bis max. 10) Programme zugeordnet werden.


F2ListeDienst
Aus dieser Liste wählen Sie den Dienst aus, den Sie ändern oder löschen wollen.


F2ListeGrund1
Aus dieser Liste wählen Sie den Grunddienst (Komponente) aus, dessen Tarif Sie mutieren wollen.


F2ListeGrund2
Aus dieser Liste wählen Sie die Grunddienste aus (1-3), die Sie einem Dienst zuordnen wollen.


F2LoeschenAnwendung
Loescht die Zuordnung einer Anwendung zum Dienst.


Topic1
Löscht den ausgewählten Dienst. Die Grunddienste des entsprechenden Dienstes werden nicht gelöscht.


F2LoeschenGrund
Löscht den ausgewählten Grunddienst.
Hinweis
Löschen Sie keinen Grunddienst, der Bestandteil eines noch benutzten Dienstes ist.


F2Nach
Mit diesem Knopf blättern Sie rückwärts zum vorherigen Tarif für diesen Dienst. Sie können bis zu 6 Tarife pro Dienst erfassen.


F2Tage
Mit diesen Checkfeldern wird bestimmt, an welchen Wochentagen der Tarif gültig ist. Soll der Tarif für alle Wochentage gültig sein, so müssen beide Felder (Mo-Fr und Sa/So) aktiviert werden.
Ist keines der beiden Felder aktiviert, so wird der entsprechende Zeitabschnitt nicht berücksichtigt.


F2Takt
Hier wird der Zeittakt in Sekunden erfasst, nach dem eine Gebühreneinheit erhoben wird. '0.000' in diesem Feld bedeutet, dass die Gebühren pro Stunde erhoben werden.


F2Tarif
Hier wird der Tarif (Gebühreneinheit) erfasst, der entweder pro Stunde - falls das Feld Takt 0.000 ist - oder nach dem angegebenen Zeittakt erhoben wird.


F2Vor
Mit diesem Knopf blättern Sie vorwärts zum nächsten Tarif für diesen Dienst. Sie können bis zu 6 Tarife pro Dienst erfassen.


F2Zeiten
Zeitintervalle, während deren der erfasste Tariff gültig ist. Es können bis zu 4 Zeitintervalle pro Tarif erfasst werden. Das Eingabeformat ist HH:MM.


F3Abbruch
Verlässt das Fenster ohne die Änderungen zu speichern.


F3ButtReset
Öffnet ein Fenster zum Erfassen der Einstellungen für das automatische Zurücksetzen der Totale. Nur aktiv, wenn die Option "Zähler automatisch zurücksetzen" aktiviert ist.


F3CheckGend
Wenn aktiviert, wird für jeden erfassten Grunddienst automatisch ein Dienst generiert, der als einzige Komponente den neuen Grunddienst enthält.


F3CheckKomp
Wenn aktiviert, wird pro Komponente eine Zeile in die Logdatei geschrieben.


F3CheckLog
Wenn aktiviert, werden alle anfallenden Gebühren in einer Logdatei aufgezeichnet.


F3CheckMini
Wenn aktiviert, wird ComRate als verkleinertes Fenster - wie es nach dem Betätigen des MIN-Knopfes erscheint- gestartet.


F3CheckReset
Wenn aktiviert werden die folgenden Zähler entsprechend den Einstellungen automatisch zurückgesetzt:

•	Total 1 - Betrag und Zeit. Auf dem Hauptfenster unten

•	Total 2 - Betrag und Zeit. Auf dem Hauptfenster unten

•	Total Dienst - Betrag und Zeit für jeden Dienst

Wenn Sie die Einstellungen ändern wollen, drücken Sie auf den Knopf 'Optionen'. Es erscheint ein Fenster zum Erfassen der Einstellungen für das automatische Zurücksetzen der Zähler.


F3CheckSavepos
Wenn aktiviert, wird die die letzte Position von ComRate auf dem Bildschirm festgehalten. Beim nächsten Programmstart erscheint ComRate an der zuletzt gespeicherten Position.


F3CheckTitel
Wenn aktiviert wird bei laufendem Zähler Betrag, Zeit und Restzeit bis zum nächsten Gebührenimpuls in der Titelleiste des aktiven Fensters angezeigt.


F3CheckTitelB
Wenn aktiviert wird bei laufendem Zähler für jede Komponente der Betrag in der Titelleiste des aktiven Fensters angezeigt, falls die Option 'Anzeige in Titelleiste' aktiviert ist.


