 Informazioni su Scan Manager Caere

Scan Manager Caere è un’applicazione che consente allo scanner in uso di comunicare con tutte le applicazioni Caere. Scan Manager Caere viene installato automaticamente quando s’installa l’applicazione Caere.

Per aprire Scan Manager Caere:

1	Fare clic su Avvio nella barra delle applicazioni di Windows e scegliere Impostazioni [image] Pannello di controllo.

2	Fare doppio clic sull’icona Scan Manager Caere.

Compare la finestra Scan Manager Caere.

  Fare clic per vedere altri argomenti nella Guida di Scan Manager Caere


Driver per scanner forniti da Caere

Le applicazioni Caere sono fornite con speciali driver per scanner. Si tratta del software mediante il quale l’applicazione Caere comunica con gli scanner supportati. I file dei driver vengono installati nel computer quando s’installa Scan Manager Caere.

Per usare lo scanner del proprio sistema con un’applicazione Caere, è necessario selezionarlo come scanner predefinito in Scan Manager Caere.


Driver per scanner forniti dal produttore

Molti scanner sono forniti con uno o più driver per scanner. Si tratta del software (per es., un’origine dati TWAIN) mediante il quale il computer comunica con lo scanner. Alcuni scanner non richiedono driver, mentre altri ne richiedono più di uno. Consultare la documentazione dello scanner in uso per informazioni sull’installazione e sui driver necessari.

Prima di usare lo scanner con un’applicazione Caere, accertarsi che il dispositivo e i relativi driver siano stati installati e configurati correttamente. Come per ogni software, anche i driver per scanner vengono aggiornati periodicamente. Accertarsi di aver installato il driver appropriato fornito dal produttore.


 Disinstallazione di Scan Manager Caere

Per disinstallare Scan Manager Caere:

1	Chiudere tutte le applicazioni Caere.

2	Fare clic su Avvio nella barra delle applicazioni di Windows e scegliere Impostazioni [image] Pannello di controllo [image] Installazione applicazioni.

3	Selezionare Scan Manager Caere e fare clic su Aggiungi/Rimuovi.

4	Fare clic su OK per confermare che si desidera rimuovere Scan Manager Caere.

5	Riavviare il computer.

È possibile che le icone ed i file di programma che sono stati rinominati, modificati, o spostati altrove non vengano rimossi e restino sul sistema.


 Reinstallazione di Scan Manager Caere

Per poter utilizzare con l’applicazione Caere lo scanner in dotazione, occorre selezionarlo nel programma Scan Manager Caere, che viene installato durante l'installazione dell’applicazione Caere.

Fare riferimento alle istruzioni che seguono se per una qualsiasi ragione si deve reinstallare Scan Manager Caere.

  Prima di installare Scan Manager Caere e di accingersi all’acquisizione di dati con un’applicazione Caere, accertarsi che lo scanner sia collegato e che sia compatibile con il sistema e con il software fornito dal produttore (per es., origine dati TWAIN).

Per reinstallare Scan Manager Caere:

1	Accertarsi che lo scanner sia acceso quando si avvia il computer.

2	Chiudere tutte le applicazioni Caere.

3	Inserire il CD-ROM dell'applicazione Caere nel lettore di CD-ROM.

4	Annullare il normale programma di installazione se viene avviato automaticamente.

5	Localizzare la cartella Scanmgr e fare doppio clic sul programma setup.exe.

6	Seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare lo scanner in uso.

Una volta impostato lo scanner, si possono selezionare le impostazioni dello scanner relative all’applicazione Caere.

  Fare clic per vedere altri argomenti nella Guida di Scan Manager Caere


 Impostazione di scanner aggiuntivi con le applicazioni Caere

Una volta installato Scan Manager Caere, all’utente viene chiesto di selezionare lo scanner che utilizzerà con le applicazioni Caere.

È possibile in qualsiasi momento impostare scanner aggiuntivi con le applicazioni Caere in uso.

