Hi-professional-systems  (C)1990 D.Hilger  
EINHALTSVERZEICHNISoABLAUFæ'+++ help - datei startInhaltsverzeichnis
AblaufAblauf=Nach dem Starten des Programms durch Aufruf des Programmfiles?SWTRAIN wird ein Vergleich der Soll-Länge mit der Ist-Länge desEProgramms durchgeführt. Ist eine Veränderung eingetreten, dann werden@Sie aufgefordert, Ihre Anlage auf Virenbefall zu überprüfen. Das#laufende Programm wird abgebrochen.>Ist alles OK, werden Sie gefragt, falls Sie einen Maus-Treiber?installiert haben, ob Sie weiter mit der Maus oder aber mit der?Tastatur arbeiten wollen. Bitte klicken Sie das jeweilige Feld,Maus oder Taste, an.>Bitte bewegen Sie mit den Pfeiltasten 'Links' und 'Rechts' den@Balken auf den gewünschten Programmpunkt und bestätigen Sie IhreAWahl mit der ENTER-Taste. Der Programmpunkt kommt zur Ausführung.=Im Punkt 'LiesDas' können Sie sich das Handbuch auf dem Bild-<schirm ausgeben lassen. Der Bestellschein für den Erwerb der5anderer Programme vom Autor und der damit verbundenen2Registrierung kann gleichfalls ausgedruckt werden.AWählen Sie die Menüpunkte 'Programmteil', dann wird das jeweilige?Teilprogramm (Gasschweißer, LB-Handschweißer, MAG-Schweißer undSchweißfachmann) gestartet.=Nach Abarbeitung dieses Programms kehren Sie in das Hauptmenü?zurück. Hier können Sie einen anderen Programmpunkt wählen oder1das Programm über den Menüpunkt 'Ende' verlassen.Maus:AIst ein Maustreiber installiert und arbeitet er mit den hier ein-@gesetzten Routinen zusammen, dann können Sie durch Anklicken mit4der linken Maustaste ebenfalls das Programm steuern.