LIBRARY         DITHER
DESCRIPTION     "Library containing various dither routines"

PROTMODE
DATA            MULTIPLE READWRITE LOADONCALL
CODE            LOADONCALL
EXPORTS
          InitDither
          TerminateDither
          DoDitherImage