F3CheckTitelD
Wenn aktiviert wird bei laufendem Zähler der Name des Dienstes, der Totalbetrag und die laufende Zeit in der Titelleiste des aktiven Fensters angezeigt, falls die Option 'Anzeige in Titelleiste' aktiviert ist.


F3CheckTitelR
Wenn aktiviert wird bei laufendem Zähler für jede Komponente die Restzeit bis zum nächsten Gebührenimpuls in der Titelleiste des aktiven Fensters angezeigt, falls die Option 'Anzeige in Titelleiste' aktiviert ist.


F3CheckTotal
Wenn aktiviert, wird eine Zeile mit dem Total des Dienstes in die Logdatei geschrieben.


F3CheckVorder
Wenn aktiviert, wird ComRate als oberstes Fenster im Windows-Desktop angezeigt sobald der Zähler läuft.


F3DCD
ComRate beginnt bei automatischer Überwachung der Modemschnittstelle mit dem Aufzeichnen der Gebühren sobald ein Datenträgersignal (DCD) erkannt wird. Da dies der Fall ist, nachdem die beiden Modem sich abgestimmt haben, vergeht eine gewisse Zeit zwischen dem Abheben (hier beginnt die Telekom die Gebühren zu berrechnen) und der Verbindungsaufnahme. Um diese Zeitdifferenz zu korrigieren, kann über die Einstellungen im Register "Allgemein" im Feld "Delay DCD" die entsprechende Zeit in Sekunden eingegeben werden.
ComRate addiert nach Verbindungsaufnahme die eingegebene Zeit aus zur verbrauchten Zeit.


F3Format
Hier kann ein frei definierbares Format für die Logzeile eingegeben werden. Es stehen vordefinierten Platzhalter für Variablen [?] zur Verfügung. Das Format ist in der Hilfe über die Logdatei genau beschrieben.


F3Logdatei
Hier wird die Datei für die Einträge ins Log ausgewählt.


F3OK
Speichert die Änderungen und schliesst das Fenster.


F3Reset
Setzt das Format der Logzeile auf den Standard zurück.


F4Abbruch
Verlässt das Fenster ohne die Änderungen zu speichern.


F4Check
Wenn aktiviert, wird der entsprechende Zähler nach der ausgewählten Periodizität automatisch zurückgesetzt.


F4OK
Speichert die Änderungen und schliesst das Fenster.


F4Periode
Aus dieser Liste wird die Periodizität für ein automatische zurücksetzen für das entsprechende Total ausgewählt.


F4Wann
Hier wird je nach Wahl der Periodizität ausgewählt, an welchen Tagen bzw. nach wievielen Tagen der entsprechende Zähler zurückgesetzt werden soll.


F5Del
Löscht den selektierten Feiertag


F5Ins
Fügt einen neuen Feiertag in die Liste ein. Die Eingabe erfolgt im Format TT.JJ. Das Programm prüft nicht, ob es sich um ein gültiges Datum handelt.


F5Liste
Liste der erfassten Feiertage. Die Feiertage werden im Format TT.MM gespeichert.


F5OK
Speichert die Änderungen und schliesst das Fenster.


Feiertage

In diesem Fenster werden die Feiertage verwaltet. Es zeigt eine Liste der erfassten Feiertage. An Feiertagen wird der Feiertagstarif angewendet falls ein solcher erfasst wurde, ansonsten gilt der Wochenendtarif (Sa/So).

Um Hilfe zu einem Thema zu erhalten klicken Sie mit der Maus auf die gewünschte Stelle in diesem Dialogfenster.


Lizenzvereinbarungen

Lizenzbestimmungen

Bitte lesen sie die folgenden Punkte aufmerksam durch, bevor sie Gebrauch von dieser Software machen. Wenn Sie nicht im Besitz einer anderen Lizenzvereinbarung mit UPWARE sind, so erklären Sie sich mit den nachfolgend aufgeführten Vereinbarungen einverstanden, wenn Sie diese Software einsetzen.

Shareware-Version

Diese Software ist weder Public Domain noch Freeware. Die Shareware-Version berechtigt Sie, die Software unverbindlich und ohne Einschränkungen während 31 Tagen zu benutzen und zu prüfen, ob Sie Ihren Anforderungen genügt. Falls Sie die Software nach dieser Zeit weiter einsetzen wollen, müssen Sie sich registrieren lassen.
Die Shareware-Version dieser Software darf an wen auch immer kostenlos weitergegeben werden, solange alle im Archiv enthaltenen Dateien unverändert belassen werden.

Registrierte Version

Sobald die Registrierung beim Autor bekannt ist, erhalten Sie eine registrierte Version der Software mit Ihrer persönlichen Registrierungsnummer. Durch die Registrierung sind Sie berechtigt, jede erhältliche Version von ComRate (auch zukünftige) zu benutzen. Eine registrierte Kopie darf durch eine Person für den persönlichen Gebrauch auf einem oder mehreren Computern eingesetzt werden, oder auf einer einzigen Workstation installiert, durch mehrere Benutzer nicht gleichzeitig.

Auschluss von Garantieansprüchen

UPWARE übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Software entstehen. Ebenso werden jegliche Ansprüche bezüglich Funktionalität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Datenintegrität oder Datenschutz abgelehnt.


Registrierung

Wozu registrieren lassen ?

•	Die Benutzung der Software nach Ablauf der angegebenen Testzeit ohne deren Registrierung ist nicht erlaubt.

•	Registrierte Benutzer erhalten einen persönlichen Schlüssel, der dazu berechtigt, jede erhältliche Version von ComRate zu benutzen. Updates sind für registrierte Benutzer kostenlos.

•	Registrierte Benutzer erhalten eine Installationsdiskette mit der aktuellsten Version.

•	Benutzerunterstützung.

•	Das "Registrieren"-Fenster beim Programmstart erscheint nicht mehr.

•	Sie unterstützen das Shareware-Prinzip und ermöglichen somit, dass auch zukünftig ein grosses Angebot von qualitativ hochwertiger und trotzdem kostengünstiger Software erhältlich ist.

Wie registrieren ?

Sie können sich auf zwei unterschiedliche Arten registrieren lassen:

In CompuServe über die Shareware Registration Database. GO SWREG, REGISTRATION-ID=4381 oder

Schriftlich mit dem Registrierungsformular.

Bezahlung in CompuServe

CompuServe bietet für die Registrierung von Shareware ein Hilfsmittel an, das eine bequeme Abwicklung der Registrierung und Bezahlung von Shareware ermöglicht. Der Zugriff auf diese Registrierungs-DB erfolgt Online (GO SWREG). Die zu registrierende Shareware wird durch die Angabe einer eindeutigen Registrierungs-ID (4381 für ComRate) gewählt.
Die Kosten für die Software werden automatisch dem CompuServe Mitgliederkonto belastet. Der Autor erhält danach eine Benachrichtigung über die erfolgte Registrierung mit den Adressdaten des Benutzers.

Bezahlung mit Check oder Bar

Für die Registrierung auf dem Postweg bitte das Registrierungsformular in dieser Hilfe ausfüllen und an die auf dem Formular angegebene Adresse schicken.


Registrierungsformular
FORMULAR FUER DIE REGISTRIERUNG VON COMRATE

FORMULAR FUER DIE REGISTRIERUNG VON COMRATE

Name:_________________________________________________________

Adresse:______________________________________________________

PLZ/Ort:______________________________________________________

Land:_________________________________________________________

E-Mail (CompuServe, Internet):________________________________

Woher haben Sie Ihre Kopie:___________________________________

Kommentare/Vorschlaege:_______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Zahlungsart (PREIS: SFr. 20.-- / DM 25.--):

___ Bar (liegt bei)
___ Check (liegt bei)
___ PC-Konto (PC 30-110637-0)
___ Bank (SBG, CH-3000 Bern, Kto. 235/500508H40)

___ Bitte Diskette schicken (+ 5.--), Version ________________

(Die Registrierung ist auch in CompuServe moeglich:
  ==> GO SWREG, ID=4381 <==)
--------------------------------------------------------------

UPWARE
Urs Plattner
Bergstrasse 2
CH-3095 Spiegel / Bern

http://www.shop.ch/comrate/
E-Mail: comrate@shop.ch


Shareware

Was ist Shareware ?

Programme, die nach den Vorgaben des Autors getestet werden dürfen ohne gleich das Nutzungsrecht an dem Programm erwerben zu müssen (Prüf-vor-Kauf System). Shareware steht unter dem Copyright des Autors, der sich sämtliche Rechte an dem Programm vorbehält. Wollen Sie ein Shareware-Programm über die Prüfauflagen des Autors hinaus benutzen, so sind Sie verpflichtet, das Nutzungsrecht an diesem Programm zu erwerben (Registrierung).

Was ist Public Domain ?

Programme, die der Autor ohne jede Einschränkungen zum Vertrieb und Kopieren freigegeben hat.  Auf diese Software gibt es keinerlei Copyright, jeder kann mit dem Programm machen, was er will, auch in eigene Programme einbinden und verwenden.

Was ist Freeware ?

Programme, die unter dem Copyright des Autors stehen und nach seinen Maßgaben zum Kopieren freigegeben sind.


Smartbar

Die Smartbar dient der Anzeige von Gebühreninformationen während dem Betrieb. Durch klicken der rechten Maustaste wird ein Pop-Up Menu eingeblendet:

•	Max - ComRate wird in normaler Grösse angezeigt.

•	Anzeige - Wahl der gewünschten Angaben in der Smartbar. Gleiche Auswahl wie für die Anzeige in der Titelleiste.

•	Exit - ComRate wird beendet.

Die hier gemachten Änderungen an der Einstellung bleiben nach dem Beenden von ComRate NICHT erhalten. Beim Programmstart werden die die Einstellungen  für die Anzeige in der Titelleiste übernommen.


Tips und Tricks

Die folgenden Hinweise geben Ihnen einige Ideen um den Einsatz von ComRate zu optimieren.

Laden von ComRate beim Starten von Windows

Sie können ComRate automatisch beim Starten von Windows laden, indem Sie das Programmsymbol von ComRate in die Gruppe "Autostart" des Programm-Managers einfügen.
 Alle Programme, die sich in der Gruppe "Start-Programme-Autostart" befinden, werden beim Starten von Windows automatisch geladen.

Starten von ComRate minimiert in der Taskleiste

Sie können ComRate als Symbol starten. Der Text beim Symbol zeigt die laufenden Gebühren und die Zeit, sobald der Gebührenzaehler läuft.

Anzeige der laufenden Kosten

ComRate bietet verschiedene Möglichkeiten zur Anzeige der laufenden Kosten:
- In der Titelleiste des aktiven Programmfensters
- Als verkleinerter Dialog in der Smartbar
- Als Titel des ComRate Icons

ComRate "einrichten und vergessen"

ComRate bietet die Möglichkeit, bei entsprechenden Voreinstellungen selbständig und ohne zusätzliche manuelle Bedienung die Gebühren zu zählen. Bei der Verwendung von unterschiedlichen Terminalprogrammen für unterschiedliche Dienste kann ComRate so auch selbständig den zum jeweiligen Programm gehörenden Dienst (Tarif) wählen. Folgende Schritte / Einstellungen sind dazu notwendig:

1. Erfassen Sie alle Tarife, zu den Online-Diensten die Sie benutzen
2. Ordnen Sie den Diensten die eingesetzten Kommunikationsprogrammen zu
3. Aktivieren Sie die Auto-Watch Funktion
4. Aktivieren Sie die Anzeige-Option Titelleiste oder Starten als "Smartbar"
5. Starten Sie ComRate beim Windows-Start (siehe oben)

Zeitdifferenz zwischen Verbindungsaufnahme und Start

ComRate beginnt bei automatischer Überwachung der Modemschnittstelle mit dem Aufzeichnen der Gebühren sobald ein Datenträgersignal (DCD) erkannt wird. Da dies der Fall ist, nachdem die beiden Modem sich abgestimmt haben, vergeht eine gewisse Zeit zwischen dem Abheben (hier beginnt die Telekom die Gebühren zu berrechnen) und der Verbindungsaufnahme. Um diese Zeitdifferenz zu korrigieren, kann über die Einstellungen im Register "Allgemein" im Feld "Delay DCD" die entsprechende Zeit in Sekunden eingegeben werden.
ComRate addiert nach Verbindungsaufnahme die eingegebene Zeit aus zur verbrauchten Zeit.


Ueberwachung der seriellen Schnittstelle
Überwachung der seriellen Schnittstelle

Die automatische Überwachung einer Kommunikationsschnittstelle erlaubt die Ein- und Ausschaltung des Gebührenzaehlers ohne einen Benutzereingriff.
Zum Aktivieren der Überwachung müssen Sie zuerst denjenigen COM-Port aus der Liste selektieren, an dem Sie Ihr Modem angeschlossen haben (COM1 - COM4). Danach stellen Sie den Schalter 'COM Überwachen' auf 'ein'.
Stellen Sie bei automatischen Überwachung sicher, dass Sie den richtigen Dienst für die Gebührenanzeige eingestellt haben.

Hinweis

Wenn die automatische Überwachung aktiviert ist, kann der Zähler nicht mehr manuell beätigt werden.

Zwischen dem Abheben der Gegenstelle und dem Start des Zählers kann u.U. eine gewisse Zeit verstreichen (Abstimmen der Kommunikationsprotokolle). Damit kann die Dauer der Telefonverbindung nicht in jedem Fall 100% korrekt protokolliert werden. Diese Differenz kann in ComRate über "Einstellungen" im Register "Allgemein" korrigiert werden.

Verwandte Themen

DCD Differenz


Versionen
Was ist neu ?

Version 4.0

Umstellung auf Windows 95. Der gesammte Programmcode wurde angepasst. Damit werden jetzt die üblichen Standards von Windows 95 unterstützt:

•	Lange Dateinamen

•	Programmeigenschaften werden in der Registry abgelegt, keine INI-Files mehr

•	Einstellungen über neue Benutzeroberfläche (Dialog mit Registern)

Funktionelle Erweiterungen:

•	Anpassung an die Tarife der deutschen Telekom. (Feiertage, Weihnachten)

•	Smartbar ersetzt MINI-Dialog, erweiterte Anzeigeoptionen

•	Verwalten von bis zu 8 Tarifen (vorher 6)

Version 2.3

•	Verwaltung von Feiertagen

•	Verwalten einer Grundgebühr (zum Beispiel Monatsgebühr für Co
mpuServe)

•	Programmstart mit Parameter Dienst

•	Zähler pro Komponente (Grunddienst)

Version 2.2

•	Verwalten von bis zu 6 Tarifen pro Dienst (vorher 2)

•	Möglichkeit zur Erfassung einer "gebührenfreien Zeit" für einen Grunddienst. Bei CompuServe sind beispielsweise die ersten 5 Stunden pro Monat gebührenfrei (Stand Oktober 1995)

•	Möglichkeit zur automatischen Verwaltung der Totale. Für jedes Total (Total 1, Total 2, Total Dienst und die freie Zeit) kann eine unterschiedliche Periode für das Zurücksetzen des Zählers (täglich, wöchentlich, monatlich, nach n Tagen) eingestellt werden

•	Standardisierung des INI-Files.  INI-File für ComRate heisst in Zukunft immer COMRATE.INI. Beim ersten Start dieser Version wird die alte Initialisierungsdatei konvertiert


Dienst

Bezeichnet den Kommunikationsdienst (Online-Service).
Ein Dienst kann aus mehreren Komponenten (Grunddienste) bestehen.
ComRate kann bis maximal 25 Dienste verwalten. Jedem Dienst können 1-3 Komponenten zugeordnet werden.


Gebühren

Bezeichnet die Kosten für die Online-Dienste.


Grunddienst

Bezeichnet die Komponenten eines Online-Dienstes.
Z. B. die Telefongebühren bei Modemverbindungen übers Telefonnetz. ComRate kann bis zu 3 Komponenten für einen Dienst verwalten. Es ist jedoch auch möglich, dass ein Dienst nur aus einem Grunddienst besteht (Beispiel Telefon oder FAX).


Grundgebühr

Einige Tarife enthalten eine Grundtaxe oder Grundgebühr. Diese wird am Anfang der Verbindung erhoben.


Grundtaxe

Einige Tarife enthalten eine Grundtaxe oder Grundgebühr. Diese wird am Anfang der Verbindung erhoben.


Komponente

Grunddienst, Bestandteil eines Kommunikationsdienstes.
Z. B. die Telefongebühren bei Modemverbindungen übers Telefonnetz. ComRate kann bis zu 3 Komponenten für einen Dienst verwalten.


Manuelle Bedienung

Damit der Zähler von ComRate manuell bedient werden kann, muss der Schalter 'COM Überwachen' ausgeschaltet werden. Danach kann die Stoppuhr durch die Buttons Start, Pause, Stop und Reset bedient werden.


Normaltarif

Viele Kommunikationsdienste weisen zeitabhängige Tarife auf.
Der Normaltarif entspricht dem höheren Tarif.


Zeittakt

Zeiteinheit in Sekunden für welche die angegebene Gebühreneinheit erhoben wird. Der Betrag wird immer Anfang jeder  Zeiteinheit berrechnet (angebrochene Intervalle werden berrechnet).
Lassen Sie dieses Feld unverändert (0.000), wenn Sie Tarife erfassen wollen, die pro Stunde gerechnet werden.