Per impostare scanner aggiuntivi con le applicazioni Caere:

1	Accertarsi che lo scanner sia acceso quando si avvia il computer.

2	Chiudere tutte le applicazioni Caere.

3	Fare clic su Avvio nella barra delle applicazioni di Windows e scegliere Impostazioni [image] Pannello di controllo.

4	Fare doppio clic sull’icona Scan Manager Caere per aprire Scan Manager Caere.

5	Fare doppio clic sull’icona Aggiungi scanner  per aprire la procedura Aggiunta guidata dello scanner.

6	Seguire le istruzioni della procedura Aggiunta guidata dello scanner per impostare lo scanner.

  Cambiamento dello scanner predefinito

Durante la procedura di impostazione di un nuovo scanner in Scan Manager Caere, un messaggio chiede se si vuole che questo scanner sia lo scanner predefinito per le applicazioni Caere. Lo scanner predefinito può anche essere cambiato in seguito facendo clic con il tasto destro del mouse sulla sua icona in Scan Manager Caere e scegliendo Imposta come predefinito.

  Fare clic per vedere altri argomenti nella Guida di Scan Manager Caere


 Cambiamento dello scanner predefinito usato con le applicazioni Caere

Per cambiare lo scanner predefinito usato con le applicazioni Caere:

1	Accertarsi che lo scanner sia acceso quando si avvia il computer.

2	Chiudere tutte le applicazioni Caere.

3	Fare clic su Avvio nella barra delle applicazioni di Windows e scegliere Impostazioni [image] Pannello di controllo.

4	Fare doppio clic sull’icona Scan Manager Caere per aprire Scan Manager Caere.

5	Selezionare l’icona dello scanner che si vuole far diventare lo scanner predefinito.

6	Scegliere Imposta come predefinito nel menu File.

Si può anche fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona dello scanner e scegliere Imposta come predefinito nel menu di scelta rapida.

  Fare clic per vedere altri argomenti nella Guida di Scan Manager Caere


 Selezione delle impostazioni per lo scanner in Scan Manager Caere

Una volta impostato lo scanner in Scan Manager Caere, si possono poi selezionare le impostazioni di varie proprietà.

Per selezionare le impostazioni per lo scanner in uso in Scan Manager Caere:

1	Fare clic su Avvio nella barra delle applicazioni di Windows e scegliere Impostazioni [image] Pannello di controllo.

2	Fare doppio clic sull’icona Scan Manager Caere per aprire Scan Manager Caere.

3	Fare doppio clic sull’icona dello scanner per il quale si vogliono selezionare le impostazioni.

Compare la finestra di dialogo Proprietà per quello scanner.

4	Fare clic sulle schede nella finestra di dialogo Proprietà per selezionare le varie impostazioni.

5	Dopo aver selezionato le impostazioni per lo scanner, fare clic su OK.

  È possibile selezionare varie opzioni dello scanner anche dall’interno delle applicazioni Caere. Consultare la Guida in linea dell’applicazione Caere per ulteriori informazioni.

  Fare clic per vedere altri argomenti nella Guida di Scan Manager Caere


Problemi di collegamento fra un'applicazione Caere e lo scanner in uso
Problemi di collegamento fra un’applicazione Caere e lo scanner in uso

Provare queste soluzioni se si verificano problemi tra l’applicazione Caere e lo scanner in uso, oppure se si riceve un messaggio di errore quando si avvia l’applicazione Caere.

Accertarsi che l’applicazione Caere supporti lo scanner con la versione in uso di Windows.

L'elenco degli scanner provati si trova nel documento Informazioni sugli scanner, fornito con l’applicazione Caere. Se lo scanner in uso non è nell'elenco, rivolgersi al produttore dello scanner per controllare se questo è supportato.

Prima di provare a usare lo scanner con l’applicazione Caere, accertarsi che sia collegato e che sia compatibile con il sistema e con il software fornito dal produttore (per es., origine dati TWAIN).

Accertarsi che lo scanner sia acceso.

I driver per scanner devono essere caricati all'avvio. Spegnere e riaccendere lo scanner, quindi riavviare il computer per verificare che i driver siano stati caricati.

Accertarsi che Scan Manager Caere sia installato correttamente. Fare clic su Informazioni su Scan Manager Caere per ulteriori informazioni.

Accertarsi di aver selezionato lo scanner in uso come scanner predefinito in Scan Manager Caere. Fare clic su Cambiamento dello scanner predefinito usato con le applicazioni Caere per ulteriori informazioni.

Accertarsi che lo scanner non sia già in uso con un'altra applicazione.

Disinstallare e reinstallare Scan Manager Caere.


Se il comando di acquisizione non è disponibile nell'applicazione Caere
Se il comando di acquisizione non è disponibile nell’applicazione Caere

Se il comando di acquisizione non compare nell’applicazione Caere, la causa può essere una delle seguenti:

Al momento lo scanner è in uso con un'altra applicazione. Chiudere tutte le applicazioni che potrebbero usare lo scanner e riavviare l’applicazione Caere.

Scan Manager Caere non è installato correttamente. Fare clic su Reinstallazione di Scan Manager Caere.

Lo scanner in uso non è stato selezionato come scanner predefinito in Scan Manager Caere. Fare clic su Cambiamento dello scanner predefinito usato con le applicazioni Caere.

Non sono stati installati i driver necessari per lo scanner in uso (per es., origine dati TWAIN). Consultare la documentazione fornita con lo scanner.

Lo scanner è spento, non è collegato al computer o non funziona correttamente. Controllare tutti i collegamenti e provare lo scanner con un’altra applicazione per l’acquisizione di dati. Riavviare lo scanner per riportarlo al suo stato predefinito e poi riavviare il computer.

Lo scanner non è supportato dall’applicazione Caere. Controllare l’elenco degli scanner supportati nel documento Informazioni sugli scanner fornito con il prodotto Caere.


Messaggio dello scanner all'avvio di applicazioni Caere
Messaggio dello scanner all’avvio di applicazioni Caere

La prima volta che si avvia l’applicazione Caere dopo aver installato o cambiato lo scanner in Scan Manager Caere, è possibile che appaia il seguente messaggio:

“La configurazione di questo scanner è impostata usando il driver a livello di sistema.”

Fare clic su OK nella finestra di dialogo se non vengono richieste ulteriori informazioni. Può anche essere necessario selezionare una delle seguenti opzioni:

Informazioni su ID SCSI o sulla configurazione dello scanner

Consultare la documentazione dello scanner per reperire le informazioni corrette.

Informazioni sulla dimensione della pagina

Immettere le dimensioni di pagina massime compatibili con lo scanner in uso.


Blocco del sistema durante l'acquisizione
Blocco del sistema durante l’acquisizione

Se durante l'acquisizione il sistema si blocca, provare le seguenti soluzioni:

Spegnere il computer. Spegnere e riaccendere lo scanner per ripristinare l'impostazione predefinita. Riavviare infine il computer.

Verificare l'installazione dello scanner. Consultare il documento Informazioni sugli scanner per ulteriori informazioni.

Contattare il produttore dello scanner per verificare che il driver in dotazione con lo scanner sia quello adatto.

Risolvere i problemi dovuti a spazio su disco insufficiente svuotando il Cestino di Windows, eliminando file temporanei (*.tmp) dalla cartella Temp, effettuando la deframmentazione del disco rigido, eseguendo ScanDisk per Windows 95 o Check Disk per Windows NT e rimuovendo file e applicazioni non più in uso.

Risolvere i problemi dovuti a memoria insufficiente riavviando il computer, chiudendo altre applicazioni aperte, chiudendo finestre non necessarie ed eseguendo periodicamente la deframmentazione del disco rigido.

Aumentare la quantità di memoria fisica (RAM) del computer.

Controllare la Proprietà dello scanner in Scan Manager Caere. Fare clic su Selezione delle impostazioni per lo scanner in Scan Manager Caere per ulteriori informazioni.

Andare a vedere il sito Web di Caere Corporation (www.caere.com) per gli aggiornamenti di Scan Manager Caere.

Se si utilizza uno scanner TWAIN, abilitare l’interfaccia utente TWAIN. Fare doppio clic sull’icona dello scanner in Scan Manager Caere. Fare clic sulla scheda Impostazioni dello scanner TWAIN e selezionare Sì alla voce Mostra impostazioni TWAIN prima della scansione.


Origine dati TWAIN corrente

Si tratta dell’origine dati TWAIN usata correntemente con lo scanner.

Un’origine dati TWAIN è un software fornito dal produttore dello scanner, mediante il quale il computer può comunicare con lo scanner stesso.

L’origine dati si può cambiare nella scheda Cambia origine dati TWAIN.


Auto

Selezionare questa opzione se si vogliono adottare le impostazioni consigliate per l’Origine dati TWAIN.

(Si consiglia di selezionare l’opzione Auto ogni volta che è disponibile come opzione di impostazione.)


Sì

Selezionare Sì se si vuole usare l’impostazione a destra.


No

Selezionare No se non si vuole usare l’impostazione a destra.


Mostra impostazioni TWAIN prima della scansione

Mostra l’interfaccia utente dell’origine dati TWAIN durante l’acquisizione nell’applicazione Caere. (Si possono così selezionare le impostazioni dello scanner nell’origine dati TWAIN anziché nell’applicazione Caere.)

Selezionare Sì se si verificano problemi durante l’acquisizione.


Inverti immagini in bianco e nero

Questo comando inverte gli elementi bianchi e neri sulla pagina durante l’acquisizione.

Selezionare Sì se gli elementi bianchi e neri di un’immagine acquisita con lo scanner sembrano scambiati.


Inverti immagini in scala di grigi

Questo comando inverte gli elementi chiari e scuri sulla pagina durante l’acquisizione.

Selezionare Sì se gli elementi grigi di un’immagine acquisita con lo scanner sembrano invertiti.


Inverti immagini a colori

Questo comando inverte gli elementi a colori sulla pagina durante l’acquisizione.

Selezionare Sì se gli elementi a colori di un’immagine acquisita con lo scanner sembrano invertiti.


Supporta scansione batch TWAIN

Selezionare Sì se si incontrano problemi durante l’acquisizione di più pagine poste in un alimentatore automatico (ADF).


Usa impostazioni di luminosità invertite

Selezionare Sì per invertire la direzione Più chiaro/Più scuro del controllo scorrevole della luminosità nelle applicazioni Caere.


Usa negoziazione pagina a 300 dpi

Selezionare Sì se dopo l’acquisizione è visibile solo la porzione superiore sinistra di una pagina.


Effettua scansione documenti a colori solo da scanner piano

Selezionare Sì se durante l’acquisizione di documenti a colori s’incontrano problemi con l’alimentatore automatico (ADF) dello scanner.


Chiudi origine dati dopo ogni scansione

Selezionare Sì se s’incontrano problemi durante l’acquisizione di più pagine con lo scanner.


Leggi dimensioni dei fogli disponibili dallo scanner

Selezionare No se lo scanner in uso supporta una dimensione della pagina che non compare nelle impostazioni dello scanner dell’applicazione Caere.


Usa impostazioni predefinite

Fare clic su questa opzione per ripristinare i valori originali di tutte le impostazioni in questa scheda.


Origini dati disponibili

Sono le origini dati TWAIN che sono state installate per lo scanner in uso.

Un’origine dati TWAIN è un software fornito dal produttore dello scanner, mediante il quale il computer può comunicare con lo scanner stesso.

Selezionare l’origine dati che si vuole usare con lo scanner e fare clic su Imposta come origine dati corrente.


Imposta come origine dati corrente

Fare clic su questa opzione per usare l’origine dati selezionata con lo scanner.


Driver ISIS corrente

Si tratta del driver ISIS usato correntemente con lo scanner.

Un driver ISIS è un software fornito dal produttore dello scanner, mediante il quale le applicazioni Caere possono comunicare con lo scanner.


Driver disponibili

Si tratta dei driver ISIS che sono stati installati per lo scanner.

Un driver ISIS è un software fornito dal produttore dello scanner, mediante il quale le applicazioni Caere possono comunicare con lo scanner.

Selezionare il driver che si vuole usare con lo scanner e fare clic su Imposta come driver ISIS corrente.


Imposta come driver ISIS corrente

Fare clic su questa opzione per usare il driver selezionato con lo scanner.


Scanner corrente

Si tratta dello scanner per il quale si stanno impostando le proprietà.


Tipo di periferica

Selezionare l'opzione che meglio descrive lo scanner in uso (o un altro tipo di periferica).


Imposta come scanner predefinito

Fare clic su questa opzione se si vuole che questo scanner diventi lo scanner predefinito da utilizzare con tutte le applicazioni Caere.


OK

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo e salvare le eventuali modifiche effettuate.


Annulla

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo senza salvare le eventuali modifiche effettuate.


Applica

Fare clic su questo pulsante per salvare le eventuali modifiche effettuate lasciando aperta la finestra di dialogo